Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurar o UCS

Configurar o Nexus 5000 para FCoE e NPIV

Verificar

Exemplo de zoneamento (no Nexus 5500s)

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar a N_Port ID Virtualization (NPIV) ou N_Port Virtualization (NPV) com Fibre Channel over Ethernet (FCoE) entre o Cisco Unified Computing System (UCS) e um switch Nexus 5000.

Prerequisites

Requirements

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS 5108

- UCS 61xx/62xx

- Nexus 5548UP ou 5596UP

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Diagrama de Rede

Figura 1. Topologia usada na configuração

Configurar o UCS

Há dois procedimentos descritos aqui para ajudá-lo a configurar o UCS:

- Crie redes de área de armazenamento virtual (VSANs) FCoE.

- Configure o canal de porta UCS FCoE.

Note: Separe os uplinks FCoE e Ethernet entre o switch Nexus 5000 e a interconexão de estrutura. O UCS está no nó de host final Fibre Channel (FC), que é chamado de modo NPV nos produtos Nexus. Usar VLANs/VSANs FCoE diferentes para SANs (Storage Area Network, rede de área de armazenamento) A e SAN B. A VLAN FCoE não deve ser configurada como uma VLAN nativa.

É importante observar que o UCS não suporta um FC-Map não padrão quando no modo NPV. Para obter mais informações, consulte os IDs de bug CSCuJ62005 e CSCud78290 da Cisco:

- CSCuj62005  - FCMAP não padrão faz o vfc travar na inicialização

- CSCud78290 - Adicionar capacidade para modificar FC-MAP de FI

Criar VSANs FCoE

Você precisa criar VSANs e VLANs FCoE no UCS para transportar o tráfego FCoE. Uma prática recomendada, mas não obrigatória, é alinhar o ID da VSAN com o ID da VLAN FCoE para ajudar a rastrear e solucionar problemas.

1. No UCSM, navegue até a guia SAN no painel de navegação e escolha SAN Cloud.

2. Na janela principal, clique no botão verde + à direita para exibir a janela Create VSAN (Criar VSAN).

3. Preencha os campos da seguinte maneira:

Nome

Insira um nome para a VSAN

Zoneamento FC

Desabilitado - Isso é usado somente quando você implementa os recursos de zoneamento local

Botões de rádio de estrutura

Escolha a estrutura A

ID da VSAN

Insira a ID da VSAN para a VSAN criada na estrutura A - Isso deve corresponder à ID da VSAN que será criada no Nexus 5000-A

VLAN FCoE

Insira a ID da VLAN FCoE para a VLAN que mapeia para esta VSAN - Isso deve corresponder à ID da VLAN que será criada no Nexus 5000-A

4. Clique em OK para exibir a janela Create VSAN Success. Click OK.

5. Repita essas etapas para a estrutura B. Na janela principal, clique no botão verde + à direita para exibir a janela Create VSAN (Criar VSAN).

6. Preencha os campos da seguinte maneira:

Nome

Insira um nome para a VSAN

Zoneamento FC

Desabilitado - Isso é usado somente quando você implementa os recursos de zoneamento local

Botões de rádio de estrutura

Escolha a estrutura B

ID da VSAN

Insira a ID da VSAN para a VSAN criada na estrutura B - Isso deve corresponder à ID da VSAN que será criada no Nexus 5000-B

VLAN FCoE

Insira a ID da VLAN FCoE para a VLAN que mapeia para esta VSAN - Isso deve corresponder à ID da VLAN que será criada no Nexus 5000-B

7. Clique em OK para exibir a janela Create VSAN Success. Click OK.

8. Na janela principal, verifique se as VSANs foram criadas em suas malhas corretas:

Note: Uma prática recomendada, mas não obrigatória, é configurar diferentes IDs de VSAN na estrutura A e na estrutura B.

Configurar o canal de porta UCS FCoE

Note: Os canais de porta FCoE fornecem largura de banda agregada e resiliência de várias conexões. O restante deste documento pressupõe que você usará canais de porta FCoE. Os canais de porta exigem que o FC Uplink Trunking seja ativado no UCS. O FC Uplink Trunking é global e interliga todas as VSANs em todos os uplinks. O mesmo comportamento se aplica às portas de uplink FCoE.

1. Crie e configure InterSwitch Link / Port Channels. Crie um uplink FCoE ou um canal de porta FCoE entre o Nexus 5000-A e o FI-A.

2. Quando a janela Set Port Channel Name (UCSM) do Cisco Unified Computing System Manager (UCSM) for exibida, insira o Port Channel ID (neste exemplo, o Port Channel ID é 2) e o Name.

3. Quando você finalizar, clique em Next.

4. Quando a janela Adicionar portas UCSM for exibida, escolha as portas desejadas na coluna Porta e clique na seta para a direita entre as colunas para adicionar essas portas ao Canal de porta FCoE.

5. Quando as portas de uplink FCoE tiverem sido movidas para a coluna Port Channel, clique em Finish.

6. Quando a janela Create FCoE Port Channel Success for exibida, clique em OK.

7. Reveja as informações do canal de porta FCoE na janela principal do UCSM para confirmar se o canal de porta FCoE foi criado com as portas corretas.

8. No Painel de navegação, clique no Port Channel que acabou de ser criado. Na guia Geral da janela principal do UCSM, clique na lista suspensa VSAN e escolha VSAN FCoE-VSAN100 (100) para atribuir este Port Channel ao VSAN100.

9. Clique em Salvar alterações. Quando a janela Cisco UCSM Success for exibida, clique em OK.

10. Repita as etapas de 1 a 9 para FI-B, mas substitua Fabric B, FCoE-PortChannel ID 3 e VSAN101, quando apropriado.

Configurar o Nexus 5000 para FCoE e NPIV

Há vários procedimentos necessários para configurar o Nexus 5000 para FCoE e NPIV:

- Habilitar recurso FCoE

- Ative a virtualização do identificador de porta N (NPIV) no Nexus 5000

- Ative o Link Aggregation Control Protocol (LACP) no Nexus 5000

- Habilitar Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) do Nexus 5000 para FCoE

- Configurar VLAN

- Configurar VSAN

- Mapear a VLAN para VSAN

Note: Antes de iniciar esse processo, você precisa ter a licença FC_FEATURES_PKG (N5010SS ou N5020SS) instalada. Se você habilitar o recurso FCoE e não tiver a licença instalada, ele habilitará uma licença de demonstração por 180 dias. Esta licença pode ser atualizada posteriormente.

Habilitar recurso FCoE

1. No switch Nexus 5000-A, digite:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature fcoe

FC license checked out successfully

fc_plugin extracted successfully

FC plugin loaded successfully

FCoE manager enabled successfully

FC enabled on all modules successfully

Enabled FCoE QoS policies successfully

2. Para confirmar se o recurso está ativo agora, insira:

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

fcoe                 1        enabled

3. Repita as etapas de 1 a 2 no Nexus 5000-B.

Habilitar NPIV no Nexus 5000

1. Para habilitar o recurso NPIV, insira:

Nexus 5000-A# configuration terminal

Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. Para confirmar se o recurso NPIV está ativo agora, insira:

Nexus 5000-A# show npiv status

NPIV is enabled

3. Repita as etapas de 1 a 2 no Nexus 5000-B.

Habilitar LACP no Nexus 5000

1. Para habilitar o recurso LACP, insira:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. Para confirmar se o LACP foi habilitado, insira:

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

lacp                 1        enabled

3. Repita as etapas de 1 a 2 no Nexus 5000-B.

Configurar parâmetros de QoS do Nexus 5000 FCoE

Os recursos configuráveis de QoS do Cisco NX-OS permitem classificar o tráfego de rede, priorizar o fluxo de tráfego e evitar congestionamento. A configuração de QoS padrão no Nexus 5000 fornece serviço sem perdas para tráfego FC e FCoE e serviço de melhor esforço para tráfego Ethernet. Os parâmetros de QoS do Nexus 5000 FCoE já devem ser configurados por padrão.

1. Para verificar os parâmetros de QoS do FCoE, insira:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. Na saída, localize estes itens:

. .

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. Ignore esta etapa se as configurações de QoS FCoE da Etapa 2 estiverem presentes. Se não estiverem, insira esta configuração:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# system qos

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output

fcoe-default-out-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos

fcoe-default-nq-policy

4. Para confirmar se os parâmetros de QoS do FCoE estão configurados agora, insira:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. Na saída, localize estes itens:

..

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

6. Repita as etapas de 1 a 3 no Nexus 5000-B.

Criar VLANs Nexus 5000

Crie duas VLANs para uso de FCoE. O par deve se correlacionar com FI-A e o ímpar deve se correlacionar com FI-B. Use as IDs de VLAN FCoE especificadas na seção Configurar o UCS deste documento.

1. No Nexus 5000-A conectado ao FI-A, digite:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. Para confirmar se a VLAN foi criada no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN100                  active

3. No Nexus 5000-B conectado ao FI-B, digite:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCoE-VLAN101

4. Para confirmar se a VLAN foi criada no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN101                  active

Criar VSANs Nexus 5000

Crie duas VSANs. O par deve se correlacionar com FI-A e o ímpar deve se correlacionar com FI-B. Use as IDs de VSAN especificadas na seção Configurar o UCS deste documento.

1. No Nexus 5000-A conectado ao FI-A, digite:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)#vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. Para confirmar se a VSAN foi criada no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A#show vsan 100

vsan 100 information

name:FCoE-VSAN100 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

3. No Nexus 5000-B conectado ao FI-B, digite:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)#vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCoE-VSAN101

4. Para confirmar se a VSAN foi criada no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-A# show vsan 101

vsan 101 information

name:FCoE-VSAN101 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

Mapear a Vlan para a VSAN

1. Para mapear as VLANs Nexus 5000-A para suas VSANs (para FI-A), insira:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. Para confirmar o mapeamento de VLAN para VSAN no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                100             Operational

3. Para mapear as VLANs Nexus 5000-B para suas VSANs (para FI-B), insira:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. Para confirmar o mapeamento de VLAN para VSAN no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                101             Operational

Configurar a porta de uplink e o canal de porta do Nexus 5000 FCoE

1. Para configurar e adicionar ao Port Channel as portas 10GbE que foram cabeadas para as portas FI-A de 10GbE no switch Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active

Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown

Nexus 5000-A(config-if-range)# exit

2. Para criar canais de porta, insira:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. Para confirmar se o Port Channel entre o Nexus 5000-A e o FI-A agora está ativo, digite:

Nexus 5000-A# show port-channel database

port-channel2

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

4. Para configurar e adicionar ao Port Channel as portas 10GbE que foram cabeadas para as portas FI-B 10GbE no switch Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active

Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if-range)# exit

5. Para criar o Port Channel, insira:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

6. Para confirmar se o Port Channel entre o Nexus 5000-B e o FI-B agora está ativo, insira:

Nexus 5000-B# show port-channel database

port-channel3

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s

Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s

Last bundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

Criar Nexus 5000 Virtual Fibre Channel (VFC)

As VFCs precisam ser criadas e vinculadas às interfaces Ethernet (canais de porta) que transportam o tráfego FCoE.

Note: Uma prática recomendada é combinar o ID da VFC com o ID do canal de porta. Isso ajuda a rastrear e solucionar problemas. A configuração padrão da interface VFC do Nexus 5000 é porta F; esta é a configuração correta quando você se conecta ao UCS no modo de host final FC.

1. Para criar e vincular o VFC 2 ao Port-Channel 2 no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. Para confirmar a criação e a associação do VFC 2 ao Port-Channel 2, insira:

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

vfc2 is trunking

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1020 frames input, 102728 bytes

0 discards, 0 errors

1154 frames output, 478968 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012

3. Para criar e vincular o VFC 3 ao Port-Channel 3 no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

4. Para confirmar a criação e a associação do VFC 3 ao Port-Channel 3, insira:

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

vfc3 is trunking

Bound interface is port-channel3

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

738 frames input, 69404 bytes

0 discards, 0 errors

763 frames output, 427488 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012

Configurar portas de armazenamento no Nexus 5000

Conecte as portas de armazenamento do sistema de armazenamento habilitado para FCoE às portas designadas no Nexus 5000s. As VFCs precisam ser criadas para essas portas de armazenamento e as interfaces associadas precisam ser configuradas.

Note: As portas de borda (portas do sistema de armazenamento) devem ser configuradas como borda do tipo de porta spanning-tree? para aproveitar os recursos do PortFast, que permite que a porta faça a transição diretamente para o estado forwarding e ignore os estágios de escuta e aprendizado. Uma prática recomendada é numerar as IDs de VFC associadas às portas de borda para que elas se alinhem com a placa/porta da interface física. Neste exemplo, a interface Ethernet 1/32 seria alinhada com a VFC 132.

1. Para configurar a interface Ethernet da porta de armazenamento Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type

(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-A(config-if)# no shut

Nexus 5000-A(config-if)# exit

2. Para criar VFC e vincular a interface Ethernet da porta de armazenamento associada a ele no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. Para mapear a VFC da porta de armazenamento para a VSAN FCoE configurada anteriormente no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A(config)# vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. Para confirmar se a VFC foi criada e vinculada à interface Ethernet e à VSAN corretas no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. Para configurar a interface Ethernet da porta de armazenamento Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...

to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary

bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-B(config-if)# no shut

Nexus 5000-B(config-if)# exit

6. Para criar VFC e vincular a interface Ethernet da porta de armazenamento associada a ele no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if)# exit

7. Para mapear a VFC da porta de armazenamento para a VSAN FCoE configurada anteriormente no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B(config)# vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit

8. Para confirmar se a VFC foi criada e vinculada à interface Ethernet e à VSAN corretas no Nexus 5000-B, insira:

Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 101

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012

Verificar

Exemplo de zoneamento (no Nexus 5500s)

Estrutura A Configuração

zone name ESXI01_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI03_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zoneset name Fabric-A vsan 100

member ESXI01_1

member ESXI02_1

member ESXI03_1

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

Verificação da estrutura A

Nexus 5000-A# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc2             100   0xab0000  10:00:e4:11:5b:65:c1:11 20:00:e4:11:5b:65:c1:11

vfc2             100   0xab0040  10:00:e4:11:5b:65:c0:c9 20:00:e4:11:5b:65:c0:c9

vfc2             100   0xab0020  10:00:e4:11:5b:65:c2:01 20:00:e4:11:5b:65:c2:01

vfc132           100   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5c 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5c).

Estrutura B Configuração

zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101

member EVA_1-ESXI01_2

member EVA_1-ESXI02_2

member EVA_1-ESXI03_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

Verificação da estrutura B

Nexus 5000-B# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc3             101   0xab0000  10:00:e4:11:5b:67:c1:12 20:00:e4:11:5b:65:c1:12

vfc3             101   0xab0040  10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 20:00:e4:11:5b:65:c0:c8

vfc3             101   0xab0020  10:00:e4:11:5b:67:c2:04 20:00:e4:11:5b:65:c2:04

vfc132           101   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5d 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5d).

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.