Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento de instalação

Introduction

Este documento descreve como instalar o pacote de dispositivos no Cisco Unified Communication Manager (CUCM) para novos dispositivos.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do CUCM. O guia de instalação oficial pode ser encontrado aqui.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão 10.5.2 do CUCM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Procedimento de instalação

Etapa 1. Baixe o pacote de dispositivos apropriado em Cisco.com. A imagem mostra um exemplo de um pacote de dispositivos baixado para o software CUCM versão 10.5(2.15112). Após o download do arquivo, localize-o no PC, como mostrado na imagem. O CUCM precisa estar acessível neste PC.

Etapa 2. Abra um servidor FTP e conecte-se ao CUCM como mostradono imagem. Neste exemplo, o Core FTP é o software FTP usado, no entanto, softwares semelhantes podem ser usados como Filezilla.

Etapa 3. No servidor FTP, especifique a pasta que contém o software a ser carregado, como mostrado na imagem.

Etapa 4. Inicie o serviço FTP e configure um usuário e uma senha para a conexão, como mostrado na imagem.

Etapa 5. Na interface da Web do CUCM, navegue até a página CUCM > OS Administration.

Etapa 6. Selecione Software Upgrades > Upgrade/Install.

Passo 7. Configure os dados apropriados conforme mostrado na imagem. Selecione Sistema de arquivos remotos e use o usuário e a senha configurados na Etapa 4.

Etapa 8. Clique em Next.

Etapa 9. Selecione o software a ser instalado.

Etapa 10. Aguarde a conclusão da instalação.

Etapa 11. Execute as mesmas etapas no Publisher e em todos os CUCM que executam serviços TFTP.

Note: Para que os novos dispositivos sejam adicionados ao CUCM, você deve reiniciar todos os nós do cluster, caso contrário, você pode ter erros com eles.