Contents

Introduction

Como redefino o roteador VOIP Linksys para o padrão de fábrica?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

P. Como redefino o roteador VOIP Linksys para o padrão de fábrica?

A.

O roteador pode ser definido como padrão de fábrica pressionando o botão Reset (Redefinir) do roteador e redefinindo pela página de configuração baseada na Web do roteador.

Reinicializando o roteador usando o botão Reset (Redefinir)

Pressionar o botão Reset na parte traseira do roteador por 30 segundos redefinirá seu roteador para as configurações padrão de fábrica. Todas as configurações no roteador serão apagadas e o endereço IP do roteador se tornará "192.168.15.1" e o nome de usuário e a senha serão "admin" após a redefinição.

Note: Anote as configurações atuais do dispositivo antes de redefini-lo.

Para redefinir o roteador através de sua página de configuração baseada na Web, siga as etapas abaixo.

Reinicializando o roteador usando a página de configuração baseada na Web

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, consulte Acessar a página de configuração baseada na Web do roteador VoIP.

Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, clique em Administration (Administração) e em Fatory Defaults (Padrões de fábrica).

Passo 3:

Selecione Sim na opção Restore Router Fatory Defaults.

Passo 4:

Clique em Salvar configurações.