Contents

Introduction

Como configuro um roteador VoIP Cisco Small Business com uma conta IP estática?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

P. Como configuro um roteador VoIP Cisco Small Business com uma conta IP estática?

A.

Alguns ISPs exigem que você insira determinados números nas configurações TCP/IP do computador. Esse é o mesmo número que você precisa digitar na página de configuração baseada na Web do roteador para configurar uma conta IP estática.

Para configurar um roteador Cisco Small Business com um IP estático, você precisa executar estas etapas:

1. Verificar a conexão com a Internet

2. Conecte os dispositivos juntos

3. Verifique os LEDs

4. Configurar um roteador VoIP Cisco Small Business para uma conta IP estática

5. Ciclo de energia

Verificar a conexão com a Internet

Conecte o modem de banda larga ao computador usando um cabo Ethernet sem o roteador instalado e verifique se a conexão com a Internet está ativa. Caso contrário, entre em contato com o ISP.

Quando uma conexão ativa com a Internet for estabelecida por meio do modem, conecte o modem e o computador ao roteador, concluindo estas etapas:

Conecte os dispositivos juntos

Depois de verificar se você tem uma conexão ativa com a Internet, conecte o modem à porta Internet do roteador e o computador a qualquer uma das quatro portas Ethernet.

Depois de conectar os dispositivos, verifique os LEDs concluindo as etapas na próxima seção.

Verifique os LEDs

O painel frontal do roteador Cisco Small Business indicará o status da conexão. Depois de conectar o modem de banda larga à porta WAN ou Internet, o computador a uma porta numerada disponível e ligar o roteador, verifique as luzes no painel frontal do roteador.

Depois de verificar os LEDs do roteador, configure o roteador para uma conta IP estática concluindo as etapas na próxima seção.

Configurar um roteador VoIP Cisco Small Business para uma conta IP estática

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique aqui.

Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, procure por Tipo de conexão com a Internet, selecione IP estático na seta do menu suspenso e insira o Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway e DNS atribuído pelo ISP.

Passo 3:

Clique e execute um ciclo de energia. Para obter instruções, execute as etapas na próxima seção.

Ciclo de energia

Passo 1:

Desligue o computador.

Passo 2:

Desconecte o cabo de alimentação do roteador.

Passo 3:

Desconecte o cabo de alimentação do modem de banda larga e aguarde 30 segundos.

Passo 4:

Conecte o cabo de alimentação do modem de banda larga e aguarde as luzes parecerem estáveis.

Passo 5:

Conecte o cabo de alimentação do roteador assim que as luzes do modem parecerem estáveis.

Passo 6:

Ligue o computador e teste a conexão com a Internet.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems