Contents

Introduction

Requirements

Configuração inicial

Renumerar os membros da pilha

Passo 1: Criar a configuração atualizada

Configuração antiga

Nova configuração

Passo 2: Desconecte a pilha

Logs de inicialização

Passo 3: Renumber Membros da Pilha

Passo 4: Aplicar a nova configuração

Passo 5: Reconecte a pilha

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece as etapas recomendadas para renumerar os membros da pilha do extensor de estrutura (FEX) após a implantação e a produção do 6800IA. Este documento é aplicável a todas as implantações 6800IA independentemente da plataforma do switch pai - Catalyst 6500, Catalyst 6807 ou Catalyst 6880 - que executa as versões do software Cisco IOS® 15.1(2)SY.

Para dispositivos que executam as versões do software Cisco IOS 15.x SY, consulte Cisco IOS 15.2SY - Instant Access - Renumbering FEX Switch-ID. Esse recurso é suportado no Cisco IOS 15.1(2)SY6, 15.2(1)SY1 ou em versões posteriores.

Requirements

Esteja ciente de que o processo de renumeração terá tempo de inatividade nessas áreas:

- Acesso do console às pilhas que terão os membros renumerados.

- Acesso do SSH/Console ao switch pai durante o processo de renumeração.

Configuração inicial

Como mostrado neste diagrama, o Catalyst 6500 com Sup2T que executa o Cisco IOS Software Release 15.2(1)SY1 é o pai e o FEX 101 é a pilha que será renumerada.

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

*1       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready   <=master based on the MAC address

2       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

3       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

Aqui, os switches serão renumerados da seguinte forma:

- Switch 3 —> Switch 1

- Switch 1 —> Switch 2

- Switch 2 —> Switch 3

Esteja ciente de que as portas de console dos membros da pilha não mostram nada e que não haverá resposta.

Renumerar os membros da pilha

Se a pilha em discussão NÃO estiver em produção, siga as etapas 2, 3 e 5.

Se a pilha estiver em produção e toda a configuração precisar ser preservada, siga todas as etapas.

Passo 1: Criar a configuração atualizada

No diagrama, um roteador está conectado à interface 2/0/5 e um telefone VoIP está conectado à interface 3/0/5. Quando os switches forem renumerados (3 para 1, 1 para 2 e 2 para 3), essas conexões estarão em 3/0/5 e 1/0/5, respectivamente. Quando a pilha é reconectada ao pai, ela envia a última versão da configuração para as portas com base no número do switch. Em outras palavras, 3/0/5 terá a configuração de uma porta conectada ao roteador.

É muito importante ter uma versão atualizada da configuração antes de iniciar o processo de renumeração para reduzir o tempo de inatividade.

Configuração antiga

!

interface GigabitEthernet101/2/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

Nova configuração

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

Não há necessidade de atualizar a configuração do canal de porta de uplink, pois ela será automaticamente atualizada pelos protocolos do plano de controle de Acesso Instantâneo (como o protocolo SDP).

Passo 2: Desconecte a pilha

Desconecte as portas de uplink (no lado pai ou no lado da pilha) OU desligue as portas do switch pai. Neste exemplo, as portas de uplink estão desativadas.

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SD)        -        Te1/2/5(D)     Te2/2/5(D)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)  Te3/0/1(P)

Assim que todas as portas de uplinks forem desativadas, todos os membros da pilha no FEX101 serão recarregados.

Logs de inicialização

CPU rev: BImage passed digital signature verificationBoard rev: 5Testing DataBus

...Testing AddressBus...

Loading "flash:/c6800ia-universalk9-mz.152-3m.E1.bin"...Verifying image

flash:/c6800ia-universalk9mz.152-3m.E1.bin.........

Press RETURN to get started!

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

Nesse momento, todas as portas do host (por exemplo, Gig101/1/0/5 e Gig101/2/0/5, como mostrado no diagrama) devem ser administrativamente desativadas.

Passo 3: Renumber Membros da Pilha

Os switches 6800IA ainda são agrupados como uma pilha (sem cabos de pilha desconectados). Se houver necessidade de restaurá-los, é recomendável desligar todos os clientes, desconectar/reconectar o cabo da pilha e ligá-los.

FEX-0(config)#switch 3 renumber 1

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]               <<=== <enter>

Changing Switch Number 3 to Switch Number 1

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 1 renumber 2

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 2 renumber 3

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switchnumber will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

Passo 4: Aplicar a nova configuração

Mesmo com a pilha FEX desconectada, o switch pai ainda deve ter a provisão:

6500-FEX#sh run | beg provision

<snip>

module provision fex 101

slot 1 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 50

slot 2 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 51

slot 3 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 53

<snip>

Aplique a nova configuração no switch pai para FEX 101.

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

descrition ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

!

Passo 5: Reconecte a pilha

Reconecte a pilha ativando o canal de porta 101.

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

Registros de console 6800IA:

FEX-0>

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2,

changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1,

changed state to up

FEX-101>

FEX-101>

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

1       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

*2       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready <= master based on the MAC address

3       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

Como você pode ver acima, os membros da pilha são renumerados (compare os endereços MAC relatados aqui com os fornecidos na seção "Configuração inicial").

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SU)        -        Te1/2/5(P)     Te2/2/5(P)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)    Te2/0/1(P)

Informações Relacionadas

- White paper da solução Cisco Catalyst Instant Access

- Como configurar o acesso instantâneo (PDF)

- Guia de instalação de hardware do switch Catalyst 6800IA

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems