Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Do abastecimento principal da Colaboração

De CallManager

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este original descreve o procedimento para atribuir os valores-limite no abastecimento principal da Colaboração (PCP) que não são associados com os utilizadores finais no gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico de PCP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 12.3 PCP

- Mozilla Firefox 55.0

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Configurar

Etapa 1. Entre a PCP e navegue à administração > avançou o abastecimento > controlam valores-limite.

Etapa 2. Selecione o processador de chamada e clique sobre valores-limite da busca sem usuário associado.

Etapa 3. Selecione o valor-limite exigido que é associado com um usuário específico, segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Clique atribuem sobre valores-limite selecionados ao usuário.

Etapa 5. Associe o usuário para o valor-limite selecionado, segundo as indicações da imagem.

Etapa 6. Clique sobre a salvaguarda.

Verificar

Estão aqui as etapas para verificar que o valor-limite está associado com o usuário com sucesso.

Do abastecimento principal da Colaboração

1. Sob o abastecimento do usuário, clique sobre Add e verifique a caixa com o usuário que é associado com o valor-limite.

2. Sob ações, clique sobre o usuário do sincronizar.

Confirme que o valor-limite é associado

De CallManager

Etapa 1. Início de uma sessão à página do administrador do CallManager.

1. Navegue ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final.

2. Procure pelo utilizador final e clique sobre o usuário - identificação.

3. Verifique a informação do dispositivo e confirme que o valor-limite está sob dispositivos controlados.

Etapa 2. Navegue ao dispositivo > ao telefone.

1. Procure pelo valor-limite e clique-o sobre.

2. Sob a informação do dispositivo, confirme o usuário do proprietário - identificação.

Troubleshooting

De PCP 12.X, não há nenhum acesso a CLI/SSH como a raiz.

Se qualquer edição ainda persiste por favor contacte o centro de assistência técnica da Cisco (TAC).

Informações Relacionadas

- Abastecimento da Colaboração da prima de Cisco

- Recolha logs de ShowTech do GUI do abastecimento principal da Colaboração

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems