Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Comandos show do Catalyst 2948G-L3

Comandos show do Catalyst 6500

Troubleshoot

Resumo de comandos

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para um tronco IEEE 802.1Q entre um Switch Catalyst 6500 Series que executa o Catalyst OS (CatOS) e o Switch Catalyst 2948G-L3. Este documento contém um exemplo de rede que tem o Catalyst 2948G-L3 como um switch central e o Catalyst 6500 como um switch de camada de acesso. Após uma breve descrição do mecanismo de entroncamento 802.1Q, a configuração no Switch Catalyst 6500 e no Switch Catalyst 2948G-L3 é descrita.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Roteador do Switch Catalyst 2948G-L3 que executa o software Cisco IOS® versão 12.0(18)W5(22b)

- Switch Catalyst 6500 Series que executa o software CatOS 8.5

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O truncamento conduz o tráfego de vários VLANs por um enlace ponto-a-ponto entre dois dispositivos. Dois métodos de entroncamento são o Inter-Switch Link (ISL) Protocol, que é um protocolo proprietário da Cisco, ou 802.1Q (um padrão IEEE). Este documento trata especificamente do truncamento 802.1Q. Neste exemplo, as VLANs no Catalyst 6500 são estendidas para o Catalyst 2948G-L3 através de links de tronco 802.1Q.

O Catalyst 2948G-L3 é um roteador que executa o Cisco IOS e todas as interfaces são roteadas por padrão. Você deve usar grupos de bridge para usar o conceito de VLANs no Catalyst 2948G-L3. Cada grupo de ligação é considerado um VLAN separado. These bridge groups correspond to the VLAN number of the connected Switch. Para suportar o roteamento entre VLANs no Catalyst 2948G-L3, o Integrated Routing and Bridging (IRB) e as BVIs (Bridge Virtual Interfaces) são configurados para rotear IP entre diferentes VLANs.

O Catalyst 2948G-L3 não oferece suporte a vários protocolos orientados à camada 2, como o Virtual Terminal Protocol (VTP), Distributed Diagnostics and Service Network (DDSN) Transfer Protocol (DTP) e Port Aggregation Protocol (PAgP). Catalyst 2948G-L3 Software Cisco IOS versões 12.0(7)W5(15d) e anteriores não suportam bridging em subinterfaces 802.1Q.

O Catalyst 2948G-L3 atingiu o fim da vida útil (EoL). Consulte EoL / EoS para Cisco Catalyst 2948G-L3 e 4908G-L3 Switches para obter informações e produtos de substituição recomendados.

Configurar

Neste exemplo, o Catalyst 2948G-L3 é implantado como um roteador entre VLANs. O Catalyst 6500 executa CatOS e usa o link de tronco 802.1Q para se conectar ao Switch Catalyst 2948G-L3. O Catalyst 6500 é configurado como um switch de camada de acesso que tem duas VLANs, 20 e 30. O roteamento entre essas duas VLANs é fornecido pelo Catalyst 2948G-L3. A configuração de tronco 802.1Q entre o Catalyst 6500 e o Catalyst 2948G-L3 e a configuração de roteamento entre VLANs no Switch Catalyst 2948G-L3, são descritas neste documento.

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Catalyst 6500

- Catalyst 2948G-L3

Catalyst 6500

Current configuration:

!

version 8.1

!

hostname 6500

!

Catalyst 6500(enable)#

set vtp mode transparent

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Set the VTP mode accordingly. This depends on your network.

!

#module 3 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 20 3/20

set vlan 30 3/40

!--- The ports are assigned to the single VLAN and are !--- used as access ports.

set trunk 3/30 nonegotiate dot1q

!--- Port 3/30 is configured as dot1q trunk port and !--- the trunk mode is set to nonegotiate. !--- Trunk mode should be nonegotiate because 2948G-L3 does not support DTP.

set port enable 3/20,3/30,3/40

!--- Use the set port enable command !--- to enable a port or a range of ports.

!--- Output is suppressed.

Catalyst 2948G-L3

Current configuration:

!

version 12.0

hostname 2948G-L3

!

interface FastEthernet 20

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!--- The bridge-group 20 command adds the !--- Fast Ethernet 20 interface to bridge group 20.

interface FastEthernet 40

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!--- The bridge-group 30 command adds the !--- Fast Ethernet 40 interface to bridge group 30.

!

interface Fast Ethernet 30

no ip address

no ip redirects

no ip directed-broadcast

int fast ethernet 30.1

encapsulation dot1q 30

bride-group 30

exit

int fast ethernet 30.2

encapsulation dot1q 20

bridge-group 20

exit

int fast ethernet 30.3

encapsultion dot1q 1 native

bridge-group 1

exit

!--- Fast Ethernet 30 acts as a trunk port that carries VLANs 30 and 20. !--- Subinterfaces that belong to the same VLAN (network or subnet) must !--- be configured to belong to the same bridge group.

!--- VLAN 1 is the native VLAN by default.

bridge irb

!--- The bridge irb command enables IRB on !--- the router, which allows you to route traffic within the bridge groups.

bridge 30 protocol ieee

bridge 20 protocol ieee

!--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol (STP).

bridge 30 route ip

bridge 20 route ip

!--- The bridge number route ip command allows you !--- to route IP traffic between the BVI interface !--- and the other IP interfaces on the router.

interface bvi 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

interface bvi 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

exit

!--- Creates BVI interfaces for bridges 20 and 30. These interfaces act !--- as the gateway for VLANs 20 and 30.

!--- Output is suppressed.

Observação: quatro portas adjacentes no Catalyst 2948G-L3, como f1 a f4 ou f45 a f48, em uma interface 10/100 devem usar o mesmo encapsulamento de VLAN. O encapsulamento da VLAN é ISL ou 802.1Q.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Comandos show do Catalyst 2948G-L3

- 2948G-L3#show vlan

virtual LAN ID:  30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:   FastEthernet30.1

This is configured as native Vlan for the following interface(s) :

FastEthernet30

Protocols Configured:   Address:              Received:        Transmitted:

Bridging        Bridge Group 20                 1                   0

Virtual LAN ID:  20 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface:   FastEthernet30.2

Protocols Configured:   Address:              Received:        Transmitted:

Bridging        Bridge Group 30               921                   0

- 2948G-L3#show bridge 20

Total of 300 station blocks, 298 free

Codes: P - permanent, S - self

Bridge Group 20:

Address       Action    Interface

0009.11b9.1a75    forward   Fa30.2

Comandos show do Catalyst 6500

- show trunk —Este comando verifica a configuração do tronco, como mostrado nesta saída:

Console> (enable) show trunk 3/30

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/30     nonegotiate  dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/30     1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/30     1,20,30

- show vlan—Este comando mostra as portas que são compatíveis com as VLANs correspondentes:

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    6       1/1-2

3/1-19,3/21-39,3/41-48

20   VLAN0020                         active    71      3/20

30   VLAN0030                         active    69      3/40

1002 fddi-default                     active    7

1003 token-ring-default               active    10

1004 fddinet-default                  active    8

1005 trnet-default                    active    9

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

PC2#ping 192.168.20.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.30.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PC1#ping 192.168.20.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

Resumo de comandos

- set interface

- set trunk

- set vlan

- show interface

- show port

- show port capabilities

- show trunk

- show vtp domain

Informações Relacionadas

- Configurando o EtherChannel e o Truncamento 802.1Q com Switches Baseados no Catalyst 2948G-L3s e CatOS

- Entroncamento 802.1Q entre Switches Catalyst executando CatOS e Software do Sistema Cisco IOS

- Exemplo de Configurações de Catalyst 2948G-L3

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems