Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um problema encontrado com os switches Nexus 5000 Series e também fornece uma solução e uma solução temporária para o problema.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da CLI do Cisco Nexus.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos switches Nexus 5000 Series que executam qualquer versão anterior à 5.0(3)N2(1).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

O switch Nexus 5000 Series relata esse erro a cada três minutos:

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

Quando você insere o comando show run (e produz mais de 190 linhas de saída) ou o comando show run switch-profile (independentemente do tamanho da saída), uma cópia do arquivo CSM_ACFG no arquivo /dev/shm pode ser gerada. Esses arquivos não são limpos automaticamente. Eventualmente, eles enchem a memória volátil, o que faz com que o dispositivo seja recarregado. Além disso, o problema é agravado se for usado algum tipo de script que periodicamente coleta ou altera a configuração.

Para solucionar esse problema, primeiro colete a saída do comando show system internal flash. Ele deve mostrar alto uso na pasta /dev/shm:

N5k# show system internal flash

Mount-on                  1K-blocks      Used   Available   Use%  Filesystem

/                            204800    115408       89392     57   /dev/root

/proc                             0         0           0      0   proc

/post                          2048         4        2044      1   none

/sys                              0         0           0      0   none

/isan                       1536000    452496     1083504     30   none

/var/tmp                     307200       704      306496      1   none

/var/sysmgr                 1024000      6320     1017680      1   none

/var/sysmgr/ftp              409600     48604      360996     12   none

/var/sysmgr/ftp/cores        102400         0      102400      0   none

/callhome                     61440         0       61440      0   none

/dev/shm                     524288    427248       97040     80   none  <<<<<<<<<

/volatile                    153600         0      153600      0   none

/debug                        20480         4       20476      1   none

/dev/mqueue                       0         0           0      0   none

/mnt/cfg/0                   114909      4904      104072      5   /dev/sda5

/mnt/cfg/1                   112920      4904      102186      5   /dev/sda6

/var/sysmgr/startup-cfg      307200      9940      297260      4   none

/dev/pts                          0         0           0      0   devpts

/mnt/plog                     56192      1644       54548      3   /dev/mtdblock2

/mnt/pss                     114917      5348      103635      5   /dev/sda4

/bootflash                  1609984    410536     1117664     27   /dev/sda3

Para confirmar se o conteúdo na pasta /dev/shm são os arquivos csm_acfg, colete a saída destes comandos:

- show system internal dir /dev/shm | i csm_acfg | contagem

- show system internal dir /dev/shm | i csm_acfg

Se o switch Nexus 5000 Series falhar, ele relatará esta mensagem como um motivo de recarga na saída do comando show system reset-reason:

Reason: Reset triggered due to HA policy of Reset

System version: 5.0(2)N2(1)

Service: syslogd hap reset

Quando o comando show logging nvram é inserido, a saída mostra erros como:

N5k %$ VDC-1 %$ %PSS-0-PSS_WRITE_LOG_FAILURE: snmpd: failed to write log: No space left on device

N5k %$ VDC-1 %$ last message repeated 4 times

Solução

Atualize para a versão 5.0(3)N2(1) para resolver esse problema. Para obter mais informações sobre esse problema, consulte o bug da Cisco ID CSCtn71292.

Além disso, como uma solução temporária:

- Se possível, não sonde ou execute nenhum comando que crie novos arquivos.

- Insira o comando system pss shrink para tentar reduzir o tamanho da pasta /dev/shm.

- Entre em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC) para obter assistência. O TAC pode tentar remover os arquivos na pasta /dev/shm.