Contents

Introduction

Antes de Começar

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Conversores de Interface Gigabit (GBICs)

Módulos suportados e requisitos mínimos de software

Módulos de comutação 10 Gigabit Ethernet

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Módulos de Comutação Ethernet 10/100/1000

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Recursos dos módulos de comutação Ethernet 10/100/1000

Módulos de comutação Fast Ethernet

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Módulos de comutação Ethernet/Fast Ethernet (10/100)

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Módulo de Comutação Ethernet

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a relação entre os switches Cisco Catalyst, os módulos Supervisor Engine e as placas de linha.

Antes de Começar

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Certifique-se de que a versão do software que você executa suporta o módulo supervisor e a combinação de placa de linha que você deseja usar. Você pode verificar a compatibilidade de software com a ferramenta Software Advisor (somente clientes registrados).

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720

Estes são os recursos do Supervisor Engine 720:

- a malha integrada do switch de 720 Gbps

- Dispositivo bootflash de 64 MB ou adaptador CompactFlash com placa CompactFlash de 512 MB (WS-CF-UPG=):

- Dispositivo bootflash de 64 MB (sup-bootflash:) suportado em todas as versões

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) suportado no Cisco IOS Software Release 12.2(18)SXE5 e posterior e Cisco IOS Software Release 12.2(18)SXF e posterior.

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Esta tabela lista o módulo supervisor com as placas de recursos de Política suportadas, as placas MSFC e os requisitos mínimos de software.

Produto

Placas suportadas

Versão Mínima de Software

WS-SUP 720

PFC 3A com DRAM MSFC3 de 512 MB com DRAM de 512 MB e flash de inicialização de 64 MB

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

PFC3B com DRAM MSFC3 de 512 MB COM DRAM de 512 MB e bootflash de 64 MB

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

PFC 3BXL com DRAM MSFC3 de 1 GB com DRAM de 1 GB e bootflash de 64 MB

12,2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

Supervisor Engine 720-10GE com PFC3C

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

Supervisor Engine 720-10GE com PFC3CXL

12.2(33)SXH

É possível atualizar a memória WS-SUP720-3B para DRAM de 1 GB no Supervisor Engine 720 e DRAM de 1 GB no MSFC3. Para atualizar a memória, atualize o Supervisor Engine 720, o MSFC3 e qualquer módulo de switching equipado com DFC3.

Consulte Nota de Instalação do Processador de Switch e da Memória do Processador de Rota do Supervisor Engine 720 para obter atualizações de memória.

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32

O Supervisor Engine não suporta alguns destes recursos:

- O mecanismo de supervisor 32 não suporta o Cisco IOS SLB.

- Replicação multicast de saída

- Detecção do modo de replicação multicast

- Todos os comandos de configuração de estrutura

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Esta tabela lista o módulo supervisor com as placas de recurso de política suportadas, as placas MSFC e os requisitos mínimos de software.

Produto

Placas suportadas

Versão Mínima de Software

WS-SUP32-10GE-3B

PFC 3B com 256 DRAM para imagem SOMENTE LAN SSH IP BASE,512 MB de RAM para todas as outras imagens,bootflash de 256 MB. 10 portas Gigabit Ethernet MSFC2A com flash de inicialização de 64 MB

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

PFC 3B com 256 DRAM para imagem SOMENTE LAN SSH IP BASE,512 MB de RAM para todas as outras imagens,bootflash de 256 MB. MSFC2A com flash de inicialização de 64 MB

12.2(18)SFX

Consulte o Guia do Supervisor Engine do Catalyst 6500 Series Switch para obter informações sobre hardware.

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

O Supervisor Engine 32 PISA oferece estes recursos:

- Inspeção profunda de pacotes e percepção de aplicativos

- Arquitetura programável

- Segurança integrada

- Alta Disponibilidade

- Capacidade de gerenciamento aprimorada

- Eficiência do slot

- Gerenciamento de tráfego superior

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Produto

Placas suportadas

Versão Mínima de Software

WS-S32-GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA com 8 portas Gigabit Ethernet e PFC3B

Software Cisco IOS® versão 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA com 2 portas 10 Gigabit Ethernet e PFC3B

Software Cisco IOS® versão 12.2(18)ZY

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2

Placas suportadas e os requisitos mínimos de software

Esta tabela lista o módulo supervisor com as placas de recurso de política suportadas, as placas MSFC e os requisitos mínimos de software

Produto

Placas suportadas

Versão Mínima de Software

WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC2 com DRAM de 256 MB,MSFC2 bootflash de 32 MB com DRAM de 256 MB

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

PFC2 com DRAM de 256 MB,MSFC2 bootflash de 32 MB com DRAM de 256 MB

12.2(17d)SXB

Para usar o WS-X6K-S2-MSFC2 com o Cisco IOS Software Release 12.2SX, atualize a memória.

- Consulte a Nota de Instalação de Atualização da Família Catalyst 6000 MSFC/MSFC2 DRAM para atualizar a DRAM MSFC2.

- Consulte a Nota de Instalação de Atualização do Supervisor Engine 2 da Família Catalyst 6000 para atualizar a DRAM do Supervisor Engine 2.

- Consulte a Nota de Instalação de Atualização de Dispositivo Boot ROM e Bootflash do Supervisor Engine 2 do Catalyst 6500 Series para atualizar o Bootflash do Supervisor Engine 2.

Observação: o Supervisor Engine 2 suporta todos os GBICs suportados pelo Cisco IOS Software Release 12.2(17d)SXB e posteriores.

Conversores de Interface Gigabit (GBICs)

Módulos suportados e requisitos mínimos de software

Produto

Versão Mínima de Software

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

Módulos de comutação 10 Gigabit Ethernet

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Produto

Mecanismo supervisor suportado

Versão Mínima de Software

WS-X6748-SFP

SUP720

12.2(17d)SXB

WS-X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

12.2(14)SX em SUP720 12.2(17d)SXB em SUP 2

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Módulos de Comutação Ethernet 10/100/1000

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Produto

Mecanismo supervisor suportado

Versão Mínima de Software

WS-X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6548V-TX

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6548-GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148-GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-GE-TX

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6516-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Recursos dos módulos de comutação Ethernet 10/100/1000

- Truncamento ISL

- Jumbo frames

- tunelamento 802.1Q

- Controle de tempestade de tráfego

Módulos de comutação Fast Ethernet

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Produto

Mecanismo supervisor suportado

Versão Mínima de Software

WS-X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Módulos de comutação Ethernet/Fast Ethernet (10/100)

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Produto

Mecanismo supervisor suportado

Versão Mínima de Software

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12,2(18)SXF

WS-X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12,2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12,2 (17d)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

Módulo de Comutação Ethernet

Supervisor Engine suportado e requisitos mínimos de software

Produto

Mecanismo supervisor suportado

Versão Mínima de Software

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de Falhas Comuns e de Hardware em Catalyst 6500/6000 Series Switches Executando o Cisco IOS System Software

- Mensagens de erro comuns nos switches Catalyst 6500/6000 Series que executam o software Cisco IOS

- Troubleshooting dos Catalyst 6500/6000 Series Switches Executando CatOS no Supervisor Engine e do Cisco IOS no MSFC

- Como determinar o tipo de módulo de supervisor que está instalado nos Switches de série Catalyst 6500/6000

- Memória/Tamanho da Flash Suportado em Plataformas de Switch Catalyst

- Como atualizar imagens de software em módulos de camada 3 do switch Catalyst