Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Isolamento FHRP

Interconexão dupla da VAGEM L2/L3

VPC Multilayer para a agregação e o DCI

Configuração adicional do isolamento

Criptografia de MACSec

Verificar

Isolamento FHRP

Isolamento adicional

Criptografia de MACSec

Troubleshooting

Caveats

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar uma interconexão do centro de dados da camada 2 (L2) (DCI) com o uso de um canal de porta virtual (vPC).

Pré-requisitos

Supõe-se que o protocolo de roteamento do vPC e do standby recente (HSRP) está configurado já nos dispositivos que são usados nos exemplos fornecidos neste documento.

Note: O protocolo link aggregation control (LACP) deve ser usado no link do vPC, que atua como o DCI.

Tip: A criptografia de MACSec exige uma licença dos Serviços avançados LAN nas versões antes da versão 6.1(1) e tem limitações placa de linha-específicas. Refira as diretrizes e as limitações para a seção de Cisco TrustSec do guia de configuração de segurança do 7000 Series NX-OS do nexo de Cisco, liberam 6.x para a informação adicional.

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- vPC

- HSRP

- Medida - protocolo de árvore (STP)

- Criptografia de MACSec (opcional)

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em um 7000 Series Switch do nexo de Cisco que execute a versão de software 6.2(8b).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A finalidade de um DCI é estender VLAN específicos entre centros de dados diferentes, que ofereça a adjacência L2 para os server e os dispositivos do network attached storage (NAS) que são separados por grandes distâncias.

O vPC apresenta o benefício do isolamento STP entre os dois locais (nenhuma unidade de dados de protocolo de bridge (PDU) através do vPC DCI), assim que nenhuma indisponibilidade em um centro de dados não é propagada ao centro de dados remotos porque os enlaces redundantes são fornecidos ainda entre os centros de dados.

Note: O vPC pode ser usado a fim interconectar um máximo de dois centros de dados. Se mais de dois centros de dados devem ser interconectados, Cisco recomenda que você usa a virtualização do transporte da folha de prova (OTV).

Um EtherChannel do vPC DCI é configurado tipicamente com esta informação na mente:

- Primeiro isolamento do protocolo da redundância de salto (FHRP): Impeça o roteamento subótimo com o uso de um gateway dedicado para cada centro de dados. As configurações variam o dependente em cima do lugar do gateway FHRP.

- Isolamento STP: Como mencionado previamente, isto impede a propagação das indisponibilidade de um centro de dados a outro.

- Controle da tempestade de transmissão: Isto é usado a fim minimizar a quantidade de tráfego de broadcast entre os centros de dados.

- Criptografia de MACSec (opcional): Isto cifra o tráfego a fim impedir a intrusão entre as duas facilidades.

Configurar

Use a informação que é descrita nesta seção a fim configurar um L2 DCI com o uso de um vPC.

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Isolamento FHRP

Esta seção descreve duas encenações para que o isolamento FHRP pode ser executado.

Interconexão dupla da VAGEM L2/L3

Esta é a topologia que é usada nesta encenação:

Nesta encenação, o gateway da camada 3 (L3) é configurado nos mesmos pares do vPC e atua como o DCI. A fim isolar o HSRP, você deve configurar um Access Control List da porta (PACL) no canal de porta DCI e desabilitar os protocolos gratuitos de resolução de endereço HSRP (ARP) (GARP) nas interfaces virtuais comutadas (SVI) para os VLAN que se movem através do DCI.

Está aqui um exemplo de configuração:

ip access-list DENY_HSRP_IP

10 deny udp any 224.0.0.2/32 eq 1985

20 deny udp any 224.0.0.102/32 eq 1985

30 permit ip any any

interface <DCI-Port-Channel>

ip port access-group DENY_HSRP_IP in

interface Vlan <x>

no ip arp gratuitous hsrp duplicate

Note: A configuração precedente pode igualmente ser usada com 9000 Switch do nexo.

VPC Multilayer para a agregação e o DCI

Esta é a topologia que é usada nesta encenação:

Nesta encenação, o DCI é isolado em seu próprio contexto do dispositivo virtual L2 (VDC), e o gateway L3 está em um dispositivo da camada da agregação. A fim isolar o HSRP, você deve configurar um VLAN Access Control List (VACL) esse blocos o tráfego de controle HSRP e um filtro da inspeção ARP que obstrua o HSRP GARP no L2 DCI VDC.

Está aqui um exemplo de configuração:

ip access-list ALL_IPs

10 permit ip any any

mac access-list ALL_MACs

10 permit any any

ip access-list HSRP_IP

10 permit udp any 224.0.0.2/32 eq 1985

20 permit udp any 224.0.0.102/32 eq 1985

mac access-list HSRP_VMAC

10 permit 0000.0c07.ac00 0000.0000.00ff any

20 permit 0000.0c9f.f000 0000.0000.0fff any

vlan access-map HSRP_Localization 10

match ip address HSRP_IP

match mac address HSRP_VMAC

action drop

statistics per-entry

vlan access-map HSRP_Localization 20

match ip address ALL_IPs

match mac address ALL_MACs

action forward

statistics per-entry

vlan filter HSRP_Localization vlan-list <DCI_Extended_VLANs>

feature dhcp

arp access-list HSRP_VMAC_ARP

10 deny ip any mac 0000.0c07.ac00 ffff.ffff.ff00

20 deny ip any mac 0000.0c9f.f000 ffff.ffff.f000

30 permit ip any mac any

ip arp inspection filter HSRP_VMAC_ARP vlan <DCI_Extended_VLANs>

Configuração adicional do isolamento

Esta seção fornece um exemplo de configuração isso:

- Permite somente os VLAN que são precisados no centro de dados remotos de ser estendidos.

- Isola o STP em cada centro de dados.

- Deixa cair o tráfego de broadcast que excede 1% da velocidade do enlace total.

Está aqui o exemplo de configuração:

interface <DCI-Port-Channel>

switchport trunk allowed vlan <DCI_Extended_VLANs>

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

storm-control broadcast level 1.0

Note: O controle de tempestade para o tráfego multicast pode igualmente ser configurado, mas deve ter a mesma porcentagem que o tráfego de broadcast.

Criptografia de MACSec

Note: A configuração que é descrita nesta seção é opcional.

Use esta informação a fim configurar a criptografia de MACSec:

feature dot1x

feature cts

! MACSec requires 24 additional bytes for encapsulation.

interface <DCI-Port-Channel>

mtu 1524

interface <DCI-Physical-Port>

cts manual

no propagate-sgt

sap pmk <Preshared-Key>

Note: A relação deve ser batida para que a autorização de MACSec ocorra.

Verificar

Use a informação que é descrita nesta seção a fim confirmar que sua configuração trabalha corretamente.

Isolamento FHRP

Incorpore o comando do Br do hsrp da mostra no CLI a fim verificar que o gateway HSRP é ativo em ambos os centros de dados:

!DC-1

N7K-A# show hsrp br

*:IPv6 group   #:group belongs to a bundle

P indicates configured to preempt.

|

Interface   Grp  Prio P State    Active addr      Standby addr     Group addr

Vlan10      10   120    Active   local            10.1.1.3         10.1.1.5

(conf)

!DC-2

N7K-C# show hsrp br

*:IPv6 group   #:group belongs to a bundle

P indicates configured to preempt.

|

Interface   Grp  Prio P State    Active addr      Standby addr     Group addr

Vlan10      10   120    Active   local            10.1.1.3         10.1.1.5

(conf)

Incorpore este comando no CLI a fim verificar o filtro ARP:

N7K-D# show log log | i DUP_VADDR

2015 Apr 10 21:16:45 N7K-A %ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP:  arp [7915]  Source address of

packet received from 0000.0c9f.f00a on Vlan10(port-channel102) is duplicate of local

virtual ip, 10.1.1.5

Se uma saída similar a esta aparece, a seguir os GARP entre os dois gateways ativo não estão isolados corretamente.

Isolamento adicional

Incorpore o comando da raiz de Spanning Tree da mostra no CLI a fim verificar que a raiz STP não aponta para o canal de porta DCI:

N7K-A# show spanning-tree root

Root  Hello Max Fwd

Vlan                   Root ID          Cost  Time  Age Dly  Root Port

---------------- -------------------- ------- ----- --- ---  ----------------

VLAN0010          4106 0023.04ee.be01       0    2   20  15  This bridge is root

Incorpore este comando no CLI a fim verificar que o controle de tempestade está configurado corretamente:

N7K-A# show interface <DCI-Port-Channel> counters storm-control

--------------------------------------------------------------------------------

Port        UcastSupp %     McastSupp %     BcastSupp %     TotalSuppDiscards

--------------------------------------------------------------------------------

Po103            100.00          100.00            1.00                     0

Criptografia de MACSec

Incorpore este comando no CLI a fim verificar que a criptografia de MACSec está configurada corretamente:

N7K-A# show cts interface <DCI-Physical-Port>

CTS Information for Interface Ethernet3/41:

...

SAP Status:             CTS_SAP_SUCCESS

Version: 1

Configured pairwise ciphers: GCM_ENCRYPT

Replay protection: Enabled

Replay protection mode: Strict

Selected cipher: GCM_ENCRYPT

Current receive SPI: sci:e4c7220b98dc0000 an:0

Current transmit SPI: sci:e4c7220b98d80000 an:0

...

Troubleshooting

Não há atualmente nenhuma informação de Troubleshooting específica disponível para o FHRP ou as configurações adicionais do isolamento.

Para a configuração de MACSec, se a chave pré-compartilhada não é concordada em ambos os lados do link, você vê uma saída similar a esta quando você incorpora o comando do <DCI-Physical-Port> da relação da mostra no CLI:

N7K-A# show interface <DCI-Physical-Port>

Ethernet3/41 is down (Authorization pending)

admin state is up, Dedicated Interface

Note: A chave deve ser a mesma em ambos os lados da conexão.

Caveats

Note: As advertências para os produtos relacionados não são incluídas.

Estas advertências são relacionadas ao uso de um DCI no 7000 Series Switch do nexo de Cisco:

- Identificação de bug Cisco CSCur69114 - Filtro HSRP PACL quebrado - Os pacotes são inundados ao domínio layer2. Este erro é encontrado somente na versão de software 6.2(10).

- Identificação de bug Cisco CSCut75457 - Filtro HSRP VACL quebrado. Este erro é encontrado somente nas versões de software 6.2(10) e 6.2(12).

- Identificação de bug Cisco CSCut43413 - DCi: Flapping do MAC virtual de HSRP com o isolamento PACL FHRP. Este erro é devido a uma limitação do hardware.

Informações Relacionadas

- Projetos do centro de dados: Interconexão do centro de dados

- Introdução de tecnologia e considerações de desenvolvimento OTV

- Cisco virtualizou considerações de projeto da mobilidade da carga de trabalho

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems