Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Terminology

Informações de versão do ASIC (UADP 2.0 vs 3.0)

Comandos gerais de validação de hardware

Comandos gerais de validação de hardware do Cisco IOS XE 17.x

Comandos gerais de validação de hardware do Cisco IOS XE 16.x

Comandos de validação de hardware por recurso

Cenário: Prefixos IPv4

Syslogs IPv4

Cenário: ACL

Syslogs ACL

Cenário: NAT

Syslogs NAT

Cenário: MPLS

Syslogs MPLS

Cenário: QoS

Syslogs de QoS

Informações Relacionadas

IDs de bug da Cisco

Introduction

Este documento descreve como entender e solucionar problemas de recursos de hardware nos Catalyst 9000 Series Switches.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switches Cisco Catalyst das séries 9200, 9300, 9400 e 9500 não HP nos softwares Cisco IOS® XE 16.x e 17.x

- Switches Cisco Catalyst 9500HP, 9600 Series no software Cisco IOS® XE 16.x e 17.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

- Vários recursos dos switches Catalyst 9000 Series consomem recursos de hardware limitados. Esses recursos existem para acelerar o desempenho desses recursos e para fornecer as altas taxas esperadas esperadas de encaminhamento de um switch.

- O tamanho dessas tabelas pode variar de um modelo de switch para outro, mas a metodologia básica de identificação e solução de problemas permanece a mesma.

- Geralmente, o principal recurso de hardware limitado em LAN switching é chamado de TCAM (TCAM é uma tecnologia de memória especialmente adequada para armazenar informações de LPM (correspondência de prefixo mais longa) para consulta rápida ou outros tipos de consultas lógicas OR).

- Nos switches Catalyst 9000 Series, vários tipos de memória são usados além de apenas "TCAM", adequado às necessidades específicas de um determinado recurso (HASH é outro tipo de memória simplificada. A tabela de endereços MAC é um exemplo desse tipo de memória).

Quando você soluciona um problema de um recurso que não funciona como esperado, um bom ponto de partida é confirmar se o hardware não está além da escala do switch em questão. Embora os switches possam variar no tamanho dessas tabelas, a metodologia de verificação e solução de problemas permanece praticamente a mesma.

Observação: esta página também é uma página de referência onde você pode encontrar informações sobre vários recursos e como verificar sua escala de hardware.

Observação: por plataforma, a CLI às vezes inclui o termo 'switch' e às vezes não. ('show platform hardware fed <number|ative|standby> fwd-asic resource tcam usage' versus show platform hardware fed <ative> fwd-asic resource tcam usage

Terminology

EM

Correspondência Exata

Uma entrada na memória Hash que corresponde a 1:1 (rota de host, host diretamente conectado)

LPM

Correspondência de prefixo mais longa

Qualquer rota que seja /31 ou menor (/32 rotas são do tipo EM)

TCAM

Memória endereçável de conteúdo ternária

Um tipo de memória que armazena e consulta entradas com três entradas diferentes: 0, 1 e X. Esse tipo de memória deve ser usado em casos em que pode haver várias correspondências para a mesma entrada, e o Hash resultante para cada uma não seria exclusivo. Essa tabela inclui uma máscara ou um valor "X" que permite saber se corresponde ou não a essa entrada.

CAM

Memória endereçável de conteúdo

Termo geral para memória de hardware (Hash/TCAM)

COSTELA

Base de Informações de Roteamento

a tabela de roteamento vista em show ip route

FIB

Base de informações de encaminhamento

tabela simplificada com prefixos adicionados pelas tabelas RIB e ARP com um ponteiro para a tabela ADJ

Diretamente conectado

Rota diretamente conectada

Um prefixo de host conectado localmente (ARP adjacente)

Indiretamente conectado

Rota conectada indiretamente

Uma rota que é através de um próximo salto remoto para alcançar

AJUSTE

Adjacência (tabela)

armazena as informações do próximo salto usadas para a regravação de pacotes

EM

Correspondência Exata

Hosts conectados, prefixos de host indiretos /32

TCAM

Memória endereçável de conteúdo ternária

Prefixos indiretos /31 ou menores

FED

Driver do mecanismo de encaminhamento

A camada ASIC (hardware)

FMAN-FP

Gerente de encaminhamento - Plano de encaminhamento

O FMAN-FP gerencia objetos de software que adicionam, excluem ou modificam informações do FED

SI

Índice da estação

Índice da estação =  informação de reescrita de pacote (RI = índice de reescrita) e informação de interface de saída (DI = índice de destino)

RI

Reescrever Índice

Informações de regravação de endereço MAC para encaminhamento de camada 3 para a adjacência do próximo salto

DI

Índice de destino

Índice que aponta para a interface de saída

UADP

Cisco Unified Access™ Plano dos dados

A arquitetura ASIC usada no switch

Informações de versão do ASIC (UADP 2.0 vs 3.0)

A principal diferença entre as versões 2.0 e 3.0 dos ASICs da série Catalyst 9000 é como o hardware FIB é preenchido ou usado.

