Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Diferença entre os softwares dos sistemas CatOS e Cisco IOS

Imagens do Catalyst 6500/6000 CatOS e Cisco IOS Software

Entender as Convenções de Nome de Imagem de Software para CatOS e Cisco IOS Software

Diferenças de sistema padrão entre o CatOS e o software Cisco IOS

Entender as interfaces no software do sistema Cisco IOS

Modos de Interface (Porta) no Software Cisco IOS

Configurar interfaces Ethernet L2

Configuração de porta e matriz de comandos CatOS/Cisco IOS

Entender o uso do comando range no software Cisco IOS

Configurações do software Cisco IOS

Configurar troncos no software Cisco IOS

Configurar EtherChannels no Cisco IOS Software

Configurar VLANs no Cisco IOS Software

Configurar o VTP no software Cisco IOS

Matriz de comandos do software CatOS/Cisco IOS

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento familiariza os usuários do Catalyst OS (CatOS) com as configurações de Camada 2 (L2) que o Cisco IOS® System Software usa. Este documento aborda as semelhanças e diferenças entre o CatOS e o Cisco IOS Software para comandos e conceitos como portas/interfaces, troncos, canais, VLANs e Virtual Trunk Protocol (VTP). O documento fornece uma Matriz de Comandos do CatOS/Cisco IOS Software como referência rápida no que diz respeito aos comandos mais populares.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Diferença entre os softwares dos sistemas CatOS e Cisco IOS

Uma imagem CatOS pode ser usada como o Software do sistema, para executar o Supervisor Engine nos Switches Catalyst 6500/6000. Se o MSFC opcional está instalado, uma imagem de Cisco IOS Software separada é utilizada para executar o MSFC. CatOS no Supervisor Engine e Cisco IOS Software no MSFC (Híbrido):

uma única imagem do Cisco IOS Software pode ser usada como o software do sistema para executar o Supervisor Engine e o MSFC em switches Catalyst 6500/6000. Cisco IOS Software em Supervisor Engine e MSFC (Nativo):

Observação: para obter mais informações, consulte o documento Comparação dos sistemas operacionais Cisco Catalyst e Cisco IOS para o switch Cisco Catalyst 6500 Series.

Imagens do Catalyst 6500/6000 CatOS e Cisco IOS Software

Os switches Catalyst 6500/6000 têm a opção de executar um dos dois tipos de software.

CatOS: Essa implementação é logicamente equivalente a um switch da série Catalyst 5500/5000 com um Route Switch Module (RSM). Quando você executa no modo CatOS, há duas imagens de software separadas. O MSFC executa uma imagem tradicional do Cisco IOS Software e o Supervisor Engine executa o CatOS tradicional. Cada dispositivo tem seu próprio arquivo de configuração.

Cisco IOS Software: Essa implementação fornece uma interface simples, com "aparência de roteador". A divisão entre o roteador (que tem o nome Route Processor [RP]) e o Supervisor Engine do switch (que tem o nome Switch Processor [SP]) é transparente para o usuário. Há uma única conexão de console, arquivo de configuração e imagem de software.

Observação: você sempre precisa de uma imagem de inicialização MSFC1 para permitir que o MSFC1 carregue corretamente. A imagem de inicialização é necessária para suporte de hardware e a imagem de inicialização fornece um backup para situações de recuperação de emergência. A imagem do software realmente carrega o software necessário para a funcionalidade completa do roteador.

Uma Placa de Recurso de Política (PFC - Policy Feature Card) é necessária além de uma MSFC.

Entender as Convenções de Nome de Imagem de Software para CatOS e Cisco IOS Software

No CatOS, o Supervisor Engine do switch e o MSFC executam imagens de software separadas.

Com referência ao Supervisor Engine, há dois tipos de imagem diferentes: um para Supervisor Engine Is e outro para Supervisor Engine II. O numeral que segue o prefixo cat6000-sup indica a diferença nas imagens.

Se um 2 seguir o prefixo cat6000-sup, a imagem será para o Catalyst Supervisor Engine II. Se um 720 seguir o prefixo cat6000-sup, a imagem será para o Catalyst Supervisor Engine 720. Se nem um 2 nem 720 seguem o prefixo cat6000-sup, a imagem é para o Catalyst Supervisor Engine I. Por exemplo, um arquivo com o nome "cat6000-sup.6-2-3.bin" é para o Supervisor Engine I. Um arquivo com o nome "cat6000-sup2.6-2-3.bin" é para o Supervisor Engine II. Para fazer o download dessas imagens, consulte Download de Software - Catalyst 6500/6000 CatOS System Software (somente clientes registrados) .

Quando você executa CatOS com Cisco IOS Software no MSFC1, MSFC2 ou MSFC3, cada tipo de MSFC executa sua própria imagem separada. A Área de download do software (somente clientes registrados) agora incorpora essas imagens. Para baixar a imagem para MSFC1, MSFC2 ou MSFC3, vá para a página Download de Software Cisco.

O Cisco IOS System Software executa uma imagem de software combinada para o Supervisor Engine e a placa auxiliar MSFC. Para o usuário, há apenas uma imagem para carregar no Flash. O tipo de instalação do Supervisor Engine e MSFC categoriza cada imagem. As categorias de imagem na Área de download do software (somente clientes registrados) são:

- Supervisor Engine 720/MSFC3 (CAT6000-SUP720/MSFC3)

- Supervisor Engine 2/MSFC2 (CAT6000-SUP2/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC2 (CAT6000-SUP1/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC1 (CAT6000-SUP1/MSFC1)

Para fazer download das imagens do Cisco IOS System Software, consulte Download de Software - Catalyst 6500/6000 Cisco IOS System Software (somente registrados) .

Observação: um Supervisor Engine II deve usar uma placa auxiliar MSFC2; um Supervisor Engine II não pode usar a placa auxiliar MSFC original.

Para determinar qual imagem está sendo executada atualmente, execute o comando show version.

Note: No modo Híbrido, emita o comando show version nos respectivos módulos para determinar a imagem atual que eles estão executando.

Por exemplo, aqui, o comando show version indica um Catalyst 6500 com MSFC2 que executa CatOS no Supervisor Engine e o Cisco IOS Software no MSFC.

Hybrid_Cat6500>(enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.6(4)

Copyright (c) 1995-2003 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Nov  4 2003, 19:22:09

System Bootstrap Version: 5.3(1)

System Boot Image File is 'bootflash:cat6000-supk8.7-6-4.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA043500S2

PS1  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SON04340836

PS2  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SNI05470791

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Fw : 5.3(2)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Sw :

2   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Fw : 5.3(1)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Sw :

3   48   WS-X6148-GE-TX      SAD0746052K Hw : 4.0

Fw : 7.2(1)

Sw : 7.6(4)

4   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04281CZY Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

5   48   WS-X6248-RJ-45      SAD042608NZ Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

6   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04170CG9 Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

7   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04270N9U Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

15  1    WS-F6K-MSFC2        SAD04520C65 Hw : 1.7

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

16  1    WS-F6K-MSFC2        SAL0548F2TE Hw : 2.0

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

2      130944K  50017K  80927K  16384K  10857K   5527K  512K  389K  123K

Uptime is 142 days, 4 hours, 27 minutes

Diferenças de sistema padrão entre o CatOS e o software Cisco IOS

Recursos

CatOS

Cisco IOS Software

Arquivo de configuração

Dois arquivos de configuração: um para o Supervisor Engine (NMP^1) e um para o MSFC

Um arquivo de configuração

Imagem de software

Duas imagens: um no mecanismo supervisor e uma no MSFC

Uma imagem de software; uma imagem de inicialização MSFC também é necessária para permitir que o MSFC seja carregado corretamente

Modo de porta padrão

Cada porta é uma porta comutada L2

Cada porta é uma porta roteada L3^2 (interface)

Status da porta padrão

Cada porta está ativa

Cada porta (interface) está no estado de desligamento

Formato dos comandos de configuração

O comando keyword set precede cada comando de configuração

Estrutura de comandos do Cisco IOS com comandos globais e de nível de interface

Modo de configuração

Sem modo de configuração (comandos set, clear e show)

Os comandos configuram os modos de configuração do banco de dados terminal e VLAN

Remover/alterar a configuração

Por meio do uso dos comandos clear, set e/ou enable/disable

Igual à estrutura de comando do Cisco IOS; palavra-chave no nega um comando

1 NMP = Network Management Processor

2 L3 = Camada 3

Entender as interfaces no software do sistema Cisco IOS

Modos de Interface (Porta) no Software Cisco IOS

Você se refere às portas no Cisco IOS Software como interfaces. Há dois tipos de modos de interface no Cisco IOS Software:

- Interface roteada L3

- Interface do switch L2

Observação: o padrão é uma interface roteada L3.

Configurar interfaces Ethernet L2

Para tornar uma porta/interface uma interface de switch L2, adicione o comando switchport na interface, como mostrado neste exemplo:

Cat6500# show running-config interface fastethernet 5/10

Building configuration...

Current configuration:

!

interface FastEthernet5/10

no ip address

switchport

end

A configuração de interface padrão para uma porta de switch L2 é diferente da do CatOS. Por exemplo, quando uma porta tem uma configuração de porta L2, o modo de tronco é desejável em vez de automático. O comando show interface interface switchport fornece detalhes sobre a configuração atual de uma porta de switch L2. Aqui está um exemplo:

Cat6500# show interfaces fastethernet 5/10 switchport

Name: Fa5/10

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic desirable

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 ( default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Há três modos principais de porta de switch L2 no Cisco IOS Software:

- Acesso: Define a interface para o modo não trunking.

- Dinâmico: Define a interface para negociar dinamicamente para o modo de acesso ou tronco. As duas opções para esta configuração são:

- Desejável: Essa configuração permite que a porta se torne tronco se o dispositivo vizinho tiver uma configuração de tronco no modo desejável ou automático. O modo desejável é o modo padrão quando uma porta tem uma configuração de porta de switch.

- Auto: Essa configuração permite que a porta se torne tronco se o outro vizinho tiver uma configuração de tronco no modo desejável.

- Tronco: Define a interface para o modo de tronco permanente.

Configuração de porta e matriz de comandos CatOS/Cisco IOS

Função

CatOS

Para ativar o PortFast

CatOS (enable) set spantree portfast 4/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only

be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/1 fast start enabled.

Para configurar a porta para o acesso do host. Esse comando ativa o PortFast e desativa o entroncamento e a canalização no CatOS.

CatOS (enable) set port host 4/2

Port(s) 4/2 channel mode set to off.

Warning: Spantree port fast start should only be

enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/2 fast start enabled.

Port(s) 4/2 trunk mode set to off.

CatOS (enable)

Para exibir o status da porta

show port

show port mod

show port mod/port

show port counters

show port counters mod/port

Função

Cisco IOS Software

Para ativar o PortFast

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

Warning: portfast should only be enabled on

ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Para configurar a porta para o acesso do host. Esse comando ativa o PortFast e desativa o entroncamento e a canalização no CatOS.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport mode access

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled

on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled, can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Para exibir o status da porta

show interface status

show interface status module mod

show interface status errordisabled

show interface counters error module mod

Entender o uso do comando range no software Cisco IOS

Mesmo quando um switch executa o Cisco IOS Software, ainda há o potencial de ter um grande número de interfaces. Portanto, para auxiliar na configuração rápida de várias portas, o Cisco IOS Software permite configurar um intervalo de interfaces simultaneamente como no CatOS. Se você executar o comando range, poderá configurar várias interfaces com a mesma configuração rapidamente.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2, fastethernet 4/1 -24

Observação: na sintaxe desse comando, há um espaço entre o primeiro intervalo de interface e o hífen. A sintaxe é importante e deve ser absolutamente precisa. Se não houver espaço, a interface de linha de comando (CLI) retornará um erro de sintaxe.

Estes são exemplos de uso incorreto do comando range:

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1-2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1 -24

Este exemplo define a porta de 4/2-8 na VLAN 2:

NativeIOS(config)# interface range fastethernet 4/2 -8

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# no shut

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS# show interface

Após esse uso do comando range, a configuração aparece como esta:

interface FastEthernet4/4

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/5

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/6

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/7

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/8

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/9

no ip address

shutdown

Configurações do software Cisco IOS

Configurar troncos no software Cisco IOS

O Software Cisco IOS suporta os modos de entroncamento ISL (Inter-Switch Link Protocol) e IEEE 802.1Q (dot1q). Há diferentes opções disponíveis para configurações de interface, como a seção Understand Interfaces in Cisco IOS System Software discute. O entroncamento funciona exatamente da mesma forma que no CatOS, exceto pela configuração padrão no Cisco IOS Software, que é desejável em vez de automático.

Função

CatOS

Para ativar o tronco ISL

CatOS (enable) set trunk 4/1 on isl

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to isl.

Para ativar o tronco dot1q

CatOS (enable) set trunk 4/1 on dot1q

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to dot1q

CatOS (enable) set vlan 2 4/1

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

4/1

Observação: no caso do dot1q, é muito importante que a VLAN nativa corresponda ao longo do link de tronco. Use o comando set vlan vlan-id mod/port no CatOS para definir a VLAN nativa para o tronco.

Para alterar o modo de tronco

CatOS (enable) set trunk mod/port {on

| off | desirable | auto | nonegotiate}

[vlans] [isl | dot1q | negotiate]

Para exibir o status do entroncamento

show trunk

show trunk mod

show port mod/port

Função

Cisco IOS Software

Para ativar o tronco ISL

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation isl

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become isl

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Para ativar o tronco dot1q

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk native vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Para alterar o modo de tronco

CiscoIOS(config-if)# switchport mode {access |

trunk | multi | dynamic {auto | desirable}}

Para exibir o status do entroncamento

show interfaces trunk

show interfaces trunk module number

show interfaces interface-type mod/port

show interfaces status

Há várias maneiras de verificar as informações de tronco no Cisco IOS Software.

Observação: uma porta roteada não é uma porta de tronco L2.

O comando show interfaces trunk exibe todas as interfaces que atualmente são trunk. Este comando não exibe portas que têm uma configuração para tronco, mas não tronco ativo:

Switch# show interfaces trunk

Port Mode      Encapsulation Status   Native vlan

Po41 desirable n-isl         trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Po41 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Po41 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po41 1-6,1002-1005

O comando show interfaces trunk module number mostra todas as interfaces no módulo especificado, independentemente do status do tronco.

Switch# show interfaces trunk module 4

Port   Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/2  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/3  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/4  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/5  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/6  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/7  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/8  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/9  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/10 routed    negotiate     routed       1

Fa4/11 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/12 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/13 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/14 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/15 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/16 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/17 desirable negotiate     not-trunking 1

Você pode usar o comando show interfaces interface-type mod/port trunk para verificar o status do entroncamento de uma interface específica sem a necessidade de rolar por várias telas.

Switch# show interfaces fastethernet 4/1 trunk

Port  Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1 desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Port Vlans allowed on trunk

Fa4/1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa4/1 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa4/1 1-6,1002-1005

O comando show interfaces status fornece uma exibição de uma linha para cada interface com o status e o estado de entroncamento.

Switch# show interfaces status

Port Name Status     Vlan   Duplex Speed Type

Gi1/1   connected  routed full    1000 1000BaseSX

Gi1/2   connected  1      full    1000 1000BaseSX

Gi3/1   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/2   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/3   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/4   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/5   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/6   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/7   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/8   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Fa4/1   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/2   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/3   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/4   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/5   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/6   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/7   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/8   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/9   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/10   notconnect routed full     100 100BaseFX MM

Fa4/11   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Configurar EtherChannels no Cisco IOS Software

Você configura EtherChannels no Cisco IOS Software muito diferente do CatOS. Para ativar o EtherChannel em um grupo de portas no Cisco IOS Software, é necessário o uso de uma interface de canal de porta. Se todas as condições forem válidas para o grupo de portas, elas formarão um canal de porta. Por padrão, todas as interfaces têm a canalização de porta desativada, mesmo quando uma interface tem uma configuração de porta de switch.

Para configurar um grupo de interfaces como parte de um EtherChannel, você deve emitir o comando channel-group group-number mode channel-mode em cada interface individualmente. Se você remover o comando switchport da configuração, todos os comandos relacionados a essa porta do switch não serão mais exibidos na configuração. No entanto, a reconfiguração da porta como uma porta de switch retorna todos os comandos anteriores. Como resultado, a configuração e a desconfiguração de uma porta como porta de switch não limpam as informações do grupo de canais de porta.

Depois de criar um grupo de canais, você deve emitir toda a configuração na interface de canal de porta e não nas portas físicas individuais. Todos os comandos que você emitir no canal da porta se propagam para todas as portas físicas de forma transparente. Os comandos que você emite na interface física de um membro do canal podem remover a interface do grupo de canais.

Função

CatOS

Para criar o canal

CatOS (enable) set port channel 4/3-4 on

Port(s) 4/3-4 are assigned to admin group 613.

Port(s) 4/3-4 channel mode set to on.

CatOS (enable)

Para definir o modo de canal

CatOS (enable) set port channel

mod/port mode {on | off | desirable |

auto} [silent | non-silent]

Para exibir o status do canal da porta

show port channel

show port channel mod/port

show port channel channel-group

Função

Cisco IOS Software

Para criar o canal

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface port-channel 1

CiscoIOS(config-if)# exit

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/3

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)# interface fastethernet 4/4

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)#

Para definir o modo de canal

CiscoIOS(config-if)# channel-group

channel-group_number mode {on | auto

[non-silent] | desirable [non-silent]}

Para exibir o status do canal da porta

show etherchannel

show etherchannel channel-group

show interfaces etherchannel

show interfaces interface-type mod/port etherchannel

O comando show etherchannel tem vários subcomandos para exibir informações sobre a configuração dos canais de porta.

O comando show etherchannel channel-group summary fornece o status de todas as interfaces na configuração do grupo de canais. Este comando é muito útil para encontrar rapidamente as interfaces que supostamente pertencem a um grupo de canal.

CiscoIOS# show etherchannel 256 summary

Flags: U - in use I - in port-channel S - suspended

D - down I - stand-alone d - default setting

Group Port-channel Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

256   Po256(U)    Fa5/5(I) Fa5/6(I) Fa5/7(I) Fa5/8(I)

O comando show interfaces etherchannel exibe todas as interfaces associadas a um grupo de canais, independentemente do status do canal.

CiscoIOS# show interfaces etherchannel

----

GigabitEthernet1/1:

Port state = EC-Enbld Up In-Bndl Usr-Config

Channel group = 254 Mode = Automatic Gcchange = 0

Port-channel = Po254 GC = 0x00FE0001

Port indx = 0 Load = 0x55

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP    Learning Group

Port  Flags   State   Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Gi1/1 SAC     U6/S7   Q     30s     1   128      Any    56

Partner's information:

Partner Partner Partner  Partner        Group

Port Name    Device   ID         Port Age Flags Cap.

Gi1/1   69055180(STELLA) 0010.7bbe.50bb 3/4  12s SC    2

Você pode usar o comando show interfaces interface-type mod/port etherchannel para verificar o status do canal de uma interface específica sem a necessidade de rolar por várias telas.

CiscoIOS# show interfaces fastethernet 5/5 etherchannel

Port state = EC-Enbld Up Cnt-bndl Sngl-port-Bndl Cnt-Bndl Not-in-Bndl Usr-Config

Channel group = 256 Mode = Automatic Gcchange = 1

Port-channel = null GC = 0x11000002

Port indx = 0 Load = 0x00

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP  Learning Group

Port  Flags   State Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Fa5/5 SAC     U6/S7 Q  30s   1     128      Any 0

Partner's information:

Partner Partner   Partner Partner        Group

Port Name   Device  ID      Port Age Flags Cap.

Fa5/5   066549452(SINGHA) 00d0.bb3a.c0d9 4/17 29s SC 2

Age of the port in the current state: 00h:30m:31s

Probable reason: pm - different in oper mode (1) with Fa5/8(2)

O comando show interfaces port-channel channel-group etherchannel exibe as portas que são membros ativos do canal de porta no momento.

CiscoIOS# show interfaces port-channel 256 etherchannel

Age of the Port-channel = 05h:52m:49s

Logical slot/port = 13/64 Number of ports = 2

GC = 0x01000001 HotStandBy port = null

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index  Load   Port   EC state  Configuration

------+------+------+-----------+--------------

1    55     Fa5/7  auto      user

0    AA     Fa5/8  auto      user

Time since last port bundled: 00h:46m:51s Fa5/7

Time since last port Un-bundled: 00h:46m:54s Fa5/8

Configurar VLANs no Cisco IOS Software

O conceito e a funcionalidade das VLANs são idênticos entre o Cisco IOS Software e o CatOS. No entanto, os métodos de configuração entre as duas implementações diferem significativamente. Enquanto os comandos set criam VLANs no CatOS, a criação da VLAN ocorre através do modo de configuração do banco de dados VLAN no Cisco IOS Software.

Função

CatOS

Para criar uma VLAN

CatOS (enable) set vlan 2

Vlan 2 configuration successful

Para excluir uma VLAN

CatOS (enable) clear vlan 2

This command will deactivate all

ports on vlan 2

Do you want to continue(y/n) [n]?y

Vlan 2 deleted

Para atribuir uma porta à VLAN

CatOS (enable) set vlan 2 1/1

VLAN 2 modified.

VLAN 10 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

Para ver o status da VLAN

show vlan

Função

Cisco IOS Software

Para criar uma VLAN

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Para excluir uma VLAN

NativeIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# no vlan 2

Deleting VLAN 2...

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Para atribuir uma porta à VLAN

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface gigabitethernet2/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

Para ver o status da VLAN

show vlan

Para verificar o status da VLAN, use o comando show vlan.

Router# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active

2    VLAN0002                         active

10   VLAN0010                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Configurar o VTP no software Cisco IOS

O VTP é um protocolo L2 que sincroniza bancos de dados de VLAN em um domínio VTP. Na adição, exclusão ou modificação de uma VLAN dentro do mesmo domínio VTP, o VTP sincroniza o banco de dados de VLAN em todos os membros dentro do mesmo domínio VTP. A poda de VTP minimiza o tráfego nos troncos através da redução do tráfego de broadcast e multicast desnecessário para VLANs que não precisam de propagação.

No Cisco IOS Software, o modo de banco de dados de VLAN define a configuração do VTP. As alterações no banco de dados de VLAN e no VTP ocorrem na aplicação dos dados de VLAN. Isso ocorre quando o usuário sai do modo de configuração do banco de dados de VLAN. A configuração padrão do Cisco IOS Software VTP é exibida aqui:

Observação: o modo VTP padrão é Servidor.

CiscoIOS# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 6

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : null

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xE2 0x4F 0xC0 0xD6 0x94 0xBB 0x31 0x9A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-27-01 02:04:20

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Função

CatOS

Para configurar o VTP

CatOS (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

Para alterar o modo VTP

CatOS (enable) set vtp mode client

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode server

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode transparent

VTP domain cisco modified

Para ativar a poda de VTP

CatOS (enable) set vtp pruning enable

This command will enable the pruning

function in the entire management domain.

All devices in the management domain

should be pruning-capable before enabling.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

VTP domain cisco modified

Para exibir a configuração do VTP

CatOS (enable) show vtp domain

Função

Cisco IOS Software

Para configurar o VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp domain cisco

Changing VTP domain name from null to cisco

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Para alterar o modo VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp server

Setting device to VTP SERVER mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

Para ativar a poda de VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp pruning

Pruning switched ON

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Para exibir a configuração do VTP

CiscoIOS# show vtp status

Matriz de comandos do software CatOS/Cisco IOS

Esta tabela é uma breve lista de comandos CatOS e o equivalente do Cisco IOS Software dos comandos. Esta tabela é útil para referência rápida para migração do CatOS para o Cisco IOS Software. A tabela é uma lista abreviada de comandos que têm uso frequente. A tabela não lista todos os parâmetros para cada comando. Consulte a Referência de Comandos do Cisco IOS Catalyst 6500 Series, 12.2SX para obter a sintaxe e os parâmetros completos dos comandos.

Os comentários nesta seção fornecem assistência com comandos específicos. Os comentários aparecem em itálico.

Comando CatOS

Comando do Cisco IOS Software

clear vlan vlan

no vlan Este comando é um comando de banco de dados de VLAN.

set cam agingtime

mac-address-table aging-time Esse comando define o tempo de envelhecimento do endereço MAC por VLAN.

set cam set cam {static | permanente}

mac-address-table static Todas as entradas estáticas também são permanentes.

set errdisable-timeout interval

intervalo de recuperação errdisable 30-86400 Esse comando define o tempo de recuperação do errdisable.

set mls

mls O MLS (Multilayer Switching) ocorre de forma transparente no software Cisco IOS.

set option errport

causa de recuperação errdisable Este comando configura as opções errdisable.

set port channel O modo padrão é auto.

modo de grupo de canal O modo padrão está desativado.

set port duplex

duplex O comportamento padrão varia, dependendo da placa de linha.

set port flowcontrol send [desejado] | desligado |em ]

flowcontrol send [desejado] | desligado | em ]

set port flowcontrol receive [desejado] | desligado |em ]

flowcontrol receive [desejado | desligado | em ]

set port host

switchport switchport mode access spanning-tree portfast As portas de acesso têm canalização/entroncamento desligados automaticamente.

set port negotiation mod/port disable

não negociação de velocidade Use este comando somente em portas gigabit. Use comandos de velocidade e duplex para portas de 10/100 Mbps.

set port negotiation mod/port enable

no speed nonegotiate Use este comando somente em portas gigabit. Use comandos de velocidade e duplex para portas de 10/100 Mbps.

set port speed

velocidade O comportamento padrão varia, dependendo da placa de linha.

set qos

mls qos

set span

sessão de monitor

set spantree

Árvore de abrangência

set system crossbar-fallback

service internal [no] fabric switching-mode allow [bus-only] | truncado]

set test diaglevel

nível de diagnóstico Este é o nível de diagnóstico de inicialização.

set trace

debug Use este comando com cuidado. Algumas depurações são intrusivas.

set trunk O modo padrão é auto.

tronco de modo de porta de comutação O modo padrão é desejável.

set udld

udld Você configura esse comando globalmente e por interface.

set vlan

vlan switchport access vlan Este comando é um comando de banco de dados de VLAN. O comando é um comando de interface e não cria a VLAN.

set vtp

vtp Este comando é um comando de banco de dados de VLAN.

show boot

show bootvar Este comando mostra os parâmetros de inicialização.

Comando show cam

show mac-address-table dynamic

show channel info show port channel

show etherchannel summary

show errordetection

show errdisable detect

show errdisable-timeout

show errdisable recovery

show port show mac

show interface

show port status

show interface status

show span

show monitor

show sprom

show idprom Esse comando é útil para determinar os números de série do chassi.

show system crossbar-fallback

mostrar modo de switching de tela

show test [diaglevel | mod]

show diagnostic [level | mod module]

show qos

show mls qos

show traffic

show catalyst6000 traffic-meter Este comando exibe a utilização do painel traseiro.

show trunk show port trunk

show interfaces trunk

show udld

show udld

show vlan

show vlan

show vtp domain

show vtp status

switch console

login remoto Use este comando somente com o Suporte Técnico da Cisco para uma solução de problemas específica.

Informações Relacionadas

- Suporte a Produtos de LAN

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Ferramentas e recursos

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems