Contents

Introdução

Informações de Apoio

Terminologia

Topologias FEX

Host com hospedagem única e design do FEX (modo de anexação estática)

Host com hospedagem única e design do FEX (modo de canal de porta)

Host com hospedagem dupla (Ativo/Espera) e design do FEX (modo de anexação estática) com hospedagem dupla

Host com hospedagem dupla (Ativo/Espera) e design do FEX (modo de canal de porta) com hospedagem única

VPC de host (link único) e design direto do FEX com hospedagem única (modo de anexação estática)

VPC de host (link único) e design direto do FEX com hospedagem única (modo de canal de porta)

Host com hospedagem única e design do FEX ativo-ativo (VPC)

Host com hospedagem dupla (ativo/espera) e design do FEX ativo-ativo (VPC)

VPC de host (links duplos) e design de VPC direto do FEX com hospedagem única (modo de anexação estática)

VPC de host (links duplos) e design de VPC direto do FEX com hospedagem única (modo de canal de porta)

VPC do host (link único) e FEX ativo-ativo com design de PO (VPC aprimorado) de FEX HIF VPC

Canal de porta do host e design de FEX ativo-ativo

Host com hospedagem dupla (ativo/ativo) e design de FEX ativo-ativo

Switch Nexus com um único pai: VPC de host e design direto de FEX com hospedagem única

Summary

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve várias topologias suportadas quando os switches do FEX (Fabric Extender) do Nexus 2000 são conectados a switches pai ou a hosts finais.

Informações de Apoio

É altamente recomendável sempre fazer referência cruzada deste documento com as notas de versão específicas do Cisco NX-OS para evitar qualquer confusão.

Terminologia

Modo estático de anexação ou modo de canal de porta

O Guia de configuração do software Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender para switches Cisco Nexus 5000 Series, versão 4.0 fornece os detalhes e mais informações.

FEX ativo-ativo (FEX-AA)

Um FEX que seja conectado a ambos os pares de Canal de porta virtual (VPC) através do canal de porta.

Host ativo/espera

Um host que tem uma placa de rede (NIC) no modo ativo e a outra no modo de espera.

Host ativo/ativo

Um host que tem ambas as placas de rede no modo ativo.

Topologias FEX

Você pode ver uma representação simplificada de várias topologias que correspondem ao suporte da plataforma. Este documento não cobre nenhuma das etapas de configuração.

As notas de versão por plataforma/versão do NX-OS podem substituir as informações nesta página.

Host com hospedagem única e design do FEX (modo de anexação estática)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

Host com hospedagem única e design do FEX (modo de canal de porta)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Supported

Nexus 9K

qualquer um

Supported

Host com hospedagem dupla (Ativo/Espera) e design do FEX (modo de anexação estática) com hospedagem dupla

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

Host com hospedagem dupla (Ativo/Espera) e design do FEX (modo de canal de porta) com hospedagem única

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Compatível*

Nexus 9K

qualquer um

Supported

* Com um e dois VDCs.

VPC de host (link único) e design direto do FEX com hospedagem única (modo de anexação estática)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Not Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

VPC de host (link único) e design direto do FEX com hospedagem única (modo de canal de porta)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Compatível*

Nexus 9K

qualquer um

Supported

* Com interface de host (HIF) no modo port channel.

Host com hospedagem única e design do FEX ativo-ativo (VPC)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Compatível*

Nexus 9K

qualquer um

Compatível**

* Suportado na versão 7.2 e posterior.

** Suportado na Versão 7.0(3)I5(2) e posterior. O suporte é para os modelos N93XX apenas conforme listado nas notas de versão.

** FEX vPC não é suportado entre nenhum modelo de FEX e os switches da plataforma Cisco Nexus 9500 como os switches pai.

Host com hospedagem dupla (ativo/espera) e design do FEX ativo-ativo (VPC)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Compatível*

Nexus 9K

qualquer um

Compatível**

* Suportado na versão 7.2 e posterior.

** Suportado na Versão 7.0(3)I5(2) e posterior. O suporte é para os modelos N93XX apenas conforme listado nas notas de versão.

** FEX vPC não é suportado entre nenhum modelo de FEX e os switches da plataforma Cisco Nexus 9500 como os switches pai.

VPC de host (links duplos) e design de VPC direto do FEX com hospedagem única (modo de anexação estática)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

VPC de host (links duplos) e design de VPC direto do FEX com hospedagem única (modo de canal de porta)

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Supported

Nexus 9K

qualquer um

Supported

VPC do host (link único) e FEX ativo-ativo com design de PO (VPC aprimorado) de FEX HIF VPC

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

Canal de porta do host e design de FEX ativo-ativo

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Supported

Nexus 6K

qualquer um

Supported

Nexus 7K

qualquer um

Compatível*

Nexus 9K

qualquer um

Compatível**

* Suporte introduzido a partir da versão 7.x.

** Suportado na Versão 7.0(3)I5(2) e posterior. O suporte é para os modelos N93XX apenas conforme listado nas notas de versão.

** FEX vPC não é suportado entre nenhum modelo de FEX e os switches da plataforma Cisco Nexus 9500 como os switches pai.

Host com hospedagem dupla (ativo/ativo) e design de FEX ativo-ativo

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Not Supported

Nexus 6K

qualquer um

Not Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

Switch Nexus com um único pai: VPC de host e design direto de FEX com hospedagem única

Platform

Code

Comentário

Nexus 5K

qualquer um

Not Supported

Nexus 6K

qualquer um

Not Supported

Nexus 7K

qualquer um

Not Supported

Nexus 9K

qualquer um

Not Supported

Summary

As topologias listadas destinam-se a validar quaisquer opções de projeto específicas que você planeja implementar.

Informações Relacionadas

- Suporte FEX para o switch Nexus 9000 Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems