Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar a RTMT (Real Time Monitoring Tool) para visualizar e auditar atividades em tempo real no Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração do CUCM

- Configuração de rastreamento CUCM

- Navegação RTMT

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Unified Communications Manager

- Ferramenta de monitoramento em tempo real

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Para o CUCM, o log de auditoria do aplicativo suporta atualizações de configuração para interfaces do CUCM, como Administração do Communications Manager, Cisco Unified RTMT, Análise e Relatório do CDR do Cisco Unified Communications Manager e Cisco Unified Serviceability.

Para o serviço IM e Presence, o log de auditoria do aplicativo suporta atualizações de configuração para interfaces IM e Presence, como o Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Administration, Cisco Unified IM and Presence Real-Time Monitoring Tool e Cisco Unified IM and Presence Serviceability.

Para o Cisco Unity Connection, o registro de auditoria do aplicativo suporta atualizações de configuração para interfaces do Cisco Unity Connection, Cisco Unity Connection Administration, Cisco Unity Connection Serviceability, Cisco Personal Communications Assistant e clientes que usam as APIs (Interfaces de programação de aplicativos) do Connection REST.

Configurar

Siga estas etapas para configurar o recurso de log de auditoria e visualizar a trilha de auditoria da RTMT.

Etapa 1. Habilitar log de auditoria. Navegue até Cisco Unified Serviceability > Tools > Audit Log Configuration e ative esses parâmetros

- Ativar log de auditoria

- Ativar limpeza

- Ativar rotação de log

- Registro de auditoria detalhado (os registros de auditoria detalhados fornecem os mesmos itens dos registros de auditoria regulares, mas também incluem alterações de configuração. Por exemplo, o log de auditoria inclui itens que foram adicionados, atualizados e excluídos, incluindo os valores modificados.)

Note: Você deve habilitar esses serviços, o Network Service Audit Event Service Service e o Network Service Cisco Log Partitions Monitoring

Tip: Quando a rotação do log é desabilitada (desmarcada), o log de auditoria ignora a configuração Número máximo de arquivos.

Etapa 2. Agora você pode usar RTMT para visualizar os Logs de Auditoria. Abra e faça login no Cisco RTMT. Navegue até System > Tools > AuditLog Viewer e selecione o nó do qual você deseja monitorar a atividade.

Etapa 3. Selecione AuditApp Logs e, na lista de seleção, escolha o arquivo .log desejado. Você verá uma exibição dos eventos do arquivo de log selecionado.

Etapa 4. Selecione a entrada desejada duas vezes para ver mais detalhes do evento. Neste exemplo, temos uma trilha de auditoria de comando CLI que indica que o comando show me foi executado no nó, cucm1151pub. Selecione o ícone com imagem de página dupla para copiar os detalhes do alerta que podem ser colados em outro lugar.

Dica: marque a caixa de seleção de Atualização automática para ativar atualizações dinâmicas para registrar entradas no Visualizador de log de auditoria.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Configurações do log de auditoria