Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Diferença entre os softwares dos sistemas CatOS e Cisco IOS

Convenção de Nomenclatura que as Imagens do Software CatOS e Cisco IOS usam

Requisitos de DRAM, Boot ROM, Bootflash e PC Card (PCMCIA)

Procedimento passo a passo para converter do software Cisco IOS para o software do sistema CatOS

Conversão no Supervisor Engine 1A e no Supervisor Engine 2

Conversão em Supervisor Engine 720

Conversão em Supervisor Engine 32

Conversão em mecanismos de supervisor redundantes

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como converter o software do sistema em switches da série Cisco Catalyst 6500/6000 do Cisco IOS® Software no Supervisor Engine e no Multilayer Switch Feature Card (MSFC) em Catalyst OS (CatOS) no Supervisor Engine e Cisco IOS Software no MSFC.

Este documento não fala sobre a conversão de software do CatOS para o Cisco IOS Software. Consulte Conversão de Software de Sistema de CatOS para Cisco IOS em Catalyst 6500/6000 Switches para obter essas informações.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Catalyst 6500/6000 Switch com módulo Supervisor e Multilayer Switch Feature Card (MSFC) que executam o Cisco IOS Software.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Diferença entre os softwares dos sistemas CatOS e Cisco IOS

CatOS no Supervisor Engine e Cisco IOS Software no MSFC (Híbrido): Uma imagem CatOS pode ser usada como o Software do sistema, para executar o Supervisor Engine nos Switches Catalyst 6500/6000. No MSFC instalado, uma imagem separada do Cisco IOS Software é usada para executar o módulo de roteamento.

Cisco IOS Software em Supervisor Engine e MSFC (Nativo): uma única imagem do Cisco IOS Software pode ser usada como o software do sistema para executar o Supervisor Engine e o MSFC em switches Catalyst 6500/6000.

Observação: para obter mais informações, consulte Comparação dos sistemas operacionais Cisco Catalyst e Cisco IOS para o switch Cisco Catalyst 6500 Series.

Convenção de Nomenclatura que as Imagens do Software CatOS e Cisco IOS usam

CatOS no Supervisor Engine e Cisco IOS Software no MSFC

Esta seção descreve as convenções de nomenclatura de imagem do CatOS para os Supervisor Engines 1, 2, 720 e 32, bem como as convenções de nomenclatura de imagem do Cisco IOS Software para MSFC1, MSFC2, MSFC2A e MSFC3.

- Convenções de nomenclatura CatOS para o Supervisor Engine 1, 1A, 2, 720 e 32

- cat6000-sup—Supervisor Engine 1 e 1A

- cat6000-sup2—Supervisor Engine 2

- cat6000-sup720—Supervisor Engine 720

- cat6000-sup32—Supervisor Engine 32

- Convenções de nomenclatura do Cisco IOS Software para MSFC1, MSFC2, MSFC2A e MSFC3

- c6msfc—MSFC1

- c6msfc2—MSFC2

- c6msfc2a—MSFC2A

- c6msfc3—MSFC3

- c6msfc-boot—imagem de inicialização MSFC1

- c6msfc2-boot—imagem de inicialização MSFC2

- Exemplos de imagens CatOS para o Supervisor Engine e imagens do Cisco IOS Software para o MSFC

- cat6000-supk8.8-1-1.bin é a imagem do Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 e 1A CatOS, versão 8.1(1).

- cat6000-sup720k8.8-1-1.bin é a imagem CatOS do Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720, versão 8.1(1).

- cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin é a imagem CatOS do Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 32, versão 8.4.

- c6msfc-boot-mz.121-19.E é a imagem de inicialização do Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS Software Release 12.1(19)E.

- c6msfc-ds-mz.121-19.E é a imagem do Catalyst 6500/6000 MSFC1 Software Cisco IOS versão 12.1(19)E.

- c6msfc2-jsv-mz.121-19.E é a imagem do Catalyst 6500/6000 MSFC2 Cisco IOS Software Release 12.1(19)E.

- c6msfc2a-adventerprise9_wan-mz.122-18.SXF é a imagem do Catalyst 6500/6000 MSFC2A Cisco IOS Software Release 12.2(18)SXF.

- c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2 é a imagem do Catalyst 6500 MSFC3 Cisco IOS Software Release 12.2(14)SX2.

Imagens do Cisco IOS Software para o Supervisor Engine e MSFC

- Convenções de nomenclatura do Cisco IOS Software para o Supervisor Engine 1A e 2 com MSFC1 ou MSFC2

O c6supxy indica a combinação Supervisor Engine/MSFC na qual a imagem é executada. O x é a versão do Supervisor Engine e y é a versão MSFC. Essas versões aparecem em negrito nas seguintes listas:

- c6sup — Este é o nome original da imagem do Cisco IOS Software. A imagem é executada no Supervisor Engine 1, MSFC1.

- c6sup11—Supervisor Engine 1, MSFC1

- c6sup12—Supervisor Engine 1, MSFC2

- c6sup22—Supervisor Engine 2, MSFC2

Aqui estão exemplos de imagens do Cisco IOS Software para o Supervisor Engine 1 e 2 com MSFC1 ou MSFC2:

- c6sup-is-mz.120-7.XE1 é a imagem do Catalyst 6500/6000 Cisco IOS Software Release 12.0(7)XE1 (com Supervisor Engine 1/MSFC1).

- c6sup11-dsv-mz.121-19.E1 é a imagem do software Cisco IOS Catalyst 6500/6000 versão 12.1(19)E1 (com Supervisor Engine 1/MSFC1).

- c6sup12-js-mz.121-13.E9 é a imagem do Cisco IOS Software Release 12.1(13)E9 do Catalyst 6500/6000 (com Supervisor Engine 1/MSFC2).

- c6sup22-psv-mz.121-11b.EX1 é a imagem do Catalyst 6500 Cisco IOS Software Release 12.1(11b)EX1 (com Supervisor Engine 2/MSFC2).

- Convenções de nomenclatura do Cisco IOS Software para o Supervisor Engine 32

O s32xy indica a combinação MSFC/PFC no Supervisor Engine 32. O x é a versão MSFC e y é a versão PFC. Essas versões aparecem em negrito nesta lista:

- s3223—MSFC2, PFC3

Aqui está um exemplo da convenção de nomenclatura do Cisco IOS Software para o Supervisor Engine 32:

- s3223-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF é a imagem do Cisco IOS Software Release 12.2(18)SXF do Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 (com Supervisor Engine 32/MSFC2A/PFC3B) .

Observação: você pode fazer o download de todas as imagens mencionadas nesta seção, bem como de várias outras imagens. Consulte a seção Switches de LAN de Downloads (somente clientes registrados).

Requisitos de DRAM, Boot ROM, Bootflash e PC Card (PCMCIA)

DRAM e Boot ROM (ROM Monitor [ROMmon]) Requisitos para Supervisor Engine 1A, 2, 720 e 32

Consulte as Notas de versão do Catalyst 6500 Series para ver a sua versão do CatOS ou Cisco IOS Software para ver se há algum requisito de DRAM e Boot ROM (ROMmon). Execute o comando show version para verificar a versão da DRAM e da ROMmon (system bootstrap).

Se você achar que precisa de uma DRAM física ou de uma atualização da ROM de inicialização, consulte as instruções de atualização do seu hardware. Consulte a seção Notas de Atualização do Módulo das Notas de Configuração do Catalyst 6500 Series para obter as instruções.

Requisitos de flash de inicialização e de placa de PC (PCMCIA) para os Supervisor Engine 1A e 2

- Uso de flash de inicialização do Supervisor Engine versus placa de PC (PCMCIA)

O Supervisor Engine 1 e 1A são fornecidos com 16 MB de flash de inicialização. O Supervisor Engine 2 é enviado com 32 MB de flash de inicialização. Não há opção para atualizar o flash de inicialização do Supervisor Engine para o Supervisor Engine 1, 1A ou 2.

As imagens CatOS (cat6000*) são frequentemente armazenadas no flash de inicialização do Supervisor Engine. Se você armazenar mais de uma imagem CatOS, talvez precise usar uma PC Card. Esse requisito depende do Supervisor Engine e do tamanho da imagem.

Observação: este documento usa um asterisco (*) para indicar qualquer nome de imagem.

As imagens do Cisco IOS Software (c6sup*) são frequentemente armazenadas no flash de inicialização do Supervisor Engine. No Cisco IOS Software Release 12.1(11b)E e posterior, algumas dessas imagens aumentaram de tamanho e não se encaixam no bootflash do Supervisor Engine 1A de 16 MB. No caso de um tamanho de imagem grande, o Supervisor Engine 2 só pode armazenar uma imagem no flash de inicialização do Supervisor Engine. O uso de uma PC Card pode ser necessário para armazenar uma ou mais imagens c6sup*. Este requisito depende do tamanho da imagem.

As placas PCMCIA (Flash PC) podem armazenar:

- Imagens CatOS (cat6000*)

- Imagens do software Cisco IOS (c6sup*)

- Software Cisco IOS para imagens MSFC (c6msfc*)

As placas PC flash estão disponíveis nos tamanhos de 16, 24 e 64 MB para o Supervisor Engine 1, 1A e 2.

- Requisitos de flash de inicialização e de placa de PC (PCMCIA) para o Supervisor Engine 720

O Supervisor Engine 720 é fornecido com 64 MB de flash de inicialização do Supervisor Engine e 64 MB de flash de inicialização do MSFC. Há dois slots disponíveis para placas CompactFlash Tipo II (disco0 e disco1) que fornecem armazenamento adicional. As placas CompactFlash para o Supervisor Engine 720 estão disponíveis nos tamanhos de 64, 128, 256 e 512 MB. Um MicroDrive de 1 GB também está disponível.

No momento, não há limitações de memória flash para imagens do Supervisor Engine 720 (s720xx*). Para obter informações sobre como instalar placas flash ou microdrives do Supervisor Engine 720, consulte a Nota de Instalação do Cartão de Memória CompactFlash do Catalyst 6500 Series e do Cisco 7600 Series Supervisor Engine 720.

Observação: como algumas das imagens de software mais recentes do Supervisor Engine 720 são maiores que o dispositivo bootflash, recomenda-se uma placa CompactFlash.

Para obter informações sobre a memória mínima e máxima disponível nas plataformas de switch Catalyst, consulte Memória/Tamanho da Flash Suportado em Plataformas de Switch Catalyst.

- Requisitos de flash de inicialização e de placa de PC (PCMCIA) para o Supervisor Engine 32

O Supervisor Engine 32 é enviado com 256 MB de flash de inicialização do Supervisor Engine e 256 MB de flash de inicialização do MSFC. O Supervisor Engine 32 tem um slot CompactFlash Tipo II externo e 256 MB de memória CompactFlash interna. O CompactFlash interno, conhecido como bootdisk: na interface de linha de comando (CLI), é atualizável para 512 MB e 1 GB. O slot CompactFlash Tipo II suporta placas CompactFlash Tipo II e placas IBM MicroDrive. As placas CompactFlash para o Supervisor Engine 32 estão disponíveis nos tamanhos de 64, 128 e 256 MB. O hardware do Supervisor Engine 32 é capaz de suportar 512 MB e 1 GB de memória Flash CompactFlash Tipo II. A palavra-chave para a memória CompactFlash externa é disk0:. A palavra-chave para a memória interna CompactFlash é bootdisk:

Procedimento passo a passo para converter do software Cisco IOS para o software do sistema CatOS

Esta seção descreve as etapas necessárias para converter o software que é executado no Switch Catalyst 6500/6000 Series do Cisco IOS Software no Supervisor Engine/MSFC para CatOS no Supervisor Engine com o Cisco IOS Software no MSFC. Esta seção fornece três procedimentos. Conclua o procedimento correto para seu Supervisor Engine:

- Conversão no Supervisor Engine 1A e no Supervisor Engine 2

- Conversão em Supervisor Engine 720

- Conversão em Supervisor Engine 32

- Conversão em mecanismos de supervisor redundantes

Conversão no Supervisor Engine 1A e no Supervisor Engine 2

Esta seção usa esta terminologia:

- SP (Switch Processor)—Refere-se ao componente de switch do sistema ou mecanismo de supervisor.

- Route Processor (RP)—Refere-se ao componente do roteador do sistema ou MSFC.

Nota:As imagens usadas neste documento destinam-se somente a fins de exemplo. Substitua as imagens pelas imagens usadas no ambiente do switch.

Passo 1

Estabeleça uma conexão de console com a controladora de armazenamento.

Registre sua sessão de console como uma prática recomendada. O registro permite capturar um registro da sessão e comparar o registro com as etapas neste documento, se você precisar solucionar problemas. Por exemplo, no Windows HyperTerminal, escolha Transfer > Capture Text para registrar uma sessão de console. Para obter mais informações, consulte Conexão de um Terminal à Porta de Console em Catalyst Switches.

Passo 2

Faça backup da configuração.

Você precisa reconfigurar o switch depois de converter para CatOS como o software do sistema porque o processo de conversão perde a configuração. Se você fizer backup da configuração, o arquivo poderá servir como referência após a conversão ou como um backup se decidir converter de volta para o Cisco IOS Software. Execute o comando copy config tftp para fazer backup da configuração.

Para obter mais informações sobre o uso do comando copy config tftp para fazer backup dos arquivos de configuração, consulte Gerenciamento de Imagens de Software e Trabalho com Arquivos de Configuração em Catalyst Switches.

Etapa 3

Se você tiver um MSFC 1, verifique se a imagem de inicialização do MSFC (c6msfc-boot) está no bootflash do RP.

Observação: uma imagem de inicialização é um requisito para o MSFC1. A imagem de inicialização do MSFC1 (c6msfc-boot*) deve estar no bootflash do RP. Uma imagem de inicialização para o MSFC2 não é um requisito. No entanto, o uso de uma imagem de inicialização é recomendado e este procedimento a utiliza. Uma imagem de inicialização é uma versão muito menor e dimensionada para baixo da imagem do sistema. Com uma imagem de inicialização, você pode executar uma transferência de imagem TFTP se a imagem do sistema principal ficar corrompida ou perdida. Se você optar por usar uma imagem de inicialização MSFC2 (c6msfc2-boot*), deverá armazená-la no flash de inicialização RP.

Execute o comando show version para verificar a versão atual do software.

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JS-M), Version 12.1(19)E1,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)

!--- Output suppressed.

Router uptime is 57 minutes

Time since Router switched to active is 57 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1"

!--- The current version of software in this case is Cisco IOS !--- Software Release 12.1(19)E1 for the Supervisor Engine 2/MSFC2(c6sup22*). !--- The image is on a PCMCIA or Flash PC card in slot0:.

Router#

Passo 4

Execute o comando diretory para verificar a localização das imagens nos vários dispositivos flash.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1820192   Aug 13 2003 22:38:06  c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

!--- This is the RP or MSFC bootflash. !--- A boot image for the MSFC1 is a requirement and must be in the RP bootflash. !--- Use of an MSFC2 boot image is not a requirement, but it is recommended.

15204352 bytes total (13384032 bytes free)

Router#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    19766600   Aug 14 2003 15:54:17  c6sup22-js-mz.121-19.E1

!--- This is the PCMCIA or Flash PC device called slot0: !--- This is the Cisco IOS Software image (c6sup*) that currently runs on the switch.

24772608 bytes total (5005880 bytes free)

Router#

Router#dir sup-bootflash:

Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-     8040396   Aug 14 2003 17:46:32  cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

!--- This is SP or Supervisor Engine bootflash. !--- This is the version of CatOS software for the Supervisor Engine !--- for this conversion.

31981568 bytes total (23941044 bytes free)

Router#

Se você vir que a imagem de inicialização c6msfc* está faltando no flash de inicialização do RP ou se a imagem cat6000-sup* está faltando no flash de inicialização do SP, faça o download das imagens. A etapa 5 fornece o procedimento. Se você vir que essas imagens estão presentes, vá para a Etapa 6.

Etapa 5 (opcional)

Execute o comando copy tftp para baixar a imagem de inicialização no flash de inicialização RP: ou a imagem CatOS no flash de inicialização da controladora:.

Nota: Conclua esta etapa apenas se a imagem de inicialização MSFC (c6msfc*-boot) estiver faltando no flash de inicialização do RP ou se a imagem CatOS (cat6000-sup*) estiver faltando no flash de inicialização do SP. A etapa 4 determina a necessidade desta etapa.

Observação: você pode liberar espaço conforme necessário no flash de inicialização RP. Execute o comando delete bootflash:filename para excluir o arquivo. Em seguida, emita o comando squeeze bootflash: para apagar todos os arquivos excluídos do dispositivo.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Destination filename [c6msfc2-boot-mz.121-19.E1]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc2-boot-mz.121-19.E1...

Loading c6msfc2-boot-mz.121-19.E1 from 10.1.1.2 (via FastEthernet4/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 1820192 bytes]

1820192 bytes copied in 18.068 secs (100741 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Router#

!--- Verify that the image is copied successfully.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1820192   Aug 14 2003 16:49:20  c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

15204352 bytes total (13384032 bytes free)

Router#

Este exemplo baixa a imagem CatOS no flash de inicialização do SP:

Router#copy tftp sup-bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Destination filename [cat6000-sup2k8.8-1-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup2k8.8-1-1.bin...

Loading cat6000-sup2k8.8-1-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet4/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

[OK - 8040396 bytes]

8040396 bytes copied in 90.208 secs (89132 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for sup-bootflash:/cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Router#

!--- Verify that the image is copied successfully.

Router#dir sup-bootflash:Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-     8040396   Aug 14 2003 17:46:32  cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

31981568 bytes total (23941044 bytes free)

Router#

Etapa 6

Execute o comando show boot para verificar a variável do carregador de inicialização (variável BOOTLDR) e as configurações do registro de configuração.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102

Standby is not up.

Router#

A variável BOOTLDR = deve apontar para a imagem c6msfc*-boot (que é c6msfc2-boot-mz.121-19.E1 nesse caso) no bootflash do RP. Se a variável BOOTLDR não estiver definida corretamente, execute a Etapa 7 para definir a variável do carregador de inicialização. Se a variável BOOTLDR apontar corretamente para a imagem c6msfc*-boot no flash de inicialização RP, vá para a Etapa 8.

Etapa 7 (opcional)

Emita os comandos nesta etapa para definir a variável BOOTLDR de modo que ela aponte para a imagem de inicialização c6msfc* no flash de inicialização RP:.

Nota: Conclua esta etapa somente se a variável BOOTLDR = instrução ou o registro de configuração não tiver sido definido corretamente. A etapa 6 determina a necessidade desta etapa.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Modify the BOOTLDR variable.

Router(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Router(config)#end

Router#

02:21:59: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Save the change.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Verify that the BOOTLDR variable is set correctly.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102

Passo 8

Emita este conjunto de comandos para alterar as configurações para inicializar no ROMmon:

Router(config)#config-register 0x0

02:29:17: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting

for config register is 0x2102. It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it

prevents returning to ROMMON when break is issued.

!--- This message is not present in all software versions and is informational only.

Router(config)#end

Router#

02:29:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Verify the settings.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not up.

Router#

Observação: quando você altera o valor do registro de configuração no RP para 0x0, o registro de configuração é automaticamente sincronizado no SP para 0x0.

Passo 9

Recarregue o roteador.

Como você definiu o registro de configuração para inicializar no ROMmon, o roteador agora inicializa no ROMmon do SP.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

02:39:07: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

02:39:10: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

02:39:13: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

02:39:13: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

System Bootstrap, Version 7.1(1)

Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

!--- After this message, the router goes to SP ROMmon.

Passo 10

Como você deseja reverter para CatOS como o software do sistema, você precisa carregar a imagem do CatOS para o Supervisor Engine.

Observação: lembre-se de que, antes do recarregamento, a imagem do CatOS já foi baixada no flash de inicialização do SP.

Emita o dir flash de inicialização: para verificar se a imagem do CatOS está no flash de inicialização do SP.

rommon 1 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

8040396 bytes (0x7aafcc)   0xb16e3014    cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Passo 11

Execute o comando boot para iniciar a sequência de inicialização.

rommon 2 > boot bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

############ [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................128 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................512 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from F1 region

Boot image: bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take several minutes....please wait

IP address for Catalyst not configured

DHCP/BOOTP will commence after the ports are online

Ports are coming online ...

Cisco Systems Console

!--- Output suppressed.

Console>

!--- This is the SP or Supervisor Engine console prompt.

Etapa 12

Neste ponto, a imagem do CatOS foi inicializada com êxito, mas os dispositivos Flash do Supervisor Engine ainda são formatados com o algoritmo anterior do Cisco IOS Software. Portanto, o SP não pode gravar corretamente no flash de inicialização: ou slot0:. Você precisa reformatar esses dispositivos flash antes de continuar.

Execute o comando format para formatar o bootflash: e slot0: dispositivos.

!--- Format the Supervisor Engine bootflash.

Console> (enable) format bootflash:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

!--- Press Enter.

Formatting sector 1

Format device bootflash completed

!--- Format the PCMCIA or Flash PC card.

Console> (enable) format slot0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

!--- Press Enter.

Formatting sector 1

Format device slot0 completed

Console> (enable)

Passo 13

Quando você formatou os dispositivos Flash do Supervisor Engine na Etapa 12, a ação apagou todos os dados nesses dispositivos, que incluiu a imagem CatOS usada para inicializar o Supervisor Engine. Você precisa copiar novamente esta imagem do CatOS (cat6000-sup*). Você também precisa copiar novamente uma imagem do Cisco IOS para o MSFC (c6msfc*).

Você pode armazenar essas imagens no flash de inicialização do Supervisor Engine (bootflash:) ou na placa do PC (slot0:), que depende da capacidade Flash do Supervisor Engine e do tamanho da imagem. A recomendação é armazenar a imagem do CatOS no flash de inicialização do Supervisor Engine. Você pode armazenar a imagem MSFC no flash de inicialização do Supervisor Engine ou na placa PC (PCMCIA).

Emita o comando copy tftp para copiar novamente a imagem do CatOS no flash de inicialização do Supervisor Engine:.

Observação: a configuração de um endereço IP de gerenciamento sc0 e/ou rota padrão pode ser necessária para restabelecer a conectividade com o servidor TFTP. Verifique se a porta do switch que você usa para Telnet está habilitada e se você pode fazer ping no servidor TFTP a partir do switch.

Console> (enable) copy tftp bootflash:

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

31981440 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify that the image has been copied successfully.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  8040396 Aug 14 2003 20:35:52 cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

23941044 bytes available (8040524 bytes used)

Console> (enable)

Passo 14

Execute o comando copy tftp para copiar a imagem MSFC (c6msfc*) no flash de inicialização do Supervisor Engine ou na placa PC (PCMCIA).

Console> (enable) copy tftp slot0:

IP address or name of remote host [10.1.1.2]?

Name of file to copy from [cat6000-sup2k8.8-1-1.bin]? c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

!--- The PC card (slot0:) was used in this case

!--- to store the Cisco IOS Software MSFC image.

24772480 bytes available on device slot0, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify that the image has been copied successfully.

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1 14564636 Aug 14 2003 20:43:33 c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

10207844 bytes available (14564764 bytes used)

Console> (enable)

Etapa 15

Emita o comando show module no SP para verificar o status do RP:

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      no  ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    0     Switch Fabric Module 2    WS-X6500-SFM2       no  ok

6   6    16    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6516-GE-TX      no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD051307GG

3                        SAL044411EG

4                        SAD042709B7

5                        SAD061604HV

6                        SAL0651AC2P

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-b0-a6 to 00-02-7e-27-b0-a7 2.4    7.1(1)     8.1(1)

00-02-7e-27-b0-a4 to 00-02-7e-27-b0-a5

00-04-9b-bf-04-00 to 00-04-9b-bf-07-ff

3   00-03-6c-2a-6b-e0 to 00-03-6c-2a-6c-0f 2.1    5.4(2)     8.1(1)

4   00-b0-c2-f7-29-20 to 00-b0-c2-f7-29-4f 1.1    5.3(1)     8.1(1)

5   00-01-00-02-00-03                      1.2    6.1(3)     8.1(1)

6   00-09-11-f1-79-c8 to 00-09-11-f1-79-d7 2.5    6.3(1)     8.1(1)

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD0513064H 1.3

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    0.0(0)

Console> (enable)

Observação: essa saída não mostra o MSFC2 no slot 15 porque o MSFC2 (RP) ainda está no modo ROMmon.

Passo 16

Execute o comando switch console para acessar o RP:

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

Observação: se você tentar emitir o comando session 15, você receberá este erro:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

Etapa 17

O MSFC tem seu próprio flash que ele conhece como bootflash: É aqui que a imagem de inicialização do MSFC (c6msfc*-boot) é armazenada.

Emita o dir flash de inicialização: para verificar se a imagem de inicialização do MSFC (c6msfc*-boot) está no bootflash do RP.

rommon 1 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

1820192 bytes (0x1bc620)   0x4c67101a    c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

PS1=rommon ! >

SLOTCACHE=

BOOTLDR=bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-2.E

?=0

Etapa 18

A imagem do sistema principal da MSFC (c6msfc*) é muito maior e frequentemente precisa ser armazenada em um dos dispositivos Flash do Supervisor Engine. A MSFC conhece os dispositivos Flash do Supervisor Engine como sup-bootflash: e sup-slot0:. Você deve inicializar de um desses dois dispositivos, dependendo de onde você escolheu anteriormente armazenar a imagem.

Observação: o MSFC não pode ler a placa do PC (PCMCIA) ou o flash de inicialização do Supervisor Engine com o uso do comando diretory. No entanto, o MSFC pode copiar de ou para o sup-slot0: ou sup-bootflash:. O MSFC também pode ser inicializado a partir desses dois dispositivos.

rommon 2 > boot sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

Self decompressing the image :

#############################################################

#############################################################

##################### [OK]

RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

Loading slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1 .from 127.0.0.11 (via EOBC0/0): !!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 14564636 bytes]

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################ [OK]

!--- Output suppressed.

Press RETURN to get started!

Router>

Etapa 19

Neste momento, a conversão está concluída. O SP executa a imagem CatOS (que é cat6000-sup2k8.8-1-1.bin neste caso) e o RP executa a imagem MSFC (que é c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1 neste caso).

Agora, defina as variáveis de inicialização para que o SP e o RP possam inicializar automaticamente. Como você está no prompt RP (Router>), altere as variáveis de inicialização do RP primeiro. Execute estes comandos para alterar e verificar as variáveis de inicialização:

Router>

Router>enable

!--- Check the current settings.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

!--- The BOOT variable incorrectly points to the old Cisco IOS image (c6sup*).

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

!--- The BOOTLDR variable is set correctly.

Configuration register is 0x0

Router#

!--- Set the boot variable to boot the c6msfc* image.

Router(config)#boot system flash sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

!--- Set the configuration register back to normal.

Router(config)#config-register 0x2102

Router#end

00:01:03: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Verify the changes.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

!--- The BOOT variable still points to the Cisco IOS image (c6sup*). !--- You must save the changes to NVRAM in order to commit the !--- boot variable changes.

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

!--- Save the changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Verify the BOOT variable after the save.

Router#show boot

BOOT variable = sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

Etapa 20

O MSFC agora está ativo e em execução e pronto para ser configurado. No entanto, antes de ter acesso real à rede, você precisa concluir o lado da controladora de armazenamento.

Para voltar para a controladora, insira Ctrl-C três vezes no RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console> (enable)

Etapa 21

Defina as variáveis de inicialização e o valor do registro de configuração na controladora de armazenamento para que o switch possa inicializar automaticamente com êxito.

Execute estes comandos para definir as variáveis de inicialização e os valores do registro de configuração:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x10f

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

!--- Set the configuration register.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

!--- Verify the image name.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  8040396 Aug 14 2003 20:35:52 cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

23941044 bytes available (8040524 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from the !--- Supervisor Engine bootflash.

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the boot variable.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

Etapa 22

Reinicie o switch para garantir que ele seja ativado automaticamente com CatOS carregado no SP e a imagem MSFC carregada no RP.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2003 Aug 14 22:28:40 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

!--- Output suppressed.

Depois que o switch tiver inicializado o backup, execute o comando show version no SP para verificar se você está executando a versão correta do CatOS. Sessão para o RP (MSFC) e execute o comando show version para verificar se você está executando a versão correta do Cisco IOS Software para o MSFC.

Conversão em Supervisor Engine 720

Esta seção usa esta terminologia:

- SP (Switch Processor)—Refere-se ao componente de switch do sistema ou mecanismo de supervisor.

- RP (Route Processor - Processador de Rota)—Refere-se ao componente do roteador do sistema ou MSFC.

Nota: Antes de executar esta conversão, verifique se você tem o bootflash padrão e não o adaptador CompactFlash interno (conhecido como bootdisk) no Supervisor Engine 720. O adaptador CompactFlash não é suportado no Supervisor Engine 720 que executa o sistema operacional Catalyst (CatOS). Para obter mais informações, consulte Nota de instalação do Cisco CompactFlash Adapter para Bootflash Upgrade.

Para continuar a conversão:

- Substitua o adaptador CompactFlash interno por um bootflash padrão ou

- Use uma placa CompactFlash externa em vez do adaptador CompactFlash interno.

Nota:As imagens usadas neste documento destinam-se somente a fins de exemplo. Substitua as imagens pelas imagens usadas no ambiente do switch.

Passo 1

Estabeleça uma conexão de console com a controladora de armazenamento.

Registre sua sessão de console como uma prática recomendada. Este registro permite capturar um registro da sessão e comparar o registro com as etapas neste documento, se você precisar solucionar problemas. Por exemplo, no HyperTerminal, escolha Transfer > Capture Text para registrar uma sessão de console. Para obter mais informações, consulte Conexão de um Terminal à Porta de Console em Catalyst Switches.

