Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Resumo de comandos

comandos show

Saída de exemplo

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Saída de exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações de configuração para Cisco routers conectados back-to-back, utilizando encapsulamento de Frame Relay (FR) com a interface de gerenciamento local (LMI) habilitada. Os roteadores são conectados com o uso de cabo serial DCE e DTE. Um dos roteadores é configurado para funcionar como um switch FR híbrido que responde a solicitações de status LMI enviadas pelo segundo roteador. O roteador conectado ao cabo DCE deve fornecer sincronização.

Nesta configuração, o Roteador 1 fornece o relógio a 64 kbps (clock rate 64000). A configuração back-to-back é útil em ambientes de teste. Tal configuração é necessária somente se as mensagens de depuração de LMI tiverem que ser verificadas.

Para obter informações sobre o método mais comum usado para configurar roteadores back-to-back com encapsulamento FR, consulte Frame Relay Back-to-Back.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se estes requisitos são atendidos:

- Uma compreensão básica da tecnologia e da configuração do Frame Relay seria útil. Consulte Configuração do Frame Relay Básico

Componentes Utilizados

Para implementar essa configuração, os seguintes componentes de hardware e de software são necessários:

- Software Cisco IOS® versão 10.0 ou posterior que suporta encapsulamento FR.

- Um roteador com uma interface que suporta encapsulamento FR.

Esta configuração foi desenvolvida e testada utilizando as versões de software e hardware abaixo.

- Software Cisco IOS versão 12.2(10b).

- Cisco 2500 Series Routers.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Roteador 1

frame-relay switching

!--- Allows this router to function !--- as a Frame Relay switch.

!

interface Serial0

ip address 172.16.120.105 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.120 101 broadcast

!--- The data-link connection identifiers(DLCIs) !--- configured in the map statements must match.

clock rate 64000

frame-relay intf-type dce

!--- This command specifies the !--- interface to handle LMI like a !--- Frame Relay DCE device.

Roteador 2

Router 2

!

Interface Serial0

ip address 172.16.120.120 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.105 101 broadcast

!--- The DLCIs configured in the map !--- statements must match.

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

Resumo de comandos

O Roteador 1 está configurado para funcionar como um switch Frame Relay híbrido e responder a consultas LMI enviadas pelo Roteador 2. O comando global frame-relay switching habilita a comutação de PVC (Permanent Virtual Circuit, circuito virtual permanente) no Router1. O comando da interface frame-relay intf-type dce ativa o Roteador1 para funcionar como um Switch conectado a um roteador. O comando no keepalive não foi adicionado a nenhum dos roteadores. Nenhuma configuração especial é necessária para o Roteador 2.

Para obter mais informações sobre como configurar um roteador como um switch DTE/DCE FR híbrido, consulte o exemplo de configuração em Hybrid Frame Relay Switching.

- Comutação frame-relay —Permite comutação PVC em um dispositivo FR DCE ou uma interface rede-rede.

- frame-relay intf-type dce —Configura o tipo de switch FR. Um roteador ou um servidor de acesso funciona como um switch conectado a um roteador.

comandos show

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show frame-relay pvc —Exibe informações e estatísticas sobre PVCs para interfaces FR.

- show frame-relay lmi — Exibe estatísticas sobre a LMI.

Saída de exemplo

O comando show frame-relay pvc usado para o Roteador1 fornece o status dos PVCs e confirma se as declarações de mapa estão configuradas corretamente. O Roteador 1 atua como um dispositivo DCE do Frame Relay (switch FR).

Se você tiver a saída de um comando show frame-relay pvc de seu dispositivo Cisco, poderá usar para exibir possíveis problemas e correções. Para usar , você deve ser um cliente registrado, estar conectado e ter JavaScript habilitado.

Você pode usar o Output Interpreter para exibir possíveis problemas e correções. Para usar o Output Interpreter, você deve ser um cliente registrado, estar conectado e ter o JavaScript ativado.

Router1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 207           output pkts 239          in bytes 15223

out bytes 14062          dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 17        out bcast bytes 3264

PVC create time 00:11:32, last time PVC status changed 00:11:32

Router1#

A saída do comando show frame-relay lmi confirma a função de Router1 como um dispositivo FR DCE (switch FR). A saída mostra o Roteador1 recebendo inquisições de status do Roteador2 e também mostra o Roteador1 retornando mensagens de status para o Roteador 2.

Se você tiver a saída de um comando show frame-relay lmi de seu dispositivo Cisco, poderá usar para exibir possíveis problemas e correções. Para usar , você deve ser um cliente registrado, estar conectado e ter JavaScript habilitado.

Você pode usar o Output Interpreter para exibir possíveis problemas e correções. Para usar o Output Interpreter, você deve ser um cliente registrado, estar conectado e ter o JavaScript ativado.

Router1#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 72               Num Status msgs Sent 71

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Router1#

A saída do comando show frame-relay pvc no Roteador2 confirma sua função de dispositivo de DTE de Frame Relay e mostra um PVC ativo.

Router2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 275           output pkts 239          in bytes 15760

out bytes 16794          dropped pkts 2           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 28        out bcast bytes 2294

PVC create time 00:14:36, last time PVC status changed 00:14:00

Router2#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0   Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0  Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0  Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0  Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0  Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 38   Num Status msgs Rcvd 39

Num Update Status Rcvd 0  Num Status Timeouts 0

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de inserir o comando debug, consulte Informações importantes sobre os comandos debug.

- debug frame-relay lmi —Exibe informações sobre os pacotes LMI trocados entre os roteadores.

Saída de exemplo

Você pode ver as consultas e respostas de status FR, utilizando o comando debug frame-relay lmi.

Router1#debug frame-relay lmi

*Mar  5 20:36:45.863: Serial0(in): StEnq, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.863: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:45.867: KA IE 3, length 2, yourseq 20, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.867: Serial0(out): Status, myseq 19, yourseen 20, DCE up

*Mar  5 20:36:50.647: Serial1(in): StEnq, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.651: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:50.651: KA IE 3, length 2, yourseq 124, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.655: Serial1(out): Status, myseq 124, yourseen 124, DCE up

A saída do comando debug frame-relay lmi no Router2 mostra que relatórios parciais de status da LMI estão sendo recebidos a cada dez segundos. O Roteador 1 envia relatórios integrais de status do LMI para o Roteador 2 a cada 60 segundos. O comando debug frame-relay lmi exibe informações sobre os pacotes LMI trocados entre o roteador e o provedor de serviços FR.

*Mar  1 00:08:12.607: Serial0(out): StEnq, myseq 25, yourseen 23, DTE up

*Mar  1 00:08:12.607: datagramstart = 0x400053C, datagramsize = 13

*Mar  1 00:08:12.611: FR encap = 0xFCF10309

*Mar  1 00:08:12.611: 00 75 01 01 00 03 02 19 17

*Mar  1 00:08:12.615:*Mar  1 00:08:12.683: Serial0(in): Status, myseq 25

*Mar  1 00:08:12.687: RT IE 1, length 1, type 0

*Mar  1 00:08:12.687: KA IE 3, length 2, yourseq 24, myseq 25

!--- A listing of configured DLCIs and their status is provided with every full LMI status update.

*Mar  1 00:08:12.691: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 101, status 0x2 , bw 0

Informações Relacionadas

- Guia de configuração do Frame Relay

- Página de suporte da tecnologia Frame Relay

- Suporte Técnico - Cisco Systems