Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Overview

Conventions

Procedimento Passo a Passo

Saída de exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como recuperar uma senha em um Catalyst 6500 Series Switch com um Supervisor 720 que executa o software do Cisco IOS® System com uma versão anterior a 12.2(17)SX.

O motivo do procedimento ser diferente para as versões do Cisco IOS Software anteriores a 12.2(17)SX é o bug da Cisco ID CSCec36997 (somente clientes registrados) (A recuperação de senha no sup720-native leva a um travamento no processador do switch (SP)). Quando seu switch está sujeito a esse bug, você tem aproximadamente 10 segundos após entrar no RP ROMMON para alterar o registro de configuração para 0x2142. Após esses 10 segundos, o switch é recarregado com uma recarga forçada de software. No entanto, se você alterar o registro de configuração para esse valor antes do travamento, ele entrará em vigor após o recarregamento e você poderá continuar com o resto do procedimento.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento se aplica aos sistemas baseados no Supervisor 720 que executam as versões do software Cisco IOS anteriores à 12.2(17)SX. Se o supervisor 720 executar o Cisco IOS Software Release 12.2(17)SX ou posterior, consulte o documento Procedimento de Recuperação de Senha para os Catalyst 6000/6500 Series Switches com Cisco IOS System Software.

Overview

A sequência de inicialização é diferente no Catalyst 6500/6000 que executa o Cisco IOS do que no Cisco 7200 Series Router porque o hardware é diferente. Depois de desligar e desligar a caixa, a controladora de armazenamento é inicializada. Após aproximadamente 25 a 60 segundos, ele transfere a propriedade do console para o processador de rota (RP (MSFC)). O RP continua carregando a imagem do software em pacote. É crucial pressionar Ctrl-Break logo depois que a controladora de armazenamento entregar o controle do console ao RP. Se você enviar a sequência de interrupção muito cedo, acabará no ROMMON da controladora de armazenamento, que não é onde deveria estar. Envie a sequência de interrupção depois de ver esta mensagem no console:

00:00:03: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

Após este ponto, a recuperação da senha é feita da mesma maneira que em um roteador normal.

Observação: desse ponto em diante, o Switch Catalyst 6500 Series que executa o software Cisco IOS é conhecido como roteador.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Procedimento Passo a Passo

O switch é configurado como um roteador porque o sistema operacional Cisco IOS é executado no switch. O procedimento de recuperação de senha segue as mesmas etapas de um Cisco 7200 Series Router. A exceção é que você precisa esperar cerca de 25 a 60 segundos mais antes de iniciar a sequência de interrupção.

1. Conecte um terminal ou PC com emulação de terminal à porta de console do roteador. Utilize estas configurações de terminal:

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

As especificações do cabo do console necessário estão descritas no documento Especificações do cabo. As instruções sobre como se conectar à porta do console estão no Guia de Instalação do Módulo. A seção Conexão com a porta do console - Supervisor Engine Only fornece informações úteis.

2. Se você ainda tem acesso ao roteador, emita o comando show version e registre a definição do registro de configuração. Geralmente é 0x2102 ou 0x102. Clique aqui para ver o exemplo de saída de um comando show version.

3. Se você não tiver acesso ao roteador (devido a um login perdido ou a uma senha TACACS), é seguro supor que seu registro de configuração está definido como 0x2102.

4. Desligue e ligue o roteador com a ajuda do switch de energia.

5. Pressione Break no teclado do terminal logo após o RP ganhar o controle da porta do console. No Catalyst 6500 que executa o Cisco IOS, o SP é inicializado primeiro. Em seguida, ele transfere o controle para o RP. Depois que o RP ganhar controle, inicie a sequência de interrupção. O RP ganhou o controle da porta do console quando você vê esta mensagem. (Não inicie a seqüência de break até ver esta mensagem):

00:00:03: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

Devido à ID de bug da Cisco CSCec36997 (somente clientes registrados) (recuperação de senha no sup720-nativo leva a um travamento no SP), você tem cerca de 10 segundos para concluir a Etapa 6 antes que o switch falhe.

Se a sequência de interrupção não funcionar, consulte as Combinações de Sequência de Teclas de Interrupção Padrão Durante a Recuperação de Senha para obter outras combinações de teclas.

6. Digite confreg 0x2142 no prompt ROMMON 1> para inicializar a partir da flash sem carregar a configuração.

7. O Switch trava com um travamento forçado do Software:

rommon 1 >

00:00:41: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure co.

00:00:41: %SYS-SP-2-INTSCHED: 't_idle' at level 7

-Process= "SCP Download Process", ipl= 7, pid= 57

-Traceback= 4013991C 401232B4 402827F4 40282994 40283010 405CB010 402A9858 4013C

00:00:41: %SYS-SP-2-INTSCHED: 't_idle' at level 7

-Process= "SCP Download Process", ipl= 7, pid= 57

-Traceback= 4013991C 401232B4 402827F4 40282994 40283010 405CB010 402A9858 4013C

00:00:41: %SYS-SP-2-INTSCHED: 't_idle' at level 7

-Process= "SCP Download Process", ipl= 7, pid= 57

-Traceback= 4013991C 401232B4 402827F4 40282994 40283010 405CB010 402A9858 4013C

00:00:41: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

*** System received a Software forced crash ***

signal= 0x17, code= 0x24, context= 0x4269f6f4

PC = 0x401370d8, Cause = 0x3020, Status Reg = 0x34008002

O roteador é reinicializado. No entanto, ele ignora sua configuração salva devido ao fato de que o registro de configuração está definido como 0x2142. Se você perceber que a configuração do roteador ainda está presente (ainda tem o nome de host anterior), ela indica que o registro de configuração não foi alterado em tempo para 0x2142 antes da pane. Se for esse o caso, comece novamente (Etapa 4). Se o registro de configuração for alterado corretamente para 0x2142, você obterá as perguntas de configuração inicial após o recarregamento.

8. Digite no depois de cada pergunta da configuração ou pressione Ctrl-C para pular o procedimento inicial de configuração.

9. Digite enable no prompt Router>. Você está no modo enable. O prompt Router# é exibido.

10. É importante emitir os comandos configure memory ou copy start running para copiar a RAM não volátil (NVRAM) na memória. Não emita o comando configure terminal.

11. Emita o comando write terminal ou show running. Estes comandos mostram a configuração do roteador. Nesta configuração, você verá o comando shutdown em todas as interfaces. Isso significa que todas as interfaces estão atualmente desligadas. Você vê as senhas em formato criptografado ou não criptografado.

12. Emita o comando configure terminal para entrar no modo de configuração global e fazer as alterações. O prompt agora é hostname(config)#.

13. Emita o comando enable secret <password> no modo de configuração global para alterar a habilitação de senha.

14. Emita o comando config-register 0x2102 ou o valor registrado na Etapa 2 em modo de configuração global (Router(config)#) para redefinir o valor da configuração para seu valor original.

15. Altere quaisquer senhas de terminal virtual, se presentes:

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password cisco

Router(config-line)#^Z

Router#

16. Emita o comando no shutdown em todas as interfaces que estão normalmente em uso. Emita um comando show ip interface brief para ver uma lista de interfaces e seu status atual. Você deve estar em modo de habilitação (Roteador#) para executar o comando show ip interface brief. Aqui está um exemplo de uma interface:

Router#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prol

Vlan1                      172.17.10.10    YES TFTP   administratively down dow

Vlan10                     10.1.1.1        YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/1         unassigned      YES unset  administratively down dow

GigabitEthernet1/2         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet2/1         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet2/2         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

FastEthernet3/1            172.16.84.110   YES TFTP   administratively down dow

<snip>...

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface fastEthernet 3/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)# <do other interfaces as necessary...>

17. Pressione Ctrl-Z para sair do modo de configuração. O prompt agora é hostname#.

18. Emita os comandos write memory ou copy running startup para confirmar as alterações.

Saída de exemplo

O exemplo aqui mostra um procedimento real de recuperação de senha. Este exemplo é criado com a ajuda de um switch Catalyst 6500 Series. Comece com os comandos show version e show module para ver os componentes usados neste exemplo.

Press RETURN to get started.

sup720>enable

Password:

sup720#

sup720#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:40 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

sup720 uptime is 18 minutes

Time since sup720 switched to active is 17 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by reload)

System image file is "disk0:s72033-ps-mz.122-14.SX1.bin"

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

96 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

58 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

sup720#

sup720#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1   16  16 port GE RJ45                        WS-X6316-GE-TX     SAD04100A9R

2   48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet       WS-X6248-RJ-45     SAD041402P9

4   16  SFM-capable 16 port 1000mb GBIC        WS-X6516A-GBIC     SAL0705CD7X

5    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD070600MU

7   24  aCEF720 24 port 1000mb SFP             WS-X6724-SFP       SAD0725035Y

9   48  48-port 10/100 mb RJ45                 WS-X6148-RJ45V     SAL06282HGE

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  00d0.9738.702a to 00d0.9738.7039   0.202 5.3(1)       7.7(0.74)APP Ok

2  0001.9709.5c90 to 0001.9709.5cbf   1.2   5.1(1)CSX    7.7(0.74)APP Ok

4  0009.11f6.aa28 to 0009.11f6.aa37   1.0   7.2(1)       7.7(0.74)APP Ok

5  000c.3042.844c to 000c.3042.844f   1.0   7.7(1)       12.2(14)SX1  Ok

7  0030.f272.2666 to 0030.f272.267d   1.0   12.2(14r)S5  12.2(14)SX1  PwrDown

9  0009.127c.8d40 to 0009.127c.8d6f   1.0   5.4(2)       7.7(0.74)APP Ok

Mod Sub-Module                  Model              Serial        Hw     Status

--- --------------------------- ------------------ ------------ ------- -------

5 Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       SAD070601DR   1.0    Ok

5 MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD070500YF   1.0    Ok

7 unknown FRU type (major = 0 WS-F6700-CFC       SAD073201KC   1.0    PwrDown

9 Inline Power Module         WS-F6K-PWR                       1.0    Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

2 Pass

4 Pass

5 Pass

7 Unknown

9 Pass

sup720#

sup720#

sup720#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Here you turn off the power and then turn it back on. !--- Here it is done with a reload instead of a hard power-cycle.

*Sep 29 04:21:13: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console.

*Sep 29 04:21:16: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch procer

*Sep 29 04:21:18: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

*Sep 29 04:21:18: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch procer

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

!--- First, the switch processor comes up.

System Bootstrap, Version 7.7(1)

Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s72033-ps-mz.122-14.SX1.bin"

Self decompressing the image : ################################################]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-SP-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:48 by ccai

Image text-base: 0x40020C10, data-base: 0x40B98000

00:00:03: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:03: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

!--- The RP now has control of the console. !--- This is when you send the break sequence.

System Bootstrap, Version 12.2(14r)S9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/RP platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

*** Mistral Interrupt on line 4 ***

System memory 1 bit ECC correctable error interrupt ..

PC = 0x8000841c, SP = 0x80007f00, RA = 0x80008488

Cause Reg = 0x00004400, Status Reg = 0x3041c003

rommon 1 >

!--- You are now in ROMMON mode on the RP. Continue the password !--- recovery procedure just as on any router. Changing the configuration !--- register from 0x2102 to 0x2142 causes the router to ignore the existing !--- configuration. It needs to be ignored because it has passwords that are not !--- known. Due to Cisco bug ID CSCec36997 : Password recovery on sup720-native leads to crash !--- on SP. You have about 10 seconds to change the configuration register to 0x2142. !--- After these 10 seconds, the SP crashes. If the config register is not changed !--- in time, start again.

rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect.

rommon 2 >

!--- Without any intervention, the switch crashes in about 10 seconds !--- after you break into RP ROMMON.

00:00:31: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure co.

00:00:31: %SYS-SP-2-INTSCHED: 't_idle' at level 7

-Process= "SCP Download Process", ipl= 7, pid= 57

-Traceback= 4013991C 401232B4 402827F4 40282994 40283010 405CB010 402A9858 4013C

00:00:31: %SYS-SP-2-INTSCHED: 't_idle' at level 7

-Process= "SCP Download Process", ipl= 7, pid= 57

-Traceback= 4013991C 401232B4 402827F4 40282994 40283010 405CB010 402A9858 4013C

00:00:31: %SYS-SP-2-INTSCHED: 't_idle' at level 7

-Process= "SCP Download Process", ipl= 7, pid= 57

-Traceback= 4013991C 401232B4 402827F4 40282994 40283010 405CB010 402A9858 4013C

00:00:31: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

*** System received a Software forced crash ***

signal= 0x17, code= 0x24, context= 0x4269f6f4

PC = 0x401370d8, Cause = 0x3020, Status Reg = 0x34008002

System Bootstrap, Version 7.7(1)

Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s72033-ps-mz.122-14.SX1.bin"

Self decompressing the image : ################################################]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-SP-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:48 by ccai

Image text-base: 0x40020C10, data-base: 0x40B98000

00:00:03: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:03: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.2(14r)S9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/RP platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : ################################################]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:40 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

96 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

58 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

!--- The router ignores the saved configuration and enters !--- the initial configuration mode.

Press RETURN to get started!

00:00:03: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure conso.

00:00:46: curr is 0x10000

00:00:46: RP: Currently running ROMMON from F1 region

00:01:00: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:40 by ccai

00:01:00: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a cold stat

00:01:00: %SYS-6

Router>-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 1807 seconds

Firmware compiled 19-May-03 10:54 by integ Build [100]

00:00:54: %SPANTREE-SP-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:00:54: SP: SP: Currently running ROMMON from F1 region

00:01:00: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-SP-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:48 by ccai

00:01:01: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1

00:01:01: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:01:01: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2

00:01:01: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 2 turned on.

00:01:01: %C6KPWR-SP-4-PSREDUNDANTBOTHSUPPLY: in power-redundancy mode, system .

00:01:05: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: the switching fabric module in sloe

00:01:06: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimum Diagnostics...

Router>

Router>

00:01:18: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 5: Passed Online Diagnostics

00:01:18: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online

00:01:21: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 4: Running Minimum Diagnostics...

Router>

Router>

Router>

00:01:36: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 9: Running Minimum Diagnostics...

Router>

Router>

00:01:42: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 1: Running Minimum Diagnostics...

00:01:44: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 4: Passed Online Diagnostics

00:01:45: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 4, interfaces are now online

00:01:54: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 9: Passed Online Diagnostics

00:01:54: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 9, interfaces are now online

00:01:57: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 1: Passed Online Diagnostics

00:01:57: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 1, interfaces are now online

00:02:06: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 2: Running Minimum Diagnostics...

00:02:15: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 2: Passed Online Diagnostics

00:02:15: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 2, interfaces are now online

Router>

Router>enable

Router#

!--- You go right into privilege mode without needing a password. !--- At this point, the configuration running-config is a default configuration !--- with all the ports administratively down (shutdown).

Router#copy startup-config running-config

Destination filename [running-config]? <press enter>

!--- This pulls in your original configuration. Since you are already in privilege !--- mode, the passwords in this configuration (that are not known) do not affect you.

4864 bytes copied in 2.48 secs (2432 bytes/sec)

sup720#

sup720#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

sup720(config)#enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!--- Overwrite the password that you do not know. This is your new enable password.

sup720#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prol

Vlan1                      10.48.72.142    YES TFTP   administratively down dow

Vlan500                    10.1.1.1        YES TFTP   administratively down dow

Vlan501                    10.2.2.1        YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/1         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/2         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/3         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/4         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/5         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/6         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

GigabitEthernet1/7         unassigned      YES TFTP   administratively down dow

<snip>...

!--- Issue the no shut command on all interfaces that you want to bring up.

sup720#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

sup720(config)#interface gig 1/1

sup720(config-if)#no shut

sup720(config-if)#^Z

sup720#

!--- Overwrite the virtual terminal passwords.

sup720#configure terminal

sup720(config)#line vty 0 4

sup720(config-line)#password XXX

sup720(config-line)#^Z

sup720#

!--- Restore the configuration register to its normal state !--- so that it no longer ignores the stored configuration file.

sup720#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:40 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

sup720 uptime is 4 minutes

Time since sup720 switched to active is 4 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by error - a Software forced crash, PC 0)

System image file is "disk0:s72033-ps-mz.122-14.SX1.bin"

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

96 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

58 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2142

sup720#

sup720#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

sup720(config)#config-register 0x2102

sup720(config)#

!--- Verify that the configuration register is changed for the next reload.

sup720#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 20:40 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S9, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-PS-M), Version 12.2(14)SX1, EARLY DEPLOY

sup720 uptime is 4 minutes

Time since sup720 switched to active is 4 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by error - a Software forced crash, PC 0)

System image file is "disk0:s72033-ps-mz.122-14.SX1.bin"

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

96 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

58 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

sup720#

sup720#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

sup720#

!--- Optional: If you want to test that the router operates properly and that you have changed the passwords, !--- reload and test.

sup720#reload

Proceed with reload? [confirm]

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico - Cisco Systems