Passo 2

Faça backup da configuração.

Você precisa reconfigurar o switch depois de converter para CatOS como o software do sistema porque o processo de conversão perde a configuração. Se você fizer backup da configuração, o arquivo poderá servir como referência após a conversão ou como um backup se decidir converter de volta para o Cisco IOS Software. Execute o comando copy start tftp para fazer backup da configuração.

Para obter mais informações sobre o uso do comando copy start tftp para fazer backup dos arquivos de configuração, consulte Gerenciamento de Imagens de Software e Trabalho com Arquivos de Configuração em Catalyst Switches.

Etapa 3

Verifique se a imagem em tempo de execução do MSFC3 (c6msfc3*) está no flash de inicialização do RP.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 12:10:51  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

!--- This is the operating system image for the MSFC for use in the conversion.

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

Se você não tiver a imagem de tempo de execução do MSFC3 no flash de inicialização do RP, vá para a Etapa 4. Se você tiver a imagem do tempo de execução do MSFC3, vá para a Etapa 5.

Etapa 4 (Opcional)

Faça o download da imagem MSFC no bootflash RP:.

Nota: Conclua esta etapa somente se você não tiver a imagem de tempo de execução MSFC necessária (c6msfc3*) no flash de inicialização RP:. A etapa 3 determina a necessidade desta etapa.

Observação: você pode liberar espaço conforme necessário no flash de inicialização RP. Execute o comando delete bootflash:filename para excluir o arquivo. Em seguida, emita o comando squeeze bootflash: para apagar todos os arquivos excluídos do dispositivo.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Destination filename [c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2...

Loading c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2 from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 16050204 bytes]

16050204 bytes copied in 159.488 secs (100636 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Router#

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 14:10:03  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

Etapa 5

Verifique se você está executando a versão ROMmon mínima necessária para a conversão.

Ao contrário do mecanismo de supervisor 1A com MSFC1, o mecanismo de supervisor 720 para MSFC3 não exige imagem de inicialização. A funcionalidade básica para inicializar o MSFC3 é incorporada no ROMmon (que inclui a capacidade TFTP). Quando você converte o software do sistema em um Supervisor Engine 720 do Cisco IOS Software no Supervisor Engine/MSFC para CatOS no Supervisor Engine e no Cisco IOS Software no MSFC, é necessária uma versão mínima do ROMmon. A versão ROMmon mínima exigida é o Cisco IOS Software Release 12.2(14r)S9.

Execute o comando show version para verificar a versão do ROMmon:

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(14)SX1,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 19:24 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- This line displays the ROMmon version for the RP. !--- Output suppressed.

Se não tiver, pelo menos, a versão mínima do ROMMON instalada, vá para a Etapa 6. Se você tiver a versão mínima ou posterior, vá para a Etapa 7.

Etapa 6 (Opcional)

Baixe a versão mais recente do software ROMmon.

Nota: Conclua esta etapa somente se você não tiver a versão mínima do software ROMmon necessária, Cisco IOS Software Release 12.2(14r)S9 ou posterior. A etapa 5 determina a necessidade desta etapa.

Para fazer o download da versão mais recente do software ROMmon, consulte Download de Software - Catalyst 6000 Platform ROMMON (somente clientes registrados) .

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

Destination filename [c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9...

Loading c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9 from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 649603 bytes]

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 12:10:51  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

Você executa a atualização real do ROMmon à medida que continua com este procedimento. Por enquanto, vá para a Etapa 7.

Etapa 7

Verifique se a imagem CatOS (cat6000-sup720*) está no flash de inicialização SP (sup-bootflash:) ou em uma placa CompactFlash (disk0: ou disk1:).

Router#dir sup-bootflash:

!--- This is the SP bootflash and the location of the current !--- Cisco IOS image (s72033*).

Directory of sup-bootflash:/

2  -rw-    32983632   Aug 16 2003 19:44:42  s72033-psv-mz.122-14.SX1.bin

65536000 bytes total (18912432 bytes free)

Router#

Router#dir disk0:

!--- This is the CompactFlash device that is called disk0:. !--- If your CompactFlash card is in disk1:, issue the dir disk1: command.

Directory of disk0:/

1  -rw-    13389508   Aug 16 2003 20:36:40  cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

!--- This is the CatOS (cat6000-sup720*) image version for use in this conversion.

128626688 bytes total (115236864 bytes free)

Se você não tiver a imagem do CatOS em nenhum dos flash de inicialização sup: ou no disco0: ou disk1:, vá para a Etapa 8. Se você possuir uma imagem CatOS instalada, vá para a Etapa 9.

Etapa 8 (Opcional)

Faça o download da imagem do CatOS.

Nota: Conclua esta etapa somente se a imagem do CatOS do Supervisor 720 não estiver no flash de inicialização do SP (sup-bootflash:) nem no CompactFlash (disk0: ou disk1:). A etapa 7 determina a necessidade desta etapa.

Observação: talvez você precise formatar o CompactFlash se ele nunca tiver sido usado antes ou se ele tiver sido formatado com o uso do algoritmo do Cisco IOS Software. Para formatar CompactFlash em um Supervisor Engine 720, execute o formato disk0: e/ou o formato disco 1: comando. Você também pode liberar espaço conforme necessário nos dispositivos Flash. Emita o comando delete sup-bootflash: ou o comando delete disk0: ou delete disk1:filename para excluir o arquivo. Em seguida, emita o comando squeeze sup-bootflash: ou o squeeze disk0: ou apertar disco1: para apagar todos os arquivos excluídos do dispositivo.

Emita o comando copy tftp sup-bootflash: o comando copy tftp disk0: ou o comando copy tftp disk1: para baixar a imagem no flash de inicialização SP ou em uma das placas Flash.

Router#copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Destination filename [cat6000-sup720k8.8-1-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup720k8.8-1-1.bin...

Loading cat6000-sup720k8.8-1-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 13389508 bytes]

13389508 bytes copied in 103.044 secs (129940 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for disk0:/cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Router#

Router#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    13389508   Aug 18 2003 15:17:36  cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

128626688 bytes total (115236864 bytes free)

Router#

Passo 9

Altere a definição do registro de configuração para colocar o switch em ROMmon na próxima recarga.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x0

Router(config)#end

Router#

Execute o comando show boot para verificar a nova definição do registro de configuração.

Router#show boot

BOOT variable = sup-bootflash:s72033-psv-mz.122-14.SX1.bin,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not up.

Router#

Passo 10

Recarregue o roteador.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

02:04:30: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console.

02:04:33: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

02:04:35: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

02:04:36: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

System Bootstrap, Version 7.7(1)

Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory

!--- After the completion of this step, the switch enters into SP ROMmon.

Passo 11

No prompt do ROMmon do SP, verifique se a imagem do CatOS está no flash de inicialização do SP (bootflash:) ou em um dos dispositivos CompactFlash.

rommon 1 > dir disk0:

Directory of disk0:

2      13389508  -rw-     cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Etapa 12

Execute o comando boot para iniciar a sequência de inicialização da imagem do CatOS.

rommon 2 > boot disk0:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Self decompressing the image : ################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

######################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Firmware compiled 29-Jun-03 19:12 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

IP address for Catalyst not configured

DHCP/BOOTP will commence after the ports are online

Ports are coming online ...

2003 Aug 18 15:49:58 %SYS-4-NVLOG:initBootNvram:Bootarea checksum failed: 0x4665

(0x44AA)Cisco Systems Console

!--- Output suppressed.