No UADP 3.0, é usada a memória denominada EM/LPM:

- rotas de host (/32 comprimento da máscara) e conectadas diretamente (ARP adjacente)

- /31 ou prefixos mais curtos (onde uma comparação de máscara é necessária para tomar uma decisão de encaminhamento)

No UADP 3.0, a TCAM ainda existe para FIB, mas é usada somente para casos especiais ou exceções em que EM/LPM não pode ser usado.

- Um exemplo disso seria se o espaço de endereço IP não fosse contíguo ou vários espaços de endereço fossem usados, e a mesclagem em EM/LPM não fosse possível.

Na UADP 2.0, a memória é dividida em duas seções EM e TCAM:

- EM é usado para /32 rotas de host e hosts conectados diretamente (adjacentes ARP)

- O TCAM é usado para prefixos /31 ou menores onde uma comparação de máscara de prefixo é necessária

Compare essas saídas entre os dois tipos de ASIC:

Neste exemplo, o 9500-12Q tem significativamente mais espaço de "TCAM". Mas o 9500-48Y4C (9500H) tem uma escala ainda maior de EM/LPM.

- LPM significa "Longest Prefix Match" - a mesma lógica se aplica ao TCAM do 9500-12Q, mas não é especificamente chamada.

- O EM/LPM no 9500H indica que esse espaço de memória compartilhada é usado para entradas de correspondência exata (EM) e LPM (com base em prefixo). O sistema usa um sistema de memória otimizado para alcançar escala, desempenho e flexibilidade.

- A TCAM significativamente reduzida em 9500H existe para armazenar entradas especiais, particularmente "Colisões de Hash" (quando um hash exclusivo não pode ser gerado para uma entrada específica).

9500-48Y4C (9500H / Alto desempenho - switch baseado em UADP 3.0)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC [0]

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Route Table         EM/LPM       I      212992        3    0.01%        2        0       1        0  <-- LPM matches now stored here

IP Route Table         TCAM         I        1536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- Used for exception cases

9500-12Q (switch baseado em UADP 2.0)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC [0]

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Route Table         EM           I        49152        3    0.01%        2        0       1        0

IP Route Table         TCAM         I        65536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- LPM matches are stored here in 2.0

Observação: para obter mais informações sobre a arquitetura UADP, consulte o white paper Arquitetura do Cisco Catalyst 9500

Comandos gerais de validação de hardware

Esses comandos mostram estatísticas de uso de alto nível para os recursos Hash, TCAM, Interface, Rewrite usados.

- Esses recursos estão relacionados e o esgotamento de um recurso dependente pode afetar a capacidade de usar totalmente outros recursos disponíveis.

- As alterações nas saídas desses comandos no train 17.x tornam muito mais fácil a capacidade de ler o hardware e diagnosticar problemas específicos.

Exemplo: Um switch pode ter Hash / TCAM disponíveis, mas ficar sem Adjacências.

- A capacidade do pacote de encaminhar pode ser afetada a algum prefixo de destino, não porque o hardware não pode programar FIB, mas porque ele não pode programar uma nova entrada de regravação.

show platform hardware fed

active fwd-asic resource tcam utilization

<-- Hash & TCAM

show platform hardware fed

active fwd-asic resource utilization

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)

show platform hardware fed

active fwd-asic resource rewrite utilization

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

### 17.x train CLI displays multiple resources in one place (these are not available in 16.x) ###

New CLI combines aspects of all 3 commands into one table for easier diagnosis of all resources related to IPv4

show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

Comandos gerais de validação de hardware do Cisco IOS XE 17.x

o comando show platform hardware fed ative fwd-asic resource tcam usage é o primeiro local que você deseja examinar para avaliar se há um problema de escala de hardware. (Ele exibe informações por ASIC).

Códigos:

- EM - Exact_Match <— Consulte a tabela de terminologia para ver a definição

- I - Entrada, O - Saída, IO - Entrada e Saída, <— Se o recurso for direcional, é observado

- NA - Não aplicável <— Se a direção não for aplicável

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable                 <-- Key for table abbreviations

CAM Utilization for ASIC [0]                                                                             <-- Content Addressable Memory for ASIC 0

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other   <-- CAM usage broken down per resource & memory type (EM versus TCAM)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I        65536       18    0.03%        0        0       0       18

Mac Address Table      TCAM         I         1024       21    2.05%        0        0       0       21

L3 Multicast           EM           I        16384        0    0.00%        0        0       0        0

L3 Multicast           TCAM         I         1024        9    0.88%        3        6       0        0

L2 Multicast           EM           I        16384        0    0.00%        0        0       0        0

L2 Multicast           TCAM         I         1024       11    1.07%        3        8       0        0

IP Route Table         EM           I        49152        3    0.01%        2        0       1        0  <-- Data from RIB/FIB populated here

IP Route Table         TCAM         I        65536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- Data from RIB/FIB populated here

QOS ACL                TCAM         IO       18432       85    0.46%       28       38       0       19

Security ACL           TCAM         IO       18432      129    0.70%       26       58       0       45

Netflow ACL            TCAM         I         1024        6    0.59%        2        2       0        2

PBR ACL                TCAM         I         2048       22    1.07%       16        6       0        0  <-- Data for PBR & NAT populated here

Netflow ACL            TCAM         O         2048        6    0.29%        2        2       0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO        1024       13    1.27%        3        6       0        4

Control Plane          TCAM         I          512      276   53.91%      126      106       0       44

Tunnel Termination     TCAM         I         1024       18    1.76%        8       10       0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I         2048        1    0.05%        0        0       0        1

Security Association   TCAM         I          512        4    0.78%        2        2       0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O         8192        0    0.00%        0        0       0        0  <-- Outbound resource used to reach remote VPNv4 prefixes

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O          512        1    0.20%        0        0       0        1

Client Table           EM           I         4096        0    0.00%        0        0       0        0

Client Table           TCAM         I          256        0    0.00%        0        0       0        0

Input Group            LE TCAM      I         1024        0    0.00%        0        0       0        0

Output Group           LE TCAM      O         1024        0    0.00%        0        0       0        0

Macsec SPD             TCAM         I         1024        2    0.20%        0        0       0        2

CAM Utilization for ASIC [1]

<...snip...>

Se a escala de hardware do comando show platform hardware fed ative fwd-asic resource tcam usage parecer correta, verifique outros recursos dependentes

Observação: há muitos recursos compartilhados. Estes são apenas alguns que são comumente usados. (A aparência desta tabela não muda entre 16.x e 17.x)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization

Resource Info for ASIC Instance: 0

Resource Name           Allocated     Free  <-- Number available. If this is at max (or very close) possible issues can occur

------------------------------------------

RSC_DI                      61       41805  <-- DI = Destination Index

RSC_RI                       3       57317  <-- RI = Rewrite Index

RSC_RI_REP                  10       49143  <-- RI_REP = Multicast Rewrite/Replication Index

RSC_SI                     519       64849  <-- SI = Station Index

<...snip...>

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilization

Resource Info for ASIC Instance: 0

Rewrite Data                        Allocated     Free    <-- Rewrite specific hardware resources

-------------------------------------------------------

PHF_EGRESS_destMacAddress                 0       32000   <-- Destination MAC (Layer 3 next hop MAC rewrite)

IPV4_TUNNEL_SRC_IP_ADDR                   0          16   <-- IPv4 Tunnel Source IP

IPV4_TUNNEL_DEST_IP_ADDR                  0         256   <-- IPv4 Tunnel Destination IP

IPV4_GRE_TUNNEL_DEST_IP_ADDR              0        1024   <-- GRE specific tunnel Destination IP

GRE_HEADER                                0         684

GRE_KEY                                   0         684   <-- GRE keys

NAT_L3_DEST_IPV4                          0        7168   <-- NAT Layer 3 IPv4 Destination

NAT_DST_PORT_UNICAST                      0        8192   <-- NAT Destination Ports

NAT_L3_SRC_IPV4                           0        8192   <-- NAT Layer 3 IPv4 Source

NAT_SRC_PORT_UNICAST                      0        8192   <-- NAT Source Ports

<...snip...>

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

IPv4 unicast adjacency resource info

Resource Info for ASIC Instance: 0 [A:0, C:0]                                          <-- Per-ASIC & Core [Asic 0, Core 0]

