Índice

Introdução

Problema

Solução

Introdução

Este original descreve o problema encontrado onde o aplicativo portal da verificação do base de dados do Gerenciamento do centro de contato (CCMP) (DBCheck) não se lança com sucesso e oferece uma solução ao problema.

Contribuído por Prasanna Rajagopal, engenheiro de TAC da Cisco.

Problema

Quando você tentar lançar a ferramenta de DBCheck na versão 9.0 CCMP, indicadores deste Mensagem de Erro:

Solução

Consulte a este lugar no server DB, no portal de C:\Program Files\Management \ base de dados \ DBCheck, e abra o arquivo DbCheck.exe.config.

Este código indica:

?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="ProvLogLocation" value="C:\Program Files\VIM\Provisioning\LOGS"/>

<add key="ImportLogLocation" value="C:\Program Files\VIM\Data Import Server\

LOGS"/>

<add key="RuleLocation" value=".\Rules\"/>

<add key="OutputLocation" value=".\Output\"/>

<add key="PrimaryConnectionString" value="Integrated Security=SSPI;Persist

Security

O reparo é substituir o VIM nestes dois lugar com o portal do Gerenciamento e salvar o arquivo de configuração.

Depois que a atualização é feita, esta seção do código XML no arquivo DbCheck.exe.config olha como esta:

<?xml version="1.0"?>

<configuration>

<appSettings>

<add key="ProvLogLocation" value="C:\Program Files\Management Portal\

Provisioning\LOGS"/>

<add key="ImportLogLocation" value="C:\Program Files\Management Portal\

Data Import Server\LOGS"/>

<add key="RuleLocation" value=".\Rules\"/>

<add key="OutputLocation" value=".\Output\"/>

<add key="PrimaryConnectionString" value="Integrated Security=SSPI;Persist

Security

Info=False;Initial Catalog=Portal;Data Source=(local)"/>

Com esta alteração, a ferramenta de DBCheck lança-se agora com sucesso.