Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Descobrir cluster

Fazer upload do arquivo de firmware para PCD

Adicionar tarefa de atualização

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como carregar um firmware de telefone IP em vários nós do cluster do Cisco Unified Communications Manager (CUCM) por meio do Prime Collaboration Deployment (PCD).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- CUCM versão 10.5.2.11900-3

- PCD versão 11.0.1.2000-2

- Firmware do telefone IP 78xx.11-5-1-18

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

O Cisco PCD é um aplicativo de migração/atualização para aplicativos de Comunicações Unificadas. Por meio do PCD, você pode atualizar a versão dos aplicativos de Comunicações Unificadas que existe ou também pode migrar o cluster completo para um novo cluster da mesma versão ou de uma versão diferente. Além disso, você também pode instalar o pacote de dispositivos, os arquivos do pacote de opções da Cisco (COP), o arquivo de firmware do telefone para o gerenciador de chamadas.

O Cisco PCD é bastante útil se você carregar o Firmware do telefone IP no callmanager, especialmente em um cluster de vários nós, pois ele reduz o número de etapas necessárias para serem executadas e também remove as dependências de servidores SFTP (Simple Filw Transfer Protocol) de terceiros . Ele também permite que os usuários programem o carregamento do arquivo de firmware de acordo com a janela de manutenção.

Configurar

Descobrir cluster

Para descobrir o cluster para o qual o arquivo de firmware do telefone deve ser carregado, navegue para Inventory > Clusters > Discover Cluster, como mostrado na imagem:

Especifique o nome do host/endereço IP e as credenciais de administrador do SO para o cluster a ser descoberto.

O apelido para este cluster não precisa ser igual ao nome do host.

Depois de concluir, clique em Avançar, conforme mostrado na imagem:

A descoberta do cluster pode levar vários minutos. Depende do tamanho e da localização do cluster .

Depois que o Cluster for descoberto com êxito, clique em Next, como mostrado na imagem:

Atribua funções de servidor aqui, se necessário, ao clicar em Editar configurações. Depois de concluir, clique em Concluir, como mostrado na imagem:

Fazer upload do arquivo de firmware para PCD

Antes que o arquivo de atualização seja especificado, carregue o arquivo de firmware do telefone para o PCD.

O arquivo deve ser um arquivo do Pacote de opções da Cisco (COP) .

Para carregar, faça o SFTP no endereço IP do servidor PCD com o nome de usuário adminsftp e senha de login PCD. Altere o diretório para atualizar e carregar o arquivo lá.

Este é o exemplo de carregamento de arquivo:

SANKALJA-M-H02V:sankalja sankalja$ sftp adminsftp@10.127.227.100

adminsftp@10.127.227.100's password:

Connected to 10.127.227.100.

sftp>

sftp> cd upgrade

sftp> put /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

Uploading /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn to /upgrade/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

/sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

100%   68MB  11.4MB/s   00:06

Adicionar tarefa de atualização

Depois que o cluster for descoberto com êxito e o arquivo de firmware do telefone for carregado para o diretório de atualização do PCD, adicione a tarefa de atualização.

Navegue até Tarefa > Atualizar > Adicionar tarefa de atualização conforme mostrado na imagem:

Escolha o cluster de Destino, onde o arquivo de firmware do Telefone precisa ser carregado .

Em seguida, selecione o nó no qual deseja carregar o arquivo de firmware do telefone.

Após a conclusão, clique em Avançar, como mostrado na imagem:

Clique em Procurar para escolher o arquivo de firmware do telefone, como mostrado na imagem:

O arquivo necessário deve estar presente no diretório de atualização do PCD.

O arquivo necessário deve estar presente no diretório de atualização do PCD.

Selecione o arquivo necessário e clique em Escolher arquivo, como mostrado na imagem:

Clique em Avançar, conforme mostrado na imagem:

Especifique a hora de início conforme o requisito. Você pode escolher o início da tarefa imediatamente após a conclusão do assistente ou agendar manualmente ou a instalação do arquivo para uma hora posterior.

Quando a Hora de início for especificada, clique em Avançar, como mostrado na imagem:

Especifique a sequência na qual a atualização é processada pelo servidor.

Revise a tarefa de atualização antes de ela ser iniciada e depois que o processo for concluído, clique em Concluir, como mostrado na imagem:

Revise a tarefa de atualização antes de ela ser iniciada.e depois que o processo for concluído, clique em Concluir, como mostrado na imagem:

Essas notificações aparecem na parte inferior direita da tela .

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Para verificar o status da instalação do arquivo de firmware, navegue para Tarefa > Atualizar > Tarefas e histórico agendados > Exibir detalhes.

Caso seja necessário Editar a configuração, clique em Editar para fazer as alterações necessárias, como mostrado na imagem:

Com base na configuração acima, a instalação do arquivo de firmware começa conforme a hora agendada .

Quando a instalação do firmware for iniciada, você poderá vê-la como abaixo no call manager .

Navegue até OS Administration > Software Upgrade > Software Installation / Upgrade > Assume Control, como mostrado na imagem:

Como mostrado na imagem, o status é refletido como Concluído no gerenciador de chamadas, depois que a instalação for concluída.

Após a instalação, para localizar arquivos, navegue para Administração do SO > Atualização do software > Gerenciamento de arquivos TFTP.

Como mostrado na imagem, no PCD após a instalação ser concluída, o status é refletido como bem-sucedido, como mostrado na imagem:

Depois que os arquivos de firmware forem carregados para o gerenciador de chamadas, o serviço TFTP deve ser reiniciado nos respectivos servidores para que o novo firmware seja refletido em Administração do CM > Dispositivo > Configurações do dispositivo > Padrões do dispositivo .

Os telefones precisam ser redefinidos, para que baixem o arquivo de firmware.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.