Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve como diagnosticar um problema com a luz indicadora no Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) série 7835 I.

Problema

Na série MCS 7835 I, uma luz indicadora amarela é ligada, como mostrado nesta imagem:

Você pode ver uma luz indicadora acesa quando puxa o painel para fora. Nesse caso, a luz está acesa porque o registro de eventos do sistema está cheio.

Note: A IBM confirmou que a luz está acesa quando o registro de eventos do sistema está cheio.

Solução

Como mencionado anteriormente, uma luz indicadora é ligada porque os registros de eventos do sistema estão cheios. Conclua estes passos para limpar os registros de eventos do sistema:

1. Durante o processo de inicialização, pressione F1 quando esta tela aparecer para entrar no BIOS:

2. Depois de pressionar F1, escolha Logs de evento do sistema:

3. Escolha a opção Limpar registro de eventos do sistema para limpar o registro de eventos do sistema desta tela:

4. Pressione Enter quando for solicitado que você confirme a solicitação de exclusão:

5. Pressione Esc para voltar à tela principal do BIOS.

6. Pressione Esc novamente para sair do BIOS. O sistema continua seu processo de inicialização.