Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

C3640

C8540MSR

C7513

C7204

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

À medida que as redes aumentam em tamanho, o roteamento multicast IP torna-se extremamente importante como meio para determinar quais segmentos requerem tráfego multicast e quais não. O multicast IP é uma técnica de roteamento que permite que o tráfego IP seja propagado de uma origem para vários destinos, ou de muitas fontes para muitos destinos. Em vez de enviar um pacote a cada destino, um pacote é enviado ao grupo multicast identificado por um único endereço IP do grupo de destino.

Este documento mostra como configurar IP Multicast Routing por um ATM Router Module (ARM) em um Catalyst 8540 MSR. Esta configuração é suportada em ARM e ARM aprimorado (conhecido como ARM I e ARM II, respectivamente).

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar conscientes sobre as configurações básicas de multicast de IP em Cisco routers. Para obter informações de fundo, consulte estes documentos:

- Configurando o roteamento multicast IP

- Comandos de roteamento multicast IP

- Manual de Troubleshooting de IP Multicast

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 3600, 7200 e 7500 Series Routers executando o Cisco IOS® Software Release 12.1(7)

- Catalyst 8540 MSR e Catalyst 8510 MSR executando Cisco IOS Software Release 12.1(7)EY

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama:

O roteador Cisco 3640, conhecido como C3640, está conectado ao Cisco Catalyst 8540 MSR (conhecido como 8540MSR) através da porta Fast Ethernet 3/0/1. O 8540MSR tem um ARM no slot 11. O C8540MSR está fisicamente conectado ao 8510MSR usando a interface atm 9/1/0. The 8510MSR ATM Switch connects to the 8540MSR on ATM interface 1/0/2.

Há dois PVCs (Permanent Virtual Circuits, circuitos virtuais permanentes) construídos através do 8510MSR. Um é a partir da subinterface multiponto ARM 8540MSR até o roteador C7513, e o outro é a partir da mesma subinterface multiponto ARM 8540MSR até o roteador C7204. O Routing Protocol usado é Open Shortest Route First (OSPF). O modo denso do IP Protocol Independent Multicast (PIM) é configurado nos roteadores. Isso inclui o módulo ARM no 8540MSR. C3640, C7513 e C7204 têm uma interface configurada para se unir ao grupo multicast 239.0.10.1. Um ping de C3640 para o endereço multicast 239.0.10.1 obtém respostas de C3640, C7513 e C7204.

Configurações

Esta seção contém as partes da configuração dos roteadores e Switches descritos no diagrama de rede. Estas são algumas informações específicas sobre a configuração:

- A configuração que aparece neste documento usa encapsulation aal5mux.

- Uma subinterface multiponto é criada no ARM, enquanto PVCs ATM são configurados para os locais remotos.

- O PIM é usado no modo denso. No que diz respeito ao PIM, o ARM não diferencia entre VCs individuais na interface multiponto.

- O tráfego multicast é encaminhado para todos os VCs que têm "broadcast" configurado.

- O exemplo do comando show ip mroute demonstra que o PIM identifica apenas a interface de saída e não VCs individuais.

A configuração do roteamento multicast IP com a ajuda do PIM é mostrada aqui. Todos os comandos relevantes para o roteamento multicast IP são mostrados em negrito.

C3640

ip multicast-routing

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.10.200.1 255.255.255.0

ip pim dense-mode

ip igmp join-group 239.0.10.1

half-duplex

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.10.200.0 0.0.0.255 area 0

!

C8540MSR

ip multicast-routing

!

interface FastEthernet3/0/1

ip address 10.10.200.2 255.255.255.0

ip pim dense-mode

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

!

interface ATM11/0/0.1 multipoint

ip address 75.75.75.2 255.255.255.0

ip pim dense-mode

ip ospf network point-to-multipoint

map-group multicast

atm pvc 2 1000 pd on  encap aal5mux ip interface  ATM9/1/0 0 1000

atm pvc 2 1001 pd on  encap aal5mux ip interface  ATM9/1/0 0 1001

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.10.200.0 0.0.0.255 area 0

network 75.75.75.0 0.0.0.255 area 0

!

map-list multicast

ip 75.75.75.1 atm-vc 1000 aal5mux broadcast

ip 75.75.75.3 atm-vc 1001 aal5mux broadcast

8510MSR

interface ATM1/0/2

no ip address

atm pvc 0 1000  interface  ATM1/0/1 0 1000

!

interface ATM1/0/3

no ip address

atm pvc 0 1001  interface  ATM1/0/2 0 1001

!

C7513

ip multicast-routing

!

!

interface Ethernet9/0/2

ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

ip pim dense-mode

ip igmp join-group 239.0.10.1

!

interface ATM1/0/0.1 multipoint

ip address 75.75.75.1 255.255.255.0

ip pim dense-mode

no ip route-cache

ip ospf network point-to-multipoint

no ip mroute-cache

map-group multicast

atm pvc 1000 0 1000 aal5mux ip

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 30.30.30.0 0.0.0.255 area 0

network 75.75.75.0 0.0.0.255 area 0

!

map-list multicast

ip 75.75.75.2 atm-vc 1000 broadcast

!

C7204

ip multicast-routing

!

interface Loopback0

ip address 40.40.40.1 255.255.255.0

ip igmp join-group 239.0.10.1

!

!

interface ATM4/0.5 multipoint

ip address 75.75.75.3 255.255.255.0

ip pim dense-mode

no ip route-cache

ip ospf network point-to-multipoint

no ip mroute-cache

map-group multicast

atm pvc 1 0 1001 aal5mux ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 40.40.40.0 0.0.0.255 area 0

network 75.75.75.0 0.0.0.255 area 0

!

map-list multicast

ip 75.75.75.2 atm-vc 1 broadcast

Verificar

Use esses comandos para testar se a rede funciona adequadamente:

Determinados comandos show são suportados pela ferramenta Output Interpreter (clientes registrados somente). Isso permite que você veja uma análise da saída do comando show.

- show ip route —Exibe entradas da tabela de roteamento IP.

- show ip pim neighbor —Lista os vizinhos PIM descobertos pelo software Cisco IOS®.

- show ip mroute — Exibe o conteúdo da tabela de roteamento multicast IP.

- show ip igmp groups —Exibe os grupos multicast que estão diretamente conectados ao roteador e que são aprendidos através do IGMP.

Essa saída é o resultado da inserção desses comandos show nos dispositivos mostrados no diagrama de rede. Esta saída mostra que a rede está funcionando adequadamente.

C3640

O comando show ip route é usado no C3640 para verificar se esse roteador atinge todos os endereços IP de rede. Ele tem uma rota para 75.75.75.1, 75.75.75.2, 75.75.75.3. As interfaces de loopback estão definidas. Todas as rotas são encontradas através do OSPF.

C3640#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

40.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       40.40.40.1 [110/12] via 10.10.200.2, 00:01:48, Ethernet1/0

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.10.200.0 is directly connected, Ethernet1/0

75.0.0.0/32 is subnetted, 3 subnets

O       75.75.75.3 [110/11] via 10.10.200.2, 00:01:48, Ethernet1/0

O       75.75.75.2 [110/10] via 10.10.200.2, 00:01:48, Ethernet1/0

O       75.75.75.1 [110/11] via 10.10.200.2, 00:01:48, Ethernet1/0

30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O       30.30.30.0 [110/21] via 10.10.200.2, 00:01:49, Ethernet1/0

Esse comando é usado para identificar vizinhos PIM IP. O vizinho neste caso é o C8540MSR .

C3640#show ip pim neighbor

PIM Neighbor Table

Neighbor          Interface          Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                      Priority/Mode

10.10.200.2       Ethernet1/0        3d03h/00:01:16    v2    N / DR

Se o grupo multicast receber ping do C3640, ele será bem-sucedido. Indica que o C3640 se comunica com o grupo de multicast definido pelo endereço IP 239.0.10.1.

C3640#ping 239.0.10.1

Type escape sequence to abort.

Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 239.0.10.1, timeout is 2 seconds:

Reply to request 0 from 10.10.200.1, 4 ms

Reply to request 0 from 75.75.75.3, 4 ms

Reply to request 0 from 75.75.75.1, 4 ms

O comando show ip mroute exibe as informações sobre a tabela de roteamento multicast. Neste exemplo, há uma rota nula para 239.0.10.1 e 224.0.1.40. O último endereço de multicast é o endereço designado pela IANA (Autoridade responsável pela atribuição de números na Internet) para o comando cisco-rp-discovery.

C3640#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Advertised via MSDP, U - URD,

I - Received Source Specific Host Report

Outgoing interface flags: H - Hardware switched

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.0.1.40), 2d23h/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DJCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Ethernet1/0, Forward/Dense, 2d23h/00:00:00

(*, 239.0.10.1), 1w1d/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DJCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Ethernet1/0, Forward/Dense, 2d23h/00:00:00

(10.10.200.1, 239.0.10.1), 00:02:37/00:00:22, flags: PCLTA

Incoming interface: Ethernet1/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

Verifique os grupos IGMP IP com a ajuda do comando show ip igmp groups. Tanto o endereço IP multicast de descoberta de cisco-rp como o grupo multicast de IGMP ao qual o C3640 se junta são descobertos.

C3640#show ip igmp groups

IGMP Connected Group Membership

Group Address    Interface            Uptime    Expires   Last Reporter

224.0.1.40       Ethernet1/0          3d00h     00:02:38  10.10.200.2

239.0.10.1       Ethernet1/0          1w1d      00:02:44  10.10.200.1

C8540MSR

Os mesmos comandos show são usados no Switch C8540MSR Catalyst e no C3460. O comando show ip route mostra que o C8540MR alcança todas as sub-redes da rede.

C8540MSR#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.118.1.21 to network 0.0.0.0

40.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       40.40.40.1 [110/2] via 75.75.75.3, 01:25:34, ATM11/0/0.1

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       10.118.1.0 is directly connected, Ethernet0

C       10.10.200.0 is directly connected, FastEthernet3/0/1

75.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

O       75.75.75.3/32 [110/1] via 75.75.75.3, 01:25:34, ATM11/0/0.1

O       75.75.75.1/32 [110/1] via 75.75.75.1, 01:25:34, ATM11/0/0.1

C       75.75.75.0/24 is directly connected, ATM11/0/0.1

30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O       30.30.30.0 [110/11] via 75.75.75.1, 01:25:35, ATM11/0/0.1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.118.1.21

O comando show ip pim neighbor exibe os vizinhos de multicast. No caso do C8540MSR, os vizinhos PIM IP são C3640 (10.10.200.1), C7513 (75.75.75.1) e C7204 (75.75.75.3 ).

C8540MSR#show ip pim neighbor

PIM Neighbor Table

Neighbor Address  Interface                Uptime    Expires   Ver  Mode

10.10.200.1       FastEthernet3/0/1        3d02h     00:01:25  v2

75.75.75.3        ATM11/0/0.1              00:12:11  00:01:33  v2    (DR)

75.75.75.1        ATM11/0/0.1              00:18:43  00:01:32  v2

O comando show ip mroute oferece informações sobre a tabela de Multicast Routing. Este exemplo mostra que há uma rota nula para 239.0.10.1 e 224.0.1.40. O último endereço multicast é aquele designado pelo IANA para cisco-rp-discovery.

C8540MSR#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, s - SSM Group, C - Connected, L - Local,

P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,

J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running

A - Advertised via MSDP, U - URD, I - Received Source Specific Host

Report

Outgoing interface flags: H - Hardware switched

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.0.1.40), 3d03h/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DJCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

ATM11/0/0.1, Forward/Dense, 01:33:56/00:00:00

FastEthernet3/0/1, Forward/Dense, 3d03h/00:00:00

(*, 239.0.10.1), 3d03h/00:02:59, RP 0.0.0.0, flags: DJC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

ATM11/0/0.1, Forward/Dense, 01:33:56/00:00:00

FastEthernet3/0/1, Forward/Dense, 3d03h/00:00:00

(10.10.200.1, 239.0.10.1), 00:00:17/00:02:49, flags: CT

Incoming interface: FastEthernet3/0/1, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

ATM11/0/0.1, Forward/Dense, 00:00:19/00:00:00

C7513

A descrição e as explicações para os comandos show aqui são as mesmas que as fornecidas para C3640 e C8540MSR .

