Contents

Introduction

Topologia

Determine o mecanismo de encaminhamento de entrada

Configurar o disparador

Iniciar a captura

Interpretar os resultados

Verificação adicional

Introduction

Este documento descreve as etapas usadas para executar um ELAM em um módulo F1 do Cisco Nexus 7000 (N7K), explica as saídas mais relevantes e descreve como interpretar os resultados.

Tip: Consulte o documento ELAM Overview para obter uma visão geral sobre ELAM.

Topologia

Neste exemplo, um host na VLAN 10 (10.1.1.101 com endereço MAC 0050.56a1.1a01), a porta Eth3/18 envia uma solicitação do Internet Control Message Protocol (ICMP) a um host que também está na VLAN 10 (10.1.1.1.1 com endereço MAC 0050.56a1.1aef), porta Eth3/26. ELAM é usado para capturar esse único quadro de 10.1.1.101 a 10.1.1.102. É importante lembrar que o ELAM permite capturar apenas um único quadro.

Para executar um ELAM no N7K, você deve primeiro se conectar ao módulo apropriado (isso requer o privilégio de administrador de rede):

N7K# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3#

Determine o mecanismo de encaminhamento de entrada

Espera-se que o tráfego ingresse no switch na porta Eth3/18. Ao verificar os módulos no sistema, você verá que o Módulo 3 é um módulo F1. É importante lembrar que o N7K é totalmente distribuído e que os módulos, não o supervisor, tomam as decisões de encaminhamento para o tráfego de dataplane.

N7K# show module 3

Mod  Ports  Module-Type                Model              Status

---  -----  -------------------------- ------------------ ----------

3    32     1/10 Gbps Ethernet Module  N7K-F132XP-15      ok

Para os módulos F1, execute o ELAM no FE (Layer 2, L2, Mecanismo de Encaminhamento) com o codinome Orion interno. O N7K F1 tem 16 FEs por módulo, portanto você deve determinar o Orion ASIC usado para o FE na porta Eth3/18. Insira este comando para verificar:

module-3# show hardware internal dev-port-map

(some output omitted)

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:         DCE 32 port 10G

>Front Panel ports:32

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Orion Fwding Driver    DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  16

+--------------------------------------------------------------+

+-----------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++--------+

+--------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | QUEUE |SWICHF

...

18      8       8       8       8       1

Na saída, você pode ver que a porta Eth3/18 está na instância Orion (L2LKP) 8.

module-3# elam asic orion instance 8

module-3(orion-elam)#

Configurar o disparador

O Orion ASIC tem um conjunto muito limitado de acionadores ELAM quando comparado com outros FEs na plataforma N7K. Isso porque F1 é um módulo somente L2. Portanto, ele toma decisões de switching com base nas informações de endereço MAC (ou SwitchID em ambientes FabricPath).

Com o Nexus Operating Systems (NX-OS), você pode usar o caractere de interrogação para separar o disparador do ELAM:

module-3(orion-elam)# trigger di field ?

da           Destination mac-address

mim_da       Destination mac-in-mac-address

mim_sa       Source mac-in-mac-address

sa           Source mac-address

vlan

Para este exemplo, o quadro é capturado com base nos endereços MAC origem e destino no bloco de decisão de entrada.

Note: O módulo F1 não exige acionadores DBUS e RBUS separados.

Aqui está o gatilho:

module-3(orion-elam)# trigger di field sa 0050.56a1.1a01 da 0050.56a1.1aef

Iniciar a captura

O módulo F1 é diferente dos outros módulos N7K, porque o ELAM começa imediatamente após a configuração do gatilho. Para verificar o status do ELAM, insira o comando status:

module-3(orion-elam)# status

Armed

Quando o quadro que corresponde ao disparador é recebido pelo FE, o status do ELAM é mostrado como Disparado:

module-3(orion-elam)# status

Triggered

Interpretar os resultados

Para exibir os resultados do ELAM, digite o comando show capture. Aqui está o trecho dos dados ELAM mais relevantes para este exemplo (alguns resultados são omitidos):

module-3(orion-elam)# show capture

dc3v4_si[11:0]           :                   17

vlanx                    :                    a

di                       :                   1e or 1f

res_eth_da               :           5056a11aef

res_eth_sa               :           5056a11a01

Note: Com o módulo F1, os dados ELAM usados para tomar a decisão de encaminhamento e os dados que contêm o resultado de encaminhamento são combinados na mesma saída. Além disso, observe que o formato de endereço MAC na saída ELAM não inclui zeros pendentes.

Destination MAC (res_eth_da) 5056a11aef = 0050.56a1.1aef

Source MAC      (res_eth_sa) 5056a11a01 = 0050.56a1.1a01

Com essa saída, você pode verificar a LTL (Local Target Logic) de origem (dc3v4_si), o LTL de destino (di), a VLAN (vlanx) e os endereços MAC de origem e destino (5056a11a01 e 5056a11aef , respectivamente).

O LTL de origem (dc3v4_si) representa a porta na qual o quadro é recebido. O ELAM F1 exibe dois resultados para o LTL de destino (1e ou 1f). Isso ocorre porque o analisador ELAM não pode ler o bit menos significativo dos dados ELAM, o que produz um resultado ambíguo. Portanto, a Cisco recomenda que você valide a entrada do endereço MAC do hardware para o endereço de destino e verifique-a com o LTL de destino no ELAM.

N7K# show system internal pixm info ltl 0x17

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/18

A saída mostra que o LTL de origem de 0x17 mapeia para a porta Eth3/18. Isso confirma que o quadro é recebido na porta Eth3/18.

module-3# show hardware mac address-table fe 8

address 0050.56a1.1aef vlan 10 vdc 1

(some output omitted)

FE | Valid| PI|  BD  |      MAC      |  Index|

|      |   |      |               |       |

---+------+---+------+---------------+-------+

8    1     0   34    0050.56a1.1aef  0x0001f

N7K# show system internal pixm info ltl 0x1f

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/26

Com essa saída, você pode verificar se a instância Orion 8 (o FE que toma a decisão de encaminhamento para Eth3/18) tem uma entrada de endereço MAC de hardware de 0x1f para o endereço MAC de destino 0050.56a1.1aef. Esse índice também é o LTL de destino (di) nos dados de ELAM F1.

Além disso, você pode verificar se o LTL 0x1f mapeia para a porta Eth3/26. Isso confirma que o quadro é enviado da porta Eth3/26.

Verificação adicional

Para verificar como o switch aloca o pool LTL, insira o comando show system internal pixm info ltl-region. A saída desse comando é útil para entender a finalidade de um LTL se ele não for combinado a uma porta física. Um bom exemplo disso é um LTL Drop:

N7K# show system internal pixm info ltl 0x11a0

0x11a0 is not configured

N7K# show system internal pixm info ltl-region

LTL POOL TYPE                          SIZE        RANGE

=====================================================================

DCE/FC Pool                            1024       0x0000 to 0x03ff

SUP Inband LTL                           32       0x0400 to 0x041f

MD Flood LTL                              1       0x0420

Central R/W                               1       0x0421

UCAST Pool                             1536       0x0422 to 0x0a21

PC Pool                                1720       0x0a22 to 0x10d9

LC CPU Pool                              32       0x1152 to 0x1171

EARL Pool                                72       0x10da to 0x1121

SPAN Pool                                48       0x1122 to 0x1151

UCAST VDC Use Pool                       16       0x1172 to 0x1181

UCAST Generic Pool                       30       0x1182 to 0x119f

LISP Pool                                 4       0x1198 to 0x119b

Invalid SI                                1       0x119c to 0x119c

ESPAN SI                                  1       0x119d to 0x119d

Recirc SI                                 1       0x119e to 0x119e

Drop DI                                   2       0x119f to 0x11a0

UCAST (L3_SVI_SI) Region                 31       0x11a1 to 0x11bf

UCAST (Fex/GPC/SVI-ES)       3648       0x11c0 to 0x1fff

UCAST Reserved for Future Use Region   2048       0x2000 to 0x27ff

======================> UCAST MCAST BOUNDARY <======================

VDC OMF Pool                             32       0x2800 to 0x281f