Contents

Introdução

Uso

Lista de módulos ópticos de 10 Gbps e 1 Gbps suportados com o adaptador CVR-QSFP-SFP10G

Layout e mapeamento de portas do painel frontal da placa de linha C9600-LC-24C

Limitações com o adaptador CVR-QSFP-SFP10G

Introdução

Este documento descreve o uso e as limitações do adaptador CVR-QSFP-SFP10G na placa de linha C9600-LC-24C na plataforma Catalyst 9600.

Uso

A placa de linha C9600-LC-24C na plataforma C9600 tem 24 portas QSFP que suportam óptica de 40G e 100G. Não é possível inserir diretamente uma óptica de 10 Gbps ou 1 Gbps baseada em SFP nessas portas.

O adaptador CVR-QSFP-SFP10G oferece a flexibilidade de usar óptica de 10 Gbps ou 1 Gbps baseada em SFP em portas QSFP da placa de linha C9600-LC-24C na plataforma C9600.

Lista de módulos ópticos de 10 Gbps e 1 Gbps suportados com o adaptador CVR-QSFP-SFP10G

Nº do SL

Óptica

Velocidade

Versão mínima do Cisco IOS® XE

1

SFP-10G-SR

10 Gbps

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10 Gbps

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10 Gbps

16.11.1

4

SFP-10G-LR-S

10 Gbps

16.11.1

5

SFP-10G-ER

10 Gbps

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S

10 Gbps

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10 Gbps

16.11.1

8

SFP-10G-ZR-S

10 Gbps

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10 Gbps

16.11.1

10

SFP-H10GB-CU1M

10 Gbps

16.11.1

11

SFP-H10GB-CU3M

10 Gbps

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10 Gbps

16.11.1

13

GLC-T*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

* Velocidades de 10 Mbps e 100 Mbps com GLC-T e GLC-TE não são suportadas com o adaptador CVR-QSFP-SFP10G. Somente velocidade de 1 Gbps com GLC-T e GLC-TE é suportada com o adaptador CVR-QSFP-SFP10G.

Layout e mapeamento de portas do painel frontal da placa de linha C9600-LC-24C

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

Essas CLIs podem ser usadas para verificar o mapeamento de portas. O modo de velocidade operacional e a numeração de porta física para virtual (para interfaces de 100 Gbps):

show hw-module subslot x/0 port-group mapping

show hw-module subslot x/0 port-group operation-mode

show hw-module subslot x/0 port-group port-number

onde x é o número do slot da placa de linha.

Saída de exemplo:

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

Limitações com o adaptador CVR-QSFP-SFP10G

- O adaptador CVR-QSFP-SFP10G não deve ser instalado em uma porta de número par na qual a porta de número ímpar correspondente tenha óptica de 40GE. Por exemplo, se a porta 1 tiver óptica de 40GE, CVR-QSFP-SFP10G não deverá ser instalado na porta 2.

- O adaptador CVR-QSFP-SFP10G não deve ser instalado em nenhuma porta que tenha uma configuração de ativação. Por exemplo, o adaptador CVR-QSFP-SFP10G não deve ser instalado em uma porta configurada para operar em 100GE.