C7513#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.118.1.21 to network 0.0.0.0

40.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       40.40.40.1 [110/3] via 75.75.75.2, 02:05:04, ATM1/0/0.1

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       10.118.1.0 is directly connected, Ethernet9/0/1

O       10.10.200.0 [110/2] via 75.75.75.2, 02:05:04, ATM1/0/0.1

11.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       11.12.12.0 is directly connected, Serial0/0/0/2:2

C       11.11.11.0 is directly connected, Serial0/0/0/1:1

75.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

O       75.75.75.3/32 [110/2] via 75.75.75.2, 02:05:05, ATM1/0/0.1

O       75.75.75.2/32 [110/1] via 75.75.75.2, 02:05:05, ATM1/0/0.1

C       75.75.75.0/24 is directly connected, ATM1/0/0.1

30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       30.30.30.0 is directly connected, Ethernet9/0/2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.118.1.21

C7513#show ip pim neighbor

PIM Neighbor Table

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

75.75.75.2        ATM1/0/0.1               04:28:34/00:01:18 v2    N / DR

C7513#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report

Outgoing interface flags: H - Hardware switched

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.0.1.40), 22:03:58/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Ethernet9/0/2, Forward/Dense, 22:03:58/00:00:00

ATM1/0/0.1, Forward/Dense, 04:28:37/00:00:00

(*, 239.0.10.1), 22:03:58/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Ethernet9/0/2, Forward/Dense, 22:03:58/00:00:00

ATM1/0/0.1, Forward/Dense, 04:28:37/00:00:00

(10.10.200.1, 239.0.10.1), 00:00:51/00:02:08, flags: CLT

Incoming interface: ATM1/0/0.1, RPF nbr 75.75.75.2

Outgoing interface list:

Ethernet9/0/2, Forward/Dense, 00:00:52/00:00:00

C7513#show ip igmp groups

IGMP Connected Group Membership

Group Address    Interface                Uptime    Expires   Last Reporter

224.0.1.40       Ethernet9/0/2        22:04:09  00:02:50  30.30.30.1

239.0.10.1       Ethernet9/0/2        22:04:15  00:02:50  30.30.30.1

C7204

A descrição e as explicações para os comandos show aqui são as mesmas que as fornecidas para C3640 e C8540MSR .

C7204#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.118.1.21 to network 0.0.0.0

40.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       40.40.40.0 is directly connected, Loopback0

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       10.118.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

O       10.10.200.0 [110/2] via 75.75.75.2, 03:31:48, ATM4/0.5

75.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

O       75.75.75.2/32 [110/1] via 75.75.75.2, 03:31:48, ATM4/0.5

O       75.75.75.1/32 [110/2] via 75.75.75.2, 03:31:48, ATM4/0.5

C       75.75.75.0/24 is directly connected, ATM4/0.5

30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O       30.30.30.0 [110/12] via 75.75.75.2, 03:31:49, ATM4/0.5

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.118.1.21

C7204#show ip pim neighbor

PIM Neighbor Table

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

75.75.75.2        ATM4/0.5                 03:32:29/00:01:23 v2    N /

C7204#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report

Outgoing interface flags: H - Hardware switched

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 224.0.1.40), 05:20:47/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

ATM4/0.5, Forward/Dense, 03:57:26/00:00:00

(*, 239.0.10.1), 03:31:41/00:00:00, RP 0.0.0.0, flags: DL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

ATM4/0.5, Forward/Dense, 03:31:41/00:00:00

7204#show ip igmp groups

IGMP Connected Group Membership

Group Address    Interface                Uptime    Expires   Last Reporter

224.0.1.40       ATM4/0.5               05:20:53  00:02:24  75.75.75.3

239.0.10.1       Loopback0              23:33:52  stopped   40.40.40.1

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Manual de Troubleshooting de IP Multicast

- Guia de configuração de software do roteador de switch ATM

- Páginas de Suporte da Tecnologia ATM