Contents

Introduction

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Preparação do supervisor substituto

Substituição do cabeamento e inserção do novo supervisor

Substituição do cabeamento de força e conexão com a porta do console do supervisor.

Verificação do comportamento de inicialização do novo supervisor

Inicialização manual da imagem atual

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento trata do procedimento de substituição do supervisor em switches Cisco Catalyst 6500 Series em execução no modo Virtual Switching System (VSS) com Quad-Sup720 ou Quad-Sup2T. Você pode usar os procedimentos neste documento com a imagem inicializável do supervisor antigo para inicializar o novo supervisor. Isso elimina a necessidade de um chassi sobressalente do 6500 na preparação para a substituição do supervisor.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco VSS

- VSS ativo, em modo de espera e VSS ICS (em modo de espera no chassi)

- Modo de monitor do Cisco ROM (ROMmon)

Este documento deve ser usado na substituição de um único supervisor com falha no par VSS quad-sup atual quando forem usados apenas supervisores VS-S2T-10G ou apenas VS-S720-10G e quando um chassi sobressalente não estiver disponível para preparar o novo supervisor.

Para executar este procedimento, é preciso ter acesso ao console do novo supervisor. Este documento parte do princípio que o VSS atual está configurado para inicializar de uma imagem localizada no disco de inicialização de um Sup720 ou de um Sup2T.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Note: Se possível, recomenda-se que estas etapas sejam executadas em uma janela de manutenção.

Diagrama de Rede

Remoção do supervisor com falha

1. Identifique e etiquete o cabeamento atual conectado ao supervisor com falha e remova todo o cabeamento.

2. Remova o supervisor com falha do VSS e localize o disco de inicialização. O disco de inicialização é um pequeno cartão Compact Flash (CF) situado na parte superior do módulo.

3. Quando o supervisor for removido, remova também o CF do switch. Guarde o cartão CF.

Preparação do supervisor substituto

1. Remova o cartão CF que contém o disco de inicialização do supervisor substituto.

2. Introduza o cartão CF do supervisor com falha no supervisor substituto.

3. Introduza o cartão CF do supervisor substituto no supervisor com falha e envie o supervisor de volta por meio dos processos normais de Return Material Authorization (RMA ou Autorização para devolução de material).

Substituição do cabeamento e inserção do novo supervisor

Caution: Para evitar problemas inesperados com o switch, leia e compreenda as etapas da próxima seção antes de concluir esta etapa.

Substituição do cabeamento de força e conexão com a porta do console do supervisor.

1. Substitua o cabeamento de força e conecte-o à porta do console do supervisor.

2. Após concluir as conexões de cabeamento e do console, encaixe o novo supervisor no slot do chassi e confirme a inicialização por meio da conexão do console.

Verificação do comportamento de inicialização do novo supervisor

Note: O supervisor substituto pode tentar inicializar o primeiro sistema de arquivos ou inicializar no modo ROMmon se não houver imagem de inicialização configurada anteriormente.

Se o sistema inicializar uma imagem diferente da executada no ambiente VSS atual, é preciso usar o procedimento de interrupção para que o sistema entre no modo ROMmon. O procedimento de interrupção mais comum é pressionar <strong> Abaixo, seguem outros métodos de interrupção: Sequências de ruptura padrão.

=================================================================================

System Bootstrap, Version 12.2(50r)SYS3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2012 by cisco Systems, Inc.

PYRAMID platform with 2097152 Kbytes of main memory

Autoboot: failed, BOOT string is empty

Autoboot executing command: "boot "

bootdisk:%s72044-atafslib-m: Digitally Signed Release Software with key version A

Initializing ATA monitor library...

string is bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY4.bin

bootdisk:%s72044-atafslib-m: Digitally Signed Release Software with key version A

Initializing ATA monitor library...

monitor: command "boot" aborted due to user interrupt

=================================================================================

Quando você estiver no modo ROMmon, identifique a imagem correta no disco de inicialização do cartão CF removido e inicialize o sistema.

=================================================================================

rommon 4 > dir bootdisk:

bootdisk:%s72044-atafslib-m: Digitally Signed Release Software with key version A

Initializing ATA monitor library...

Directory of bootdisk:

3       33554432  -rw-     sea_console.dat

10217   33554432  -rw-     sea_log.dat

7690    98145752  -rw-     s2t54-advipservicesk9-mz.SPA.151-1.SY1

15754   0         drw-     call-home

rommon 5 > boot bootdisk:s2t54-advipservicesk9-mz.SPA.151-1.SY1

bootdisk:%s72044-atafslib-m: Digitally Signed Release Software with key version A

Initializing ATA monitor library...

bootdisk:s2t54-advipservicesk9-mz.SPA.151-1.SY1: Digitally Signed Release Software

with key version A===============================================================

Se o novo supervisor inicializar a imagem correta, nenhuma ação adicional é necessária. Se o supervisor não inicializar a imagem correta, realize a interrupção para acessar o modo ROMmon e vá para a próxima etapa.

Se o supervisor tentar carregar a imagem incorreta e não permitir o acesso ao ROMmon, restaure fisicamente o supervisor e tente realizar o procedimento de interrupção novamente.

Inicialização manual da imagem atual

1. Digite o comando dir bootdisk: (dir sup-bootdisk: para Sup720) para listar o conteúdo do CF que foi movido para este supervisor.

2. Quando a imagem desejada for identificada, inicialize o sistema e use o comando boot bootdisk: < image > . O supervisor começa, então, a inicialização e detecta o supervisor atual no chassi. Quando o supervisor atual for detectado, o número do switch adequado é automaticamente definido e o novo supervisor é reconfigurado com o novo número do switch para que possa entrar em operação.

=================================================================================

*May 8 19:17:39.495: %PFREDUN-6-STANDBY: Initializing as STANDBY processor for this

switch

*May 8 19:17:39.959: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure

console debugging output.

*May 8 19:17:39.959: %PFINIT-6-ACTIVE_VS: Active supervisor is in virtual switch mode,

but SWITCH_NUMBER rommon variable not set on the in-chassis standby.

Setting SWITCH_NUMBER variable in rommon and resetting the in-chassis standby.

Resetting .......

=================================================================================

Note: Pode ser necessário acessar novamente o modo ROMmon por interrupção e repetir o processo para inicializar a imagem correta.  Somente o número do switch foi sincronizado. A variável de inicialização ainda não sincronizou e o switch pode tentar carregar a imagem incorreta novamente.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Certifique-se de que a variável de inicialização e os registros de configuração são os adequados. Quando o sistema inicializar o supervisor original e sincronizar todas as variáveis adequadas, digite o seguinte comando para confirmar a conclusão do procedimento:

- Show module switch all

- Certifique-se de que o novo supervisor está executando a mesma imagem e em CSSO

- Show bootvar

Ao final, todos os supervisores devem inicializar e executar as mesmas versões do código. As variáveis de inicialização e os números dos switches devem estar totalmente sincronizados.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Se a nova imagem não inicializar no supervisor, o disco de inicialização estiver corrompido ou não houver imagem inicializável, insira um cartão CF sobressalente com a imagem desejada em disk0: e repita o procedimento. Quando o novo supervisor executar a nova imagem, formate o disco de inicialização e copie a imagem desejada do disk0: no disco de inicialização.