Shared Resource Name                     Allocated        Free              Usage%     <-- Shared resources

----------------------------------------------------------------------------------

RSC_RI                                   3                57317               0.01     <-- RI = Rewrite Index

RSC_SI                                   519              64849               0.79     <-- SI = Station Index

<-- These are tables that maintain port map info, and other necessary details to send packets

<-- These resources are shared, and used by many features

Rewrite Data                             Allocated        Free              Usage%     <-- Rewrite resources (Dest MAC)

-----------------------------------------------------------------------------------

PHF_EGRESS_destMacAddress                0                32000               0.00     <-- Destination MAC usage

<-- When a packet is sent to a next hop, it must be written with a destination MAC address

CAM Table Utilization Info               Allocated        Free              Usage%     <-- EM (Hash) & TCAM resources

------------------------------------------------------------------------------------

IP Route table Host/Network                   0/ 0            0/32768    0.00/ 0.00

<-- Resource that programs prefixes, either local/host routes (EM/Hash) or Shorter /31 or less prefixes (TCAM)

Observação: 9500H e 9600 ASIC têm a capacidade de armazenar máscara de prefixo mais curta na memória Hash (chamada EM/LPM) versus TCAM. Consulte o cenário específico de IPv4 para obter mais detalhes

Comandos gerais de validação de hardware do Cisco IOS XE 16.x

o comando show platform hardware fed ative fwd-asic resource tcam usage é o primeiro local que você deseja examinar para avaliar se há um problema de escala de hardware. (Ele exibe informações por ASIC). Você pode ver que no treinamento 16.x a saída é menos granular, e algumas das descrições variam.

Na maioria dos casos, a lista Tabela é clara com algumas exceções:

- Rotas direta ou indiretamente conectadas. Isso precisava ser melhorado, pois não estava claro que 'diretamente' significa tanto as rotas adjacentes ARP QUANTO as rotas de host /32. 'Indiretamente' significa qualquer rota /31 ou menor

- 'ACEs de Roteamento Baseado em Política' inclui a configuração relacionada ao NAT. Lembre-se disso quando o NAT for o recurso que causa preocupação.

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                                              Max Values        Used Values

--------------------------------------------------------------------------------

Unicast MAC addresses                               32768/1024        19/21

L3 Multicast entries                                 8192/512          0/9

L2 Multicast entries                                 8192/512          0/11

Directly or indirectly connected routes             24576/8192         3/19 <-- First value 24576 = EM / Second value 8192 = TCAM

QoS Access Control Entries                           5120             85

Security Access Control Entries                      5120            126

Ingress Netflow ACEs                                  256              8

Policy Based Routing ACEs                            1024             22

Egress Netflow ACEs                                   768              8

Flow SPAN ACEs                                       1024             13

Control Plane Entries                                 512            255

Tunnels                                               512             17

Lisp Instance Mapping Entries                        2048              3

Input Security Associations                           256              4

SGT_DGT                                              8192/512          0/1

CLIENT_LE                                            4096/256          0/0

INPUT_GROUP_LE                                       1024              0

OUTPUT_GROUP_LE                                      1024              0

Macsec SPD                                            256              2

Nota:Os comandos listados aqui não tiveram uma alteração de CLI entre as trilhas de código 16 e 17 e são descritos apenas uma vez na seção 17.x deste documento.

show platform hardware fed

active fwd-asic resource utilization

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)

show platform hardware fed

active fwd-asic resource rewrite utilization

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

Comandos de validação de hardware por recurso

Cenário: Prefixos IPv4

A validação de hardware IPv4 pode ser encontrada nesta página Compreender os recursos de hardware IPv4 nos switches Catalyst 9000

Sintoma de que o recurso está além da escala

1. Problemas de alcance de dispositivo ou prefixo. Embora as rotas que existem ou os dispositivos possam permanecer acessíveis, qualquer prefixo novo ou atualizado não é alcançável.

2. Mensagens de log indicam que o hardware não pode fazer novas atualizações de objeto

3. Camada de objeto que programa o software no hardware se torna congestionada

4. Entradas ausentes na camada de hardware afetada (nesse caso, a FIB é a camada afetada).

Syslogs IPv4

Se você ficar sem uma mensagem de SYSLOG de recurso de adjacência ou FIB IPv4 específica, ela será gerada pelo sistema

Mensagem de log FIB IPv4

Definição

Ação de Recuperação

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: Switch 1 R0/0: fed: falha ao alocar recurso de hardware para entrada fib devido à exaustão do recurso de hardware

O hardware reservado para entradas FIB IPv4 ficou sem espaço (EM ou TCAM)

Resuma rotas ou tome alguma outra ação para reduzir a escala de entradas FIB (pode ser a correspondência exata ou TCAM, o que for esgotado).