Console>

!--- This is the SP console prompt.

Passo 13

No prompt do console do SP, emita o comando show module para verificar o status do RP.

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6548-RJ-45      no  ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAL06489DVD

5                        SAD07170009

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-09-11-f2-f3-a8 to 00-09-11-f2-f3-d7 5.1    6.3(1)     8.1(1)

5   00-0c-ce-63-da-fe to 00-0c-ce-63-da-ff 2.1    7.7(1)     8.1(1)

00-0c-ce-63-da-fc to 00-0c-ce-63-da-ff

00-0c-86-a0-10-00 to 00-0c-86-a0-13-ff

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3A        SAD071501AB 1.1

Console> (enable)

Observação: essa saída não mostra o MSFC3 no slot 15 porque o MSFC3 (RP) ainda está no modo ROMmon.

Passo 14

Execute o comando switch console para acessar o RP.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

Observação: se você tentar emitir o comando session 15 neste momento, você receberá este erro:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

Se você descobriu na Etapa 6 que não tinha a versão mínima do software ROMmon necessária (Cisco IOS Software Release 12.2(14r)S9 ou posterior), vá para a Etapa 15. Se você tiver a versão ROMmon mínima necessária, vá para a Etapa 16.

Etapa 15 (Opcional)

Formate a NVRAM para o software do sistema CatOS antes de atualizar a versão do ROMmon.

Esta etapa é um requisito se você não tiver o software ROMmon necessário, o software Cisco IOS versão 12.2(14r)S9 ou posterior. Emita o comando nvram_erase do modo privilegiado ROMmon.

rommon 2 > priv

!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:You now have access to the full set of monitor commands.

Warning: some commands will allow you to destroy your

configuration and/or system images and could render

the machine unbootable.

rommon 3 > fill

!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "8" (no space) followed by four zeros ("0000").

Enter in hex the start address [0x0]:  be000000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:  80000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the pattern to be written [0x0]: ffff

!--- Press Enter or Return.

Enter the operation size 'l'ong, 'w'ord, or 'b'yte []: l

!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the reset command.

rommon 4 > reset

!--- Press Enter or Return.

Passo 16

Execute o comando dir bootflash para verificar se a imagem em tempo de execução MSFC (c6msfc3*) está presente no flash de inicialização RP. Em seguida, execute o comando boot para inicializar esta imagem.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

16050204 bytes (0xf4e81c)   0x4221810c   c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

649603 bytes (0x9e983)    0x64867cc    c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Self decompressing the image : ########################################

#######################################################################

##################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC3 Software (C6MSFC3-JSV-M), Version 12.2(14)SX2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 30-Jun-03 14:12 by cmong

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41D16000

flashfs[1]: 2 files, 1 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 1792000

flashfs[1]: Bytes used: 2048

flashfs[1]: Bytes available: 1789952

flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete.cisco MSFC3 (R7000) processor with 458752K/

65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

512K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Logging of %SNMP-3-AUTHFAIL is enabled

Press RETURN to get started!

!--- Output suppressed.

Router>

Se você não tiver a versão necessária do software ROMmon, Cisco IOS Software Release 12.2(14r)S9 ou posterior, vá para a Etapa 17. Se você tiver a versão necessária ou posterior, vá para a Etapa 18.

Etapa 17

Atualize a versão do RP ROMmon.

Nota: Conclua esta etapa somente se você não tiver a versão mínima do software ROMmon necessária, Cisco IOS Software Release 12.2(14r)S9 ou posterior.

Observação: não execute o comando write memory ou o comando copy startup-config antes de concluir o procedimento de atualização do ROMmon.

Execute o comando show rom-monitor slot x rp para ver a saída do RP ROMmon antes da atualização:

Router>enable

Router#show rom-monitor slot 5 rp

!--- The slot number varies and depends on where you have the !--- Supervisor Engine installed.

Region F1: INVALID

Region F2: INVALID

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Execute o comando upgrade rom-monitor slot x rp file flash device:filename para atualizar a versão do RP ROMmon:

Router#upgrade rom-monitor slot 5 rp file bootflash:c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

!--- This command upgrades the RP ROMmon version for the Supervisor Engine !--- in slot 5 with use of the file bootflash:

. !--- The slot number varies and depends on where you have the !--- Supervisor Engine installed.

01:31:59: ROMMON image upgrade in progress

01:31:59: Erasing flash

Router#

01:32:02: Programming flash

01:32:04: Verifying new image

01:32:04: ROMMON image upgrade complete

The card must be reset for this to take effect

Router#

Agora, emita o comando reload para redefinir o RP e concluir a atualização do ROMmon. O RP tenta inicializar a primeira imagem no bootflash:. Se isso falhar, execute o comando dir bootflash para verificar se a imagem em tempo de execução do MSFC (c6msfc3*) está presente no bootflash do RP. Em seguida, execute o comando boot para inicializar esta imagem.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

16050204 bytes (0xf4e81c)   0x4221810c   c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

649603 bytes (0x9e983)    0x64867cc    c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Self decompressing the image : ########################################

#######################################################################

##################

[OK]

!--- Output suppressed.

Router>

Emita o comando show rom-monitor slot x rp para ver a saída do RP ROMmon após a atualização e recarregamento:

Router>enable

Router#show rom-monitor slot 5 rp

Region F1: APPROVED, preferred

Region F2: INVALID

Currently running ROMMON from F1 region

Etapa 18

Defina as variáveis de inicialização para o SP e o RP como autoboot. Como você já está no RP, altere essas variáveis primeiro.

!--- Set the boot variable to boot the MSFC image.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Router(config)#

!--- Change the configuration register back to its normal setting.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

!--- Save your changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

!--- Verify the new boot parameters.

Router#show boot

BOOT variable = bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not existConfiguration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

Observação: a variável BOOTLDR não é necessária porque a funcionalidade do carregador de inicialização está contida no ROMmon.

Etapa 19

O MSFC3 agora está ativo e em execução corretamente e está pronto para configuração. No entanto, ainda há algumas coisas a serem feitas no SP.

Para voltar para a controladora, insira Ctrl-C três vezes no RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console>

Etapa 20

Se o flash de inicialização do SP: ou o CompactFlash (disk0: ou disk1:) foi formatado enquanto você executava o software do sistema Cisco IOS, o CatOS não pode gravar no flash de inicialização SP: ou nos dispositivos CompactFlash com êxito. O CatOS só pode ler desses dispositivos. Você precisa reformatar esses dispositivos flash e substituir as imagens neles.

Console> (enable) format bootflash:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Formatting sector 1

Format device bootflash completed

Console> (enable)

Console> (enable) format disk0:

!--- Also format disk1: if you have a Flash card there.

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors................................................

............................................................

Monlib write complete

Format: All system sectors written. OK...

Format: Total sectors in formatted partition: 251616

Format: Total bytes in formatted partition: 128827392

Format: Operation completed successfully.

Console> (enable)

Etapa 21

Quando você formatou os dispositivos Flash do Supervisor Engine na Etapa 20, a ação apagou todos os dados nesses dispositivos, que incluiu a imagem CatOS usada para inicializar o Supervisor Engine. Você precisa copiar novamente esta imagem do CatOS (cat6000-sup720).

Observação: lembre-se de que a conversão perdeu a configuração. Você deve configurar um endereço IP na interface sc0 e possivelmente uma rota padrão para restabelecer a conectividade com o servidor TFTP. Verifique se você pode fazer ping no servidor TFTP a partir do switch.

Console> (enable) copy tftp bootflash:

!--- The CatOS image (cat6000-sup720*) is copied to SP bootflash (sup-bootflash:) !--- in this case.

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

65535872 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify the image location in SP bootflash.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 13389508 Aug 18 2003 16:54:11 cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

52146364 bytes available (13389636 bytes used)

Console> (enable)

Etapa 22

Defina as variáveis de inicialização e o valor do registro de configuração na controladora de armazenamento para que o switch possa inicializar automaticamente com êxito.

Execute estes comandos para definir as variáveis de inicialização e os valores do registro de configuração:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x10f

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =Console> (enable)

!--- Set the configuration register to boot normally.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Display the image name and location.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 13389508 Aug 18 2003 16:54:11 cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

52146364 bytes available (13389636 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from bootflash:.

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the environment variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

Etapa 23

Reinicie o switch.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2003 Aug 18 17:20:43 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

Depois que o switch tiver inicializado o backup, execute o comando show version no SP para verificar se você está executando a versão correta do CatOS. Sessão para o RP (MSFC) e execute o comando show version para verificar se você está executando a versão correta do Cisco IOS Software para o MSFC.

Conversão em Supervisor Engine 32

Esta seção usa esta terminologia:

- SP (Switch Processor)—Refere-se ao componente de switch do sistema ou mecanismo de supervisor.

- RP (Route Processor - Processador de Rota)—Refere-se ao componente do roteador do sistema ou MSFC.

Nota:As imagens usadas neste documento destinam-se somente a fins de exemplo. Substitua as imagens pelas imagens usadas no ambiente do switch.

Passo 1

Estabeleça uma conexão de console com a controladora de armazenamento.

Registre sua sessão de console como uma prática recomendada. O registro permite capturar um registro da sessão e comparar o registro com as etapas neste documento, se você precisar solucionar problemas. Por exemplo, no HyperTerminal, escolha Transfer > Capture Text para registrar uma sessão de console. Para obter mais informações, consulte Conexão de um Terminal à Porta de Console em Catalyst Switches.

Passo 2

Faça backup da configuração.

Você precisa reconfigurar o switch depois de converter para CatOS como o software do sistema porque o processo de conversão perde a configuração. Se você fizer backup da configuração, o arquivo poderá servir como referência após a conversão ou como um backup se decidir converter de volta para o Cisco IOS Software. Execute o comando copy start tftp para fazer backup da configuração.

Para obter mais informações sobre o uso do comando copy start tftp para fazer backup dos arquivos de configuração, consulte Gerenciamento de Imagens de Software e Trabalho com Arquivos de Configuração em Catalyst Switches.

Etapa 3

Verifique se a imagem em tempo de execução do MSFC2A (c6msfc2a*) está no flash de inicialização do RP.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17498136  Feb 15 2006 14:46:06 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF.bin

!--- This is the operating system image for the MSFC for use in the conversion.

2  -rw-      649603  Feb 15 2006 14:48:44 +00:00  c6msfc2a-rm2.srec.122-17r.S6

65536000 bytes total (47388004 bytes free)

Router#

Se você não tiver a imagem de tempo de execução do MSFC2A no flash de inicialização do RP, vá para a Etapa 4. Se você tiver a imagem de tempo de execução do MSFC2A, vá para a Etapa 5.

Etapa 4 (Opcional)

Faça o download da imagem MSFC no bootflash RP:.

Nota: Conclua esta etapa somente se você não tiver a imagem em tempo de execução MSFC2A necessária (c6msfc2a*) no bootflash RP:. A etapa 3 determina a necessidade desta etapa.

Observação: você pode liberar espaço se necessário no flash de inicialização RP. Execute o comando delete bootflash:filename para excluir o arquivo. Em seguida, emita o comando squeeze bootflash: para apagar todos os arquivos excluídos do dispositivo.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF...

Loading c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 17498136 bytes]

17498136 bytes copied in 165.718 secs (105590 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF

Router#

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17498136  Feb 15 2006 14:46:06 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF.bin

65536000 bytes total (48037851 bytes free)

Router#

Etapa 5

Verifique se a imagem CatOS (cat6000-sup32*) está no flash de inicialização da controladora de armazenamento (sup-bootdisk:) ou em uma placa CompactFlash (disk0:).

Router#dir sup-bootdisk:

!--- This is the SP bootflash and the location of the current !--- Cisco IOS image (s3223*).

Directory of sup-bootdisk:/

1  -rw-    45032388  Feb 14 2006 13:56:24 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF

255954944 bytes total (210919424 bytes free)

Router#

Router#dir disk0:

!--- This is the CompactFlash Type II device called disk0:.

Directory of disk0:/

1  -rw-    14670392  Feb 15 2006 14:50:42 +00:00  cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

!--- This is the CatOS (cat6000-sup32*) image version for use in this conversion.

128094208 bytes total (113423802 bytes free)

Router#

Se você não tiver a imagem CatOS em nenhum dos discos de sup-bootdisk: ou no disk0:, vá para a Etapa 6. Se você possuir uma imagem CatOS instalada, vá para a Etapa 7.

Etapa 6 (Opcional)

Emita o comando copy tftp sup-bootdisk: ou o comando copy tftp disk0: para baixar a imagem no flash de inicialização SP ou na placa CompactFlash.

Nota: Conclua esta etapa somente se a imagem CatOS do Supervisor Engine 32 não estiver no flash de inicialização do SP (sup-bootdisk:) nem no CompactFlash (disk0:). A etapa 5 determina a necessidade desta etapa.

Observação: talvez você precise formatar o CompactFlash se ele nunca tiver sido usado antes ou se ele tiver sido formatado com o uso do algoritmo do Cisco IOS Software. Para formatar CompactFlash em um Supervisor Engine 32, execute o formato disk0: comando. Você também pode liberar espaço conforme necessário nos dispositivos Flash. Emita o comando delete sup-bootdisk: ou delete disk0:filename para excluir o arquivo.

Router#copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Destination filename [cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin...

Loading cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 14670392 bytes]

14670392 bytes copied in 107.544 secs (136413 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for disk0:/cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Router#

Router#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    14670392  Feb 15 2006 14:50:42 +00:00 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

128094208 bytes total (113423802 bytes free)

Router#

Etapa 7

Altere a definição do registro de configuração para colocar o switch em ROMmon na próxima recarga.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x0

1d15h: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting for

config register is 0x2102.

It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it prevents returning to ROMMON when break

is issued.

Router(config)#end

Router#

Emita o comando show bootvar para verificar a nova definição do registro de configuração:

Router#show bootvar

BOOT variable = sup-bootdisk:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not present.

Router#

Passo 8

Recarregue o roteador.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

1d15h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

1d15h: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

1d15h: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor.

!--- Output suppressed.

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE(fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright(c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

!--- After this step is completed, the switch enters into SP ROMmon.

Passo 9

No prompt do ROMmon do SP, verifique se a imagem do CatOS está no flash de inicialização do SP (bootdisk:) ou no dispositivo CompactFlash (disk0:).

rommon 1 > dir disk0:

Directory of disk0:

4434      14670392  -rw-     cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Passo 10

Execute o comando boot para iniciar a sequência de inicialização da imagem do CatOS.

rommon 2 > boot disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Self decompressing the image : ################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

######################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Firmware compiled 27-Dec-04 14:33 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 6)

This may take several minutes....please wait

!--- Output suppressed.

Enter password:

Console>

!--- This is the SP console prompt.

Passo 11

No prompt do console do SP, emita o comando show module para verificar o status do RP.

Console> enable

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

4                        SAD035101Z8

6                        SAD092408DE

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

4   00-30-19-c0-05-a8 to 00-30-19-c0-05-d7 1.1    4.2(0.24)V 8.4(1)

6   00-11-5c-e1-cb-6a to 00-11-5c-e1-cb-6b 4.1    12.2       8.4(1)

00-11-5c-e1-cb-60 to 00-11-5c-e1-cb-6b

00-11-bc-90-5c-00 to 00-11-bc-90-5f-ff

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAD0923024J 2.1

Console> (enable)

Observação: essa saída não mostra o MSFC2A no slot 15 porque o MSFC2A (RP) ainda está no modo ROMmon.

Etapa 12

Execute o comando switch console para acessar o RP.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

Observação: se você tentar emitir o comando session 15 neste momento, você receberá este erro:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

Passo 13

Limpe a NVRAM.

Você deve limpar a NVRAM neste ponto para evitar a passagem de qualquer arquivo corrompido durante a conversão do software. Execute estes comandos do modo privilegiado ROMmon para limpar a NVRAM:

rommon 2 > priv

!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:

You now have access to the full set of monitor commands.

Warning: some commands will allow you to destroy your

configuration and/or system images and could render

the machine unbootable.

rommon 3 > fill

!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "8" (no space) followed by four zeros ("0000").

Enter in hex the start address [0x0]:  be000000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:  80000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the pattern to be written [0x0]:  ffff

!--- Press Enter or Return.

Enter the operation size 'l'ong, 'w'ord, or 'b'yte []:  l

!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the reset command.

rommon 4 > reset

!--- Press Enter or Return.

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE(fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright(c) 2004 by cisco Systems, Inc.

!--- Output suppressed.

Passo 14

Execute o comando dir bootflash para verificar se a imagem em tempo de execução MSFC (c6msfc2a*) está presente no flash de inicialização RP. Em seguida, execute o comando boot para inicializar esta imagem.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum     File name

17498136 bytes (0x10b0018) 0xba6225c2   c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.

bin

649603 bytes (0x9e983)   0xc0d75a91   c6msfc2a-rm2.srec.122-17r.S6

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

[OK]

!--- Output suppressed.

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:09 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x4258800

!--- Output suppressed.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

!--- Output suppressed.

Router>

Etapa 15

Defina as variáveis de inicialização para o SP e o RP como autoboot. Como você já está no RP, altere essas variáveis primeiro.

!--- Set the boot variable to boot the MSFC image.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin

Router(config)#

!--- Change the configuration register back to its normal setting.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

!--- Save your changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

!--- Verify the new boot parameters.

Router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Standby is not present.

Router#

Observação: a variável BOOTLDR não é necessária porque a funcionalidade do carregador de inicialização está contida no ROMmon.

Passo 16

O MSFC2A agora está funcionando corretamente e pronto para configuração. No entanto, ainda há algumas coisas a serem feitas no SP.

Para voltar para a controladora, insira Ctrl-C três vezes no RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console>

Etapa 17

Se o flash de inicialização do SP (bootdisk:) ou o CompactFlash (disk0:) foi formatado enquanto você executava o software do sistema Cisco IOS, o CatOS não pode gravar no flash de inicialização do SP ou nos dispositivos CompactFlash com êxito. O CatOS só pode ler desses dispositivos. Você precisa reformatar esses dispositivos flash e substituir as imagens neles.

Console> (enable) format bootdisk:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

!--- Output suppressed.

Format: Total sectors in formatted partition: 500192

Format: Total bytes in formatted partition: 256098304

Format: Operation completed successfully.

Console> (enable)

Console> (enable) format disk0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors...................................................

.........................................................

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

Etapa 18

Quando você formatou os dispositivos Flash do Supervisor Engine na Etapa 17, a ação apagou todos os dados nesses dispositivos, que incluem a imagem CatOS usada para inicializar o Supervisor Engine. Você precisa copiar novamente a imagem do CatOS (cat6000-sup32).

Observação: lembre-se de que a conversão perdeu a configuração. Você deve configurar um endereço IP na interface sc0 e possivelmente uma rota padrão para restabelecer a conectividade com o servidor TFTP. Verifique se você pode fazer ping no servidor TFTP a partir do switch.

Console> (enable) copy tftp bootdisk:

!--- The CatOS (cat6000-sup32*) image is copied to !--- SP bootflash (sup-bootdisk:) in this case.

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

255766528 bytes available on device bootdisk, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify the image location in SP bootflash.

Console> (enable) dir bootdisk:

10997   -rw-  14670392    Feb 16 2006 06:55:28 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

241094656 bytes available (14671872 bytes used)

Console> (enable)

Etapa 19

Defina as variáveis de inicialização e o valor do registro de configuração na controladora de armazenamento para que o switch possa inicializar automaticamente com êxito.

Execute estes comandos para definir as variáveis de inicialização e os valores do registro de configuração:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x0

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: the ROM monitor

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =Console> (enable)

!--- Set the configuration register to boot normally.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Display the image name and location.

Console> (enable) dir bootdisk:

10997   -rw-  14670392    Feb 16 2006 06:55:28 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

241094656 bytes available (14671872 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from bootdisk:.

Console> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the environment variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

Etapa 20

Reinicie o switch.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Feb 16 07:03:29 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

!--- Output suppressed.

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Firmware compiled 27-Dec-04 14:33 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 6)

This may take several minutes....please wait

2006 Feb 16 07:05:18 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

Cisco Systems Console

Enter password:

Console>

Depois que o switch tiver inicializado o backup, execute o comando show version no SP para verificar se você está executando a versão correta do CatOS.

Console> enable

Console> (enable) show version

WS-C6506 Software, Version NmpSW: 8.4(1)

Copyright (c) 1995-2004 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec 27 2004, 20:22:02

System Bootstrap Version: 12.2

System Web Interface Version: Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat6000

ADP Version: 7.0 ADK: 49

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin'

System Configuration register is 0x2102

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

Mude a sessão para o RP (MSFC) e emita o comando show version para verificar se você está executando a versão correta do Cisco IOS Software para o MSFC.

Console> (enable) switch console

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Type ^C^C^C to switch back...

Router>enable

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:09 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42588000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- Output suppressed.

Conversão em mecanismos de supervisor redundantes

Observação: não tente converter um Supervisor Engine com outro Supervisor Engine instalado ao mesmo tempo. O processo de conversão não foi projetado para esse tipo de conversão.

Conclua estas etapas ao converter Supervisor Engines redundantes:

1. Ejete o Supervisor Engine de standby.

2. Execute o procedimento de conversão apropriado no Supervisor Engine ativo e verifique.

Para ver o procedimento, consulte a seção Procedimento Passo a Passo para Converter do Cisco IOS Software para o CatOS System Software deste documento.

3. Ejete o Supervisor Engine ativo.

4. Insira o Supervisor Engine em standby e conclua e verifique o mesmo procedimento.

5. Insira o outro Supervisor Engine para uma configuração redundante.

Para obter informações sobre como atualizar as imagens de software em Catalyst 6500/6000 Switches com supervisores redundantes, consulte Exemplo de Configuração de Atualização de Imagem de Software dos Catalyst 6000/6500 Series Switches com Supervisor Engines Redundantes.

Informações Relacionadas

- Conversão de Software de Sistema do CatOS para o Cisco IOS para Catalyst 6500/6000 Switches

- Gerenciando imagens de Software e trabalhando com arquivos de configuração em Switches Catalyst

- Trabalhando com o sistema de arquivos Flash

- Modificação, Download e Atualização dos Arquivos de Configuração

- Suporte a Produtos de LAN

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems