Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Fluxograma de Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações de Troubleshooting para falhas comuns de hardware com os modems a cabo Cisco uBR9xx Series e fornece maneiras de solucionar essas falhas. O fluxograma lista os sintomas mais comuns encontrados pelos modems a cabo Cisco uBR9xx Series.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Fluxograma de Troubleshooting

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de Hardware para os Cisco uBR9xx Series Cable Modems

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems