Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Etapas de solução de problemas

Processo 1

Processo 2

Processo 3

Processo de regeneração:

Processo 4

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Processo 5

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de uma mensagem de erro comum do Cisco Unity Connection na página de facilidade de manutenção.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unity Connection (CUC)

- Gerenciamento de certificados para servidores unificados

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

No Cisco Unity Connection, quando um novo nó é instalado, um usuário e uma senha devem ser atribuídos, esse usuário é criado e armazenado no banco de dados do Cisco Unity.

Esse erro é exibido por diferentes motivos e impossibilita o uso da página de facilidade de manutenção.

Etapas de solução de problemas

Para começar a solucionar o problema, você primeiro precisa ir para o usuário administrador que foi criado quando o Unity foi instalado:

Processo 1

Navegue até Cisco Unity Connection Administration > Go > Users > Select administration user > Edit > Password Settings

Desmarque a caixa de seleção Bloqueado pelo administrador para desbloquear a conta de usuário.

Marque a caixa de seleção Does Not Expire para evitar que a senha expire.

Clique em Desbloquear senha > Salvar.

Navegue até a página Cisco Unity Connection Serviceability.

Processo 2

Se o problema ainda puder ser replicado:

Navegue até Cisco Unity Connection Administration > Go > Users > Selecione o usuário administrador > Edit > Change Password e insira uma nova senha.

Navegue até a página Cisco Unity Connection Serviceability e verifique se ela está acessível.

Processo 3

Se o problema continuar:

Navegue para Cisco Unified OS Administration > Go > Security > Certificate Management e verifique se os certificados Ipsec e Tomcat não expiraram.

Se os certificados expirarem, eles deverão ser gerados novamente.

Processo de regeneração:

- Autoassinado:processo de regeneração de certificado autoassinado

- CA -signed:processo de regeneração de certificado assinado pela CA

Processo 4

Se os certificados forem assinados pela CA, você precisará verificar se o Cisco Unity Connection não corresponde à ID de bug da Cisco CSCvp31528.

Caso o Unity corresponda, execute as próximas soluções:

Solução 1

Peça à CA para assinar o certificado do servidor sem a extensão crítica do nome alternativo do assunto do X509v3 e deixe outras extensões permanecerem como estão.

Solução 2

Peça à CA para assinar o certificado do servidor e adicionar a extensão especificada ao lado para fazê-lo funcionar.

Restrições básicas do X509v3: crítico

Solução 3

Use certificados com assinatura automática, nem sempre é a solução certa para todos.

Solução 4

Como uma das últimas soluções disponíveis, atualize para a Versão que contém a correção do defeito e Gere o CSR na versão fixa e obtenha-o assinado pela CA como é conhecido com o Processo normal.

Processo 5

No CUC CLI:

1. Recupere o objectID do usuário administrador de aplicativos padrão do banco de dados do Unity Connection.

run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'

Saída do comando:

name                  value

--------------------  ------------------------------------

DefaultAdministrator  XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX

2. Recupere o alias associado ao objectID do administrador de aplicativos padrão. Na consulta, substitua o campo objectid='XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX' pelo valor na saída anterior.

run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX'

Saída do comando:

alias     objectid

-----   ------------------------------------

admin   XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX

3. Confirme se o tipo de criptografia é 4 para a autenticação da Web do usuário administrador de aplicativo padrão (Credentialtype 3 é para a senha do aplicativo da Web).

run cuc dbquery unitydirdb select objectid, userobjectid, credentialtype, encryptiontype from tbl_credential where userobjectid ='XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX'

Saída do comando:

objectid                                userobjectid                        credentialtype encryptiontype

------------------------------------   ------------------------------------ -------------- --------------

ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ                  XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX                      3               4

TTTTT-TTTTT-TTTTT-TTTTT                  XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX                      4               3

Se o tipo de criptografia = 3, altere para 4.

run cuc dbquery unitydirdb update tbl_credential set encryptiontype = "4" where objectid = "ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ"

5. A senha deve ser alterada porque a senha antiga tinha o usuário criptografado com o tipo 3

utils cuc reset password <accountalias>

6. Reinicie o Tomcat via CLI

utils service restart Cisco Tomcat

Verifique se a página de facilidade de manutenção está acessível.

Se o problema persistir, colete os logs do CUC Tomcat do RTMT.

Para fazer isso:

1. Abra o RTMT.

2. Insira o IP/nome de host do Cisco Unity Connection.

3. Insira o usuário e a senha.

4. Clique duas vezes emColetar arquivos. A janela Coletar arquivos será aberta para Selecionar serviços/aplicações do UCM.

5. Em Selecionar serviços/aplicações do UCM, clique na caixa de seleção da coluna Todos os servidores para:

- Cisco Tomcat

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco