Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

O que é o Opus?

Dispositivos da Cisco que suportam OPUS

Configuração para ativar o Opus.

Defeitos associados

Introduction

Este documento descreve a configuração para ativar o suporte a codec do Opus que foi adicionado como parte do Cisco Unified Communications Manager Release 11.0(1) e a lista de dispositivos que suportam o Opus.

Contribuído por Akash Sethi, engenheiro do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Communication Manager.

- Voice over Internet Protocol (VoIP)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versão 11 e superior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

O que é o Opus?

Opus codec é um codec de voz e áudio interativo, projetado para lidar com uma ampla variedade de aplicativos de áudio interativos, como VoIP, videoconferência, bate-papo no jogo e desempenho de música distribuída ao vivo.

O codec Opus é dimensionado de discurso mono de banda estreita de 6 kbit/s para música estéreo de banda completa de 510 kbit/s. Ele pode alternar perfeitamente entre todos os seus vários modos operacionais, dando a ele uma grande flexibilidade para se adaptar a diferentes condições de conteúdo e rede sem renegociar a sessão atual.

Opus é suportado para dispositivos SIP. O parâmetro de serviço do codec Opus Opus Codec Enabled está definido como Enabled for All Devices por padrão. Os outros valores possíveis para esse parâmetro podem ser habilitar o codec Opus para todos os dispositivos que não estão gravando ou Desabilitado para todos os dispositivos.

Dispositivos da Cisco que suportam OPUS

Dispositivo

Protocolo

Requisitos mínimos de firmware

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11.0

Configuração para ativar o Opus.

- Ative o parâmetro de serviço para o codec Opus

- Ative o parâmetro Enterprise para anunciar o codec G.722

Etapa 1. Para habilitar o Login de Suporte OPUS na Página de Administração do Cisco Unified CM, navegue para Sistema > Parâmetros de Serviço.

Etapa 2. No menu suspenso, escolha o servidor como seu Call Manager e serviço como Call Manager Service.

Etapa 3. Procure o parâmetro Opus Codec Enabled e defina-o como Enabled for All Devices (Habilitado para todos os dispositivos) para habilitar o Opus para todos os dispositivos. Salve a configuração.

Note: Todos os dispositivos não significa que o Codec seria ativado para todos os dispositivos registrados no CUCM. Ele seria ativado para todos os dispositivos que suportam o Opus. Nem todos os dispositivos da Cisco oferecem suporte ao Opus. Para obter a lista de dispositivos que suportam OPUS, consulte a seção "Dispositivos Cisco que suportam OPUS".

Etapa 4. Navegue até System > Enterprise Parameter na página Cisco Unified CM Administration.

Etapa 5. Habilite o parâmetro G.722 Codec de anúncio.

Observação: se o Parâmetro de Codec G.722 do Anunciar estiver definido como Desativado, os Dispositivos não usarão OPUS mesmo que o parâmetro habilitado para Codec OPUS no parâmetro de serviço esteja definido como Ativado.

Depois que as alterações tiverem sido feitas, você precisará clicar nos botões "Apply Config" (Aplicar configuração) e "Reset" (Redefinir) para que as alterações entrem em vigor.

Observação: um parâmetro Reset Command para Enterprise redefiniria todos os dispositivos registrados no CUCM.

Defeitos associados

- CSCva48193