Contents

Introduction

Como posso gerenciar meu roteador remotamente?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

P. Como posso gerenciar meu roteador remotamente?

A.

O Gerenciamento remoto permite que você gerencie o roteador a partir de um local remoto, através da Internet. O gerenciamento de um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto é semelhante ao acesso local. A principal diferença é que, em vez de digitar o endereço IP da LAN do roteador na barra de endereços do navegador da Web, você precisa digitar o endereço IP de Internet do roteador.

Para habilitar o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business, faça o seguinte:

1. Ative o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business

2. Verifique o endereço IP de Internet de um roteador Cisco Small Business

3. Gerenciar um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto

Note: Antes de continuar, verifique se o roteador está configurado e se os computadores podem ficar on-line quando conectados a ele. Para habilitar o Gerenciamento remoto, faça as etapas descritas neste documento.

Ative o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business

Note: Quando o recurso Gerenciamento remoto estiver ativado, qualquer pessoa que conheça o endereço IP de Internet e a senha do roteador poderá alterar as configurações do roteador.

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique aqui.

Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for aberta, clique em Administration (Administração).

Passo 3:

Altere a senha do roteador para obter mais segurança. Para obter instruções, clique aqui.

Passo 4:

Procure Remote Router Access (Acesso remoto ao roteador), defina Web como Enabled (Habilitado) e deixe Administration Port (Porta de administração) como "8080" no campo fornecido.

Passo 5:

Clique em .

Depois de habilitar o Gerenciamento remoto no roteador, verifique o endereço IP da Internet. Para obter instruções, execute as etapas na próxima seção.

Verifique o endereço IP de Internet de um roteador Cisco Small Business

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique aqui.

Passo 2:

Clique em Status e verifique o endereço IP de Internet do roteador.

Depois de ter o endereço IP de Internet do roteador, faça as etapas na próxima seção para acessar o roteador remotamente.

Gerenciar um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto

Note: A imagem do roteador pode variar dependendo do modelo e do número da versão.

Passo 1:

Usando um computador conectado à Internet a partir de um local remoto, inicie o Internet Explorer e digite "http://0.0.0.0:8080" (os 0 representam o endereço IP de Internet do roteador e 8080 representam a porta especificada) no campo Endereço.

Note: Os 0's representam o endereço IP de Internet do roteador que você observou anteriormente.

Passo 2:

Uma nova janela é exibida e solicitará um nome de usuário e uma senha. Insira o nome de usuário e a senha do roteador (a nova senha que você alterou antes de ativar o gerenciamento remoto) e clique em OK.

Passo 3:

Agora você deve conseguir acessar a página de configuração baseada na Web do roteador.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems