Contents

Introduction

Problema

Solução

Módulos PHY downstream (DS) DOCSIS 3.0 e PIDs de placa de linha relacionados

Módulos PHY Upstream (US) DOCSIS 3.0 e PIDs de placa de linha relacionados

Placa de linha Cylons-R Remote PHY (RPHY)

Supervisores (SUP) e Placas de Interface Física do Supervisor (PICs)

Additional Information

Introduction

Este documento descreve o suporte do software Cisco IOS® XE (SW) para IDs de peça (PIDs) de hardware de fim de venda (EoS) (EoS) cBR-8.

Problema

Pode ser difícil determinar quando o suporte a software cBR-8 Cisco IOS XE SW é descontinuado para PIDs de HW EoS cBR-8 específicos. Isso deve ser derivado através da correlação de datas de EoS descritas no aviso de EoS de HW com revisão de documentos de notas de versão e guias de atualização de software para várias versões cBR-8 do Cisco IOS XE. Quando um aviso de EoS de HW cBR-8 é publicado, a última versão do SW cBR-8 do Cisco IOS XE que suporta os PIDs de EoS ainda não é conhecida. As notas de versão específicas para cBR-8 Cisco IOS XE SW identificam as versões mínimas exigidas ou recomendadas de firmware (FW) para componentes de HW suportados por essa versão específica. Quando o suporte do Cisco IOS XE para um PID HW cBR-8 é descontinuado, as notas de versão e o guia de atualização de software para essa versão podem omitir o componente HW EoS, mas não indicam especificamente que ele não é mais suportado.

Solução

A última versão do Cisco IOS XE SW que suporta um PID HW EoS cBR-8 é identificada na coluna Suporte à última versão do SW de cada tabela nesta seção. O uso e a interoperabilidade do PID HW EoS com qualquer versão posterior do Cisco IOS XE não são oficialmente suportados. A última ID de versão de HW (VID) da placa de linha que suporta os módulos PHY EoS, bem como a última VID de HW para a placa de linha telefônica remota Cylons-R, é identificada na coluna Suporte à última VID de HW da placa de linha de cada tabela nesta seção.

Módulos PHY downstream (DS) DOCSIS 3.0 e PIDs de placa de linha relacionados

PIDs

Aviso de EoS

Últimas versões do FW do DS Phy

Suporte à última versão de software

Suporte VID de hardware da última placa de linha

Último dia de suporte de hardware

CBR-D30-DS-MOD

CBR-D30-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

Módulo de telefone D3.0 DS EoS

Gemini 1 PSOC: 3,9

CPLD Gemini 1: 0,7

Gemini 1 Micro: 1.E

Gemini 1 FPGA: 2,F

16,7.1b

V08

30 de junho de 2022

Módulos PHY Upstream (US) DOCSIS 3.0 e PIDs de placa de linha relacionados

PIDs

Aviso de EoS

Suporte à última versão de software

Suporte VID de hardware da última placa de linha

Último dia de suporte de hardware

CBR-D30-US-MOD

CBR-D30-US-MOD=

CBR-4D31-16U30-SP=

CBR-8D31-16U30-SP=

CBR-LC-4D31-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D31-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

Módulo PHY D3.0 US EoS

16,12,1z2

V08

30 de setembro de 2025

Placa de linha Cylons-R Remote PHY (RPHY)

PID

Aviso de EoS

Suporte à última versão de software

Suporte VID de hardware da última placa de linha

Último dia de suporte de hardware

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

Cylons-R EoS

Versão futura a ser determinada

V08

30 de setembro de 2025

Supervisores (SUP) e Placas de Interface Física do Supervisor (PICs)

PID

Aviso de EoS

Suporte à última versão de software

Último dia de suporte de hardware

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16,12,1z2

30 de setembro de 2025

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

Versão futura a ser determinada

28 de fevereiro de 2027

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

Versão futura a ser determinada

28 de fevereiro de 2027

Additional Information

- cBR-8 avisos de fim da vida útil e fim das vendas - Cisco Systems

- Notas da versão cBR-8 - Cisco Systems

- Guias de instalação e atualização do cBR-8 - Cisco Systems

- Guia de instalação de hardware cBR-8: Como e o que solicitar - Cisco Systems

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems