Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Conventions

Procedimento Passo a Passo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como recuperar uma senha em um módulo de LAN emulation (LANE) do Cisco Catalyst 6500/6000. O documento aborda estes módulos:

- Módulo Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (fibra monomodo [SMF]) (número da peça: WS-X6101-OC12-SMF)

- Módulo Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (fibra multimodo [MMF]) (número da peça: WS-X6101-OC12-MMF)

Prerequisites

Requirements

Para esse procedimento, você precisa de um cabo reto (em vez do cabo clássico totalmente cruzado).

Cuidado: o procedimento de recuperação de senha do módulo LANE do Catalyst 6500/6000 divide-se com a revisão mais recente do software (que, no momento da publicação inicial deste documento, é o Cisco IOS® Software Release 12.1(4)E2). Consulte o bug da Cisco ID CSCdt05579 (somente clientes registrados) para obter informações detalhadas sobre bugs.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Procedimento Passo a Passo

Este documento descreve o procedimento de recuperação de senha em um Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine com o software Catalyst OS (CatOS) versão 6.1 (1b) e em um módulo Cisco ATM LANE com o Cisco IOS Software Release 12.0(5)XS1.

1. Conecte um terminal ou PC com emulação de terminal à porta de console do módulo LANE ATM.

Utilize estas configurações de terminal:

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. Emita o comando show version e registre a definição do registro de configuração.

A seção Exemplo de Procedimento de Recuperação de Senha do documento Procedimento de Recuperação de Senha para os Cisco 1600 Series Routers fornece a saída de um comando show version. A definição do registro de configuração é geralmente 0x2101 ou 0x101.

3. Vá para o Supervisor Engine do Catalyst 6500/6000 e emita o comando reset modnr.

4. Pressione Break no teclado do terminal dentro de 10 segundos da inicialização para colocar o módulo no ROM monitor (ROMmon).

Se a sequência de interrupção não funcionar, consulte Combinações de Sequências de Teclas de Interrupção Padrão Durante a Recuperação de Senhas para obter outras combinações de chaves.

5. Emita o comando confreg 0x2142 no prompt rommon 1> para inicializar do Flash sem carregar a configuração.

6. Emita o comando reset no prompt rommon 2>.

O módulo é reinicializado, mas ignora a configuração salva.

7. À medida que essas perguntas aparecem na tela, insira as respostas que aparecem aqui em negrito:

1. Deseja inserir o diálogo inicial de configuração? sim

2. Deseja entrar na configuração básica do gerenciamento? não

3. Deseja ver a configuração atual da interface? não

4. Insira o nome do host: nome de host

5. Insira enable secret: a nova senha

6. Digite a senha: senha

7. Digite a senha do terminal virtual: senha

Observação: é aqui que você digita a nova senha que é criptografada.

8. Configurar o gerenciamento de rede SNMP? não

Observação: se você não especificar uma senha de ativação secreta, digite nenhuma criptografia.

9. Digite no até obter um menu onde você pode escolher salvar sua configuração.

10. Digite 2 para salvar a configuração.

8. Emita o comando enable no prompt ATM>.

9. Digite sua nova senha.

Você está no modo de ativação e vê o prompt ATM#.

10. Emita o comando copy start running para copiar a NVRAM na memória.

Não emita o comando configure terminal.

11. Emita o comando write terminal ou o comando show running.

12. Emita o comando configure terminal e faça as alterações.

O prompt agora é hostname(config)#.

13. Emita o comando config-register 0x2102 ou o valor que você registrou na Etapa 2.

14. Pressione Ctrl-Z para sair do modo de configuração.

O prompt agora é hostname#.

15. Emita o comando write para confirmar as alterações.

16. Emita o comando reload para reiniciar com o novo registro de configuração.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico - Cisco Systems