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: R0/0: alimentado:Falha ao alocar recurso de hardware para entrada de ajuste - rc:1

A tabela Adjacency está esgotada. Esta é a tabela no hardware onde os endereços MAC de destino do próximo salto são armazenados.

Reduzir o número de escala de hosts conectados diretamente (adjacentes ao ARP)

Cenário: ACL

A validação do hardware da ACL pode ser encontrada nesta página Validar ACLs de Segurança nos Switches Catalyst 9000

Syslogs ACL

Se você ficar sem um recurso de segurança ACL específico, a mensagem SYSLOG será gerada pelo sistema (os valores de interface, Vlan, rótulo, etc. podem ser diferentes).

Mensagem de log da ACL

Definição

Ação de Recuperação

%ACL_ERRMSG-4-UNLOADED: A opção 1 alimentou: a entrada <ACL> na interface <interface> não pôde ser programada no hardware e o tráfego será descartado.

A ACL está descarregada (mantida no software)

Investigar a escala TCAM. Se estiver além da escala, reprojete as ACLs.

%ACL_ERRMSG-6-REMOVED: 1 feed: A configuração descarregada para a Entrada <ACL> na interface <interface> foi removida para o rótulo <label>asic<number>

A configuração da ACL não carregada é removida da interface

A ACL já foi removida, não há ação a ser tomada

%ACL_ERRMSG-6-RELOADED: 1 alimentado: a entrada <ACL> na interface <interface> foi carregada no hardware para o rótulo <label> no básico<number>

A ACL agora está instalada no hardware

O problema com a ACL está agora resolvido por hardware, não há ação a ser tomada

%ACL_ERRMSG-3-ERROR: 1 alimentado: a configuração de <ACL> ACL <NAME> IP de entrada não pôde ser aplicada em <interface> em bindorder <number>

Outro tipo de erro da ACL (como falha de instalação da ACL dot1x)

Confirme se a configuração da ACL é suportada e se o TCAM não está além da escala

%ACL_ERRMSG-6-GACL_INFO: Switch 1 R0/0: fed: não há suporte para registro em log para GACL

GACL tem opção de log configurada

GACL não suporta log. Remover instruções de log de GACL

%ACL_ERRMSG-6-PACL_INFO: Switch 1 R0/0: fed: não há suporte para registro em log para PACL

O PACL tem a opção de registro configurada

PACL não suporta log. Remover instruções de log do PACL

%ACL_ERRMSG-3-ERROR: Switch 1 R0/0: feed: Entrada IPv4 Grupo ACL implicit_deny:<nome>: configuração não pôde ser aplicada no MAC Cliente 0000.0000.0000

(dot1x) A ACL não é aplicada na porta de destino

Confirme se a configuração da ACL é suportada e se o TCAM não está além da escala

Cenário: NAT

A validação do hardware NAT pode ser encontrada nesta página Configurar e verificar o NAT nos Switches Catalyst 9000

Syslogs NAT

O recurso NAT não tem nenhum syslog que é impresso quando os recursos de hardware estão fora de escala. A ID de bug da Cisco CSCvz46804 foi arquivada como um aprimoramento para adicionar esses logs.

Se você tiver problemas de NAT e quiser verificar o uso de recursos de hardware, marque "show platform hardware fed switch ative fwd-asic resource tcam usage" (a região da ACL de PBR é altamente utilizada quando a TCAM de NAT é esgotada).

Verifique também se você configurou o NAT de acordo com as limitações observadas aqui: Limitações do NAT

Cenário: MPLS

A validação do hardware MPLS pode ser encontrada nesta página Configurar e verificar o MPLS nos Switches Catalyst 9000

Syslogs MPLS

Se você ficar sem um recurso específico, como rótulos MPLS, as mensagens SYSLOG serão geradas pelo sistema.

Pontos principais para lembrar:

- O RÓTULO MPLS é usado para disposição de rótulo. (Este recurso é consumido quando os prefixos são aprendidos de um CE local)

- O LSPA é usado para imposição de rótulos. (Este recurso é consumido quando os prefixos são aprendidos de um PE remoto)

Mensagem de log MPLS

Definição

Ação de Recuperação

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: Switch 1 R0/0: fed:Falha ao alocar o recurso de hardware para a entrada fib devido à exaustão do recurso de hardware

O hardware reservado para prefixos IP ficou sem espaço (EM ou TCAM)

Execute uma destas ações para reduzir o número de prefixos aprendidos pelo PE local ou remoto:

1. Resumir prefixos no CE

2. Alterar o modo de alocação de rótulo de por prefixo para por vrf

%FED_L3_ERRMSG-3-mpls_out_of_resource: Switch 1 R0/0: fed: Sem recurso para ENTRADA DE RÓTULO MPLS. Falha ao programar rótulo local: 8205 (8192/8192) no hardware

Alocação de rótulo local: o hardware reservado para rótulos locais de MPLS ficou sem espaço (EM ou TCAM)

Execute uma destas ações para reduzir o número de rótulos usados no PE local:

1. Resuma os prefixos no CE local ou no PE local

2. Altere o modo de alocação de rótulo de por prefixo para por vrf no PE local

%FED_L3_ERRMSG-3-MPLS_LENTRY_PAUSE: Switch 1 R0/0: fed: Limite crítico atingido para o recurso MPLS LABEL ENTRY. Criação de Locatário PAUSADA.

Alocação de rótulo local: O hardware reservado para rótulos locais de MPLS ficou sem espaço (EM ou TCAM)

Execute uma destas ações para reduzir o número de rótulos usados no PE local:

1. Resuma os prefixos no CE local ou no PE local

2. Altere o modo de alocação de rótulo de por prefixo para por vrf no PE local

%FED_L3_ERRMSG-3-mpls_out_of_resource: Switch 1 R0/0: fed: Sem recurso para LSPA MPLS. Falha ao programar no hardware

Alocação remota de rótulo: o hardware reservado para rótulos remotos LSPA ficou sem espaço

Execute uma destas ações para reduzir o número de rótulos usados no PE remoto:

1. Resuma os prefixos no CE ou PE remoto

2. Altere o modo de alocação de rótulo de por prefixo para por vrf no PE remoto

Cenário: QoS

A validação de hardware de QoS pode ser encontrada nesta página Compreenda os recursos de hardware de QoS nos Switches Catalyst 9000

Syslogs de QoS

Se você ficar sem recursos relacionados à QoS, as mensagens SYSLOG serão geradas pelo sistema:

Mensagem Syslog relacionada à QoS

Definição

Ações de Recuperação

%FED_QOS_ERRMSG-4-TCAM_OVERFLOW: Switch 1 R0/0: fed: Falha ao programar TCAM para policy-map ingress_pmap2 em GigabitEthernet1/0/10.

O hardware (TCAM) reservado para entradas de QoS ficou sem espaço

1. Verifique se você tem uma configuração válida/com suporte.

2. Revise o restante deste documento para validar a utilização de escala atual do switch e as etapas possíveis para reduzir se ele for superutilizado.

%FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_SCHEDULER_HW_ERROR: Switch 1 R0/0: fed: Falha ao configurar o agendador de fila para GigabitEthernet1/0/27

Falha na instalação do agendador de fila de QoS no hardware

1. Verifique se a sua configuração é suportada

2. Consulte o guia de configuração de QoS para a sua plataforma e versão de software específicas.

Para 9200LONLY: Analise os bugs da Cisco IDCSCvz54607e Cisco IDCSCvz76172

FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_BUFFER_HW_ERROR: R0/0: fed: Falha ao configurar o buffer de fila padrão

Falha na instalação de buffers de fila de QoS no hardware

1. Verifique se a sua configuração é suportada,

2. Consulte o guia de configuração de QoS para a sua plataforma e versão de software específicas.

3. Revisar o bug da Cisco IDCSCvs49401

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Data sheet dos switches Cisco Catalyst 9200 Series

Data sheet dos switches Cisco Catalyst 9300 Series

Dados técnicos dos switches Cisco Catalyst 9400 Series

Dados técnicos dos switches Cisco Catalyst 9500 Series

Data sheet dos switches Cisco Catalyst 9600 Series

White paper sobre a arquitetura do Cisco Catalyst 9500

IDs de bug da Cisco

ID de bug Cisco CSCvg60292 (Quando o número máximo de rotas em TCAM é atingido, nenhuma rota pode ser instalada na tabela Hash)

ID de bug Cisco CSCvx57822 (Tabelas de hardware precisam de marca d'água de 90% de utilização)

ID de bug da Cisco CSCvs49401

ID de bug da Cisco CSCvz54607

ID de bug da Cisco CSCvz76172