Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Visualizador de Eventos do Windows NT

Informações Relacionadas

Introduction

O Visualizador de Eventos do Microsoft Windows NT faz parte do sistema operacional Windows NT. O Visualizador de Eventos permite-lhe monitorizar e gerir eventos e erros do sistema, da segurança e da aplicação no seu sistema. O Visualizador de Eventos do Windows NT é um repositório de eventos críticos, como uma falha total de energia ou eventos não tão críticos, como uma senha incorreta inserida quando você tenta fazer logon.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Visualizador de Eventos do Windows NT

Para abrir o Visualizador de Eventos do Microsoft Windows NT, faça o seguinte:

1. Na área de trabalho, clique em Iniciar > Programas > Ferramentas Administrativas > Visualizador de Eventos.

2. Para salvar logs de eventos quando você estiver no Visualizador de Eventos, selecione Log > Save As.

A caixa de diálogo Salvar como é exibida.

- nome do arquivo: especifica o nome do arquivo para Salvar arquivo.

- Salvar como tipo: especifica o formato do arquivo para salvar as informações de log.

- Arquivos de log de eventos (*.EVT) - cria um arquivo de log de eventos. Este arquivo pode ser aberto posteriormente em qualquer estação de trabalho do Microsoft Windows NT usando o Event Viewer.

- Arquivos de texto (*.TXT) - cria um arquivo de texto que pode ser aberto em outro aplicativo, como o Bloco de Notas.

- Vírgula Delim. Text (*.TXT) - se você planeja usar as informações em outro aplicativo, como uma planilha.

- Salvar em: clique na seta para baixo para listar as pastas disponíveis no computador. Para abrir uma pasta, clique no nome da pasta.

3. O serviço de registro de eventos é iniciado automaticamente quando você executa o Windows NT. Você pode interromper o log de eventos com a ferramenta Serviços no Painel de Controle.

Consulte a Ajuda do Visualizador de Eventos do Microsoft Windows NT para obter informações adicionais (na barra de menus, clique em Ajuda > Conteúdo).

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems