Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Sobre o GLBP

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar o Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) em um Nexus 7000 Series Switches para compartilhar a carga do gateway padrão em uma LAN.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Ter conhecimento básico da configuração nos switches Nexus 7000 Series

- Ter compreensão básica do protocolo de balanceamento de carga de gateway (GLBP)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos dispositivos NX-OS do Nexus 7000 Series.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Sobre o GLBP

- O GLBP fornece backup de gateway para hosts IP compartilhando o endereço IP virtual e o endereço MAC (Media Access Control) virtual entre os gateways envolvidos no grupo GLBP.

- O GLBP permite que os gateways compartilhem a carga do gateway padrão em uma LAN IEEE 802.3.

- Quando comparado ao Hot Standby Router Protocol (HSRP) e ao Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), o GLBP executa uma função de balanceamento de carga adicional que os outros protocolos não fornecem.

- A carga do GLBP se equilibra em vários roteadores (gateways) com o uso de um único endereço IP virtual e vários endereços MAC virtuais, além de fornecer gateways redundantes que se tornam ativos se algum dos gateways de encaminhamento existentes falhar.

- O GLBP compartilha a carga de encaminhamento entre todos os roteadores em um grupo do GLBP.

- Os membros do GLBP se comunicam entre si com o uso de mensagens de saudação periódicas.

Configurar

- Nesta seção, você recebe as informações para configurar o GLBP em dois Nexus 7000 Series Switches.

- Primeiro, habilite globalmente o recurso GLBP em ambos os switches.

- Você só pode configurar o GLBP em interfaces de Camada 3.

- O endereço IP virtual do GLBP deve estar na mesma sub-rede do endereço IP da interface.

- Você deve configurar todas as opções de personalização para o GLBP em todos os gateways membros do GLBP antes de ativar um grupo do GLBP com a configuração de um endereço IP virtual.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Switch Nexus 7000 1

- Switch 2 Nexus 7000

Switch Nexus 7000 1

Nexus1#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus1(config)#feature glbp

Nexus1(config)#interface Vlan2

Nexus1(config-if)#ip address 10.193.33.252/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus1(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus1(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus1(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus1(config-if-glbp)#priority 10

Nexus1(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus1(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus1(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus1(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus1(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus1(config)#copy running-config startup-config

Nexus1(config)#exit

Switch 2 Nexus 7000

Nexus2#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus2(config)#feature glbp

Nexus2(config)#interface Vlan2

Nexus2(config-if)#ip address 10.193.33.251/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus2(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus2(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus2(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus2(config-if-glbp)#priority 110

Nexus2(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus2(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus2(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus2(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus2(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus2(config)#copy running-config startup-config

Nexus2(config)#exit

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Use o comando show glbp para exibir as configurações e o status do GLBP.

Por exemplo:

Nexus1(config-if-glbp)#show glbp

Extended-hold (NSF) is Disabled

Vlan2 - Group 2

State is Init  (Interface is up)

1 state change(s), last state change(s) 00:01:11

Virtual IP address is 10.193.33.3

Hello time 1 sec, hold time 4 sec

Redirect time 600 sec, forwarder time-out 7200 sec

Preemption enabled, min delay 60 sec

Active is unknown

Standby is unknown

Priority 110 (configured)

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100

Load balancing: host-dependent

Group members:

0026.980C.2AC1 (10.193.33.252) local

There are no forwarders

Use o comando show running-config interface vlan2 para exibir informações sobre a configuração atual da interface VLAN 2.

Por exemplo:

Nexus1(config-if-glbp)#show running-config interface Vlan2

version 5.1(2)

interface Vlan2

no ip redirects

ip address 10.193.33.252/24

glbp 2

ip 10.193.33.3

timers 1 4

timers redirect 600 7200

priority 110

preempt

preempt delay minimum 60

load-balancing host-dependent

forwarder preempt delay minimum 50

Estes são alguns dos comandos de verificação do GLBP:

- show glbp group group-number

- show glbp capabilities

- show glbp interface interface-type slot/port

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Página de suporte dos switches Cisco Nexus 7000 Series

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems