Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Sinalização T1: CAS e CCS

CCS

CAS

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento ilustra as configurações necessárias para que os dois roteadores neste documento se comuniquem via Voice over IP (VoIP) e Common Channel Signaling (CCS) sobre uma PRI digital.

É importante observar que nesta configuração, os dois roteadores são conectados back-to-back em um segmento IP. Na maioria das topologias, no entanto, os roteadores habilitados por voz podem existir em qualquer lugar. Geralmente, os roteadores de voz são conectados por conectividade LAN a outros roteadores que estão conectados à WAN. Isso é importante observar porque, se os roteadores de voz não estiverem conectados em uma linha alugada, todos os comandos de configuração de conectividade WAN serão configurados nos roteadores conectados à WAN e não nos roteadores de voz, como estão nas configurações neste documento.

Embora um roteador Cisco 3640 e um roteador Cisco AS5300 sejam usados neste exemplo de configuração, essas configurações também podem ser usadas para roteadores Cisco 2600 Series.

Prerequisites

Requirements

Antes de configurar seu roteador Cisco para usar VoIP, é melhor se você entender os conceitos de recursos de Qualidade de Serviço (QoS) no software Cisco IOS®. Para saber mais sobre os recursos de QoS, consulte Enfileiramento, Modelagem de Tráfego e Filtragem e Sinalização de QoS na página QoS do Cisco IOS em Cisco.com.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 2600 e 3640 Series Routers

- Cisco AS5300

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Sinalização T1: CAS e CCS

A sinalização no mundo da telefonia oferece funções como supervisão e anúncio do status da linha, alertas de dispositivos quando uma chamada está tentando se conectar e informações de roteamento e endereçamento.

Há dois tipos diferentes de informações de sinalização no mundo T1:

- CCS

- Sinalização Associada ao Canal (CAS - Channel Associated Signaling)

CCS

CCS é a transmissão de informações de sinalização para fora da banda de informações. A forma mais notável e amplamente usada desse tipo de sinalização é a ISDN. Uma desvantagem do uso de uma PRI ISDN é a remoção de um DS0, ou canal de voz. Nesse caso, para uso de sinalização. Portanto, um T1 teria vinte e três DS0s, ou canais B para dados do usuário, e um DS0, ou canal D para sinalização. É possível controlar várias PRIs com um único canal D com cada uma usando NFAS (Non Facility Associated Signaling). Portanto, você pode configurar as outras PRIs no grupo NFAS para usar todos os 24 DS0s como canais B. O uso da sinalização PRI garante o máximo possível de taxas de conexão, especialmente com o advento de modems de 56 K. Isso ilustra o recurso de canal claro de ISDN.

Outra desvantagem do uso do CCS (conforme visto no diagrama de rede) é que o PBX precisa de uma placa T1 PRI digital, que é mais cara que uma placa de sinalização E&M. Uma placa de sinalização E&M é usada no mesmo diagrama de rede se você executar CAS entre o AS5300 e o PBX.

CAS

CAS é a transmissão de informações de sinalização dentro da banda de informações ou sinalização dentro da banda. Isso significa que os sinais de voz trafegam nos mesmos circuitos que o status da linha, o endereço e os sinais de alerta. Como há 24 canais em uma linha T1 completa, o CAS intercala pacotes de sinalização em pacotes de voz. Portanto, há 24 canais completos para usar para voz.

Vários tipos de sinalização CAS estão disponíveis no mundo T1. As formas mais comuns de sinalização CAS são loopstart, ground start e sinalização E&M. A maior desvantagem da sinalização CAS é que a rede usa bits de pacotes IP de informações, como pacotes de voz, para executar funções de sinalização. A sinalização CAS é, portanto, frequentemente chamada de sinalização de bit roubado.

O CAS não é a escolha ideal quando se tenta alcançar as maiores taxas de conexão possíveis com modems. A maioria dos modems pode ajustar-se à qualidade do sinal e ainda fornece conexões confiáveis de alta velocidade. No entanto, o uso de modems de 56 K em linhas CAS diminui as velocidades de conexão em quase 2 K na direção de downstream de comunicação por tronco que usa sinalização CAS.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Cisco 3640 San Jose

- Cisco AS5300 Raleigh

Cisco 3640 San Jose

sanjose3640A#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3640

!

logging buffered 60000 debugging

enable password cisco

!

no ip subnet-zero

!

!

!

!

voice-port 1/0/0

!

voice-port 1/0/1

!

voice-port 3/0/0

operation 4-wire

!

voice-port 3/0/1

operation 4-wire

!

voice-port 3/1/0

!

voice-port 3/1/1

!

dial-peer voice 1 pots

!--- More on dial peers.

destination-pattern 4552468

port 1/0/1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 3006

session target ipv4:10.2.1.2

!

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 5551234

port 1/0/0

!

dial-peer voice 4 voip

destination-pattern 4005

fax-rate 9600

session target ipv4:10.2.1.2

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial2/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

no fair-queue

clockrate 64000

!

interface Serial2/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

clockrate 38000

!

interface Serial2/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Serial2/3

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Cisco AS5300 Raleigh

AS5300#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname AS5300

!

boot system flash c5300-js-mz_113-6_na2.bin

enable password cisco

!

isdn switch-type primary-dms100

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

controller T1 2

clock source internal

!

controller T1 3

clock source internal

!

!

dial-peer voice 1 voip

!--- More on dial peers.

destination-pattern 4552468

session target ipv4:10.2.1.1

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 3...

direct-inward-dial

port 0:D

prefix 3

!

dial-peer voice 4 pots

destination-pattern 4...

direct-inward-dial

port 0:D

prefix 4

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 5551234

fax-rate 9600

session target ipv4:10.2.1.1

!

!

voice-port 0:D

!

interface Ethernet0

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-dms100

isdn tei-negotiation first-call

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

logging buffered 60000 debugging

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Observação: antes de inserir o comando debug, consulte Informações importantes sobre os comandos debug.

- debug voip ccapi inout —Usado para rastrear o caminho de execução através da API de controle de chamadas, que serve como interface entre o aplicativo de sessão de chamada e o software subjacente específico da rede. Você pode usar a saída desse comando para entender como as chamadas são tratadas pelo roteador.

- debug vpm all —Usado para ativar todos os comandos debug vpm: debug vpm spi, debug vpm signal e debug vpm dsp.

Observação: essa depuração gera muita saída.

- show call ative voice —Usado para exibir o conteúdo da tabela de chamadas ativas, que mostra todas as chamadas atualmente conectadas através do roteador.

- show call history voice —Usado para exibir a tabela do histórico de chamadas. A tabela de histórico de chamadas contém uma lista de todas as chamadas conectadas por meio desse roteador em ordem decrescente de tempo desde que o VoIP foi ativado. Você pode exibir subconjuntos da tabela do histórico de chamadas usando palavras-chave específicas.

- show voice port —Usado para exibir informações de configuração sobre uma porta de voz específica.

Informações Relacionadas

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems