Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Diferença entre os softwares dos sistemas CatOS e Cisco IOS

Informações de Apoio

Como determinar o modelo e o tipo do Supervisor Engine quando ele está em modo operacional

Saída Um — Switches que executam CatOS

Saída dois — Switches que executam o software Cisco IOS

Como determinar o modelo e o tipo de mecanismo do Supervisor quando ele é removido do chassi.

Supervisor Engine Version 1

Supervisor Engine versão 2

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 32

Supervisor Engine 32 PISA

Como determinar o número da peça

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece algumas verificações simples que podem ser realizadas para determinar o tipo de módulo do Supervisor Engine que um Cisco Catalyst 6000 ou 6500 Switch usa. O documento descreve um procedimento para ser usado enquanto o módulo do Supervisor Engine está ativo, e em funcionando no chassi, e um procedimento para ser usado quando o módulo do Supervisor Engine é removido do chassi.

Esses procedimentos aplicam-se aos Catalyst 6000 e 6500 Series Switches que executam o software Catalyst OS (CatOS), bem como ao software de sistema Cisco IOS®. Para saber mais sobre as diferenças entre o CatOS e o Cisco IOS Software, consulte a seção Diferença entre o CatOS e o Cisco IOS System Software deste documento.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Diferença entre os softwares dos sistemas CatOS e Cisco IOS

CatOS no Supervisor Engine e Cisco IOS Software no MSFC (Híbrido): uma imagem CatOS pode ser usada como o software do sistema para executar o Supervisor Engine em Catalyst 6500/6000 Switches.Com o MSFC instalado, uma imagem separada do Cisco IOS Software é usada para executar o módulo de roteamento.

No Supervisor Engine mais recente, o MSFC é integrado. Consulte a tabela para obter mais detalhes:

Supervisor Engine 32 PISA

Supervisor Engine 32

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 2

Supervisor Engine 1A

PISA, que integra as funções MSFC2A da placa Supervisor Engine 32

MSFC2A integrado; Suporte de camada 3 com licença de camada 3

MSFC3 onboard

MSFC2 opcional

MSFC2 opcional; não atualizável em campo

Cisco IOS Software em Supervisor Engine e MSFC (Nativo): uma única imagem do Cisco IOS Software pode ser usada como o software do sistema para executar o Supervisor Engine e o MSFC em switches Catalyst 6500/6000.

Observação: para obter mais informações, consulte Comparação dos sistemas operacionais Cisco Catalyst e Cisco IOS para o switch Cisco Catalyst 6500 Series.

Informações de Apoio

Para determinar o tipo de módulo do Supervisor Engine instalado no chassi, você precisa destas informações:

- A versão do Supervisor Engine

Há várias versões do Supervisor Engine que você pode usar nos switches Catalyst 6000 e 6500. Atualmente, essas versões são:

Tipo de mecanismo supervisor

Identificação

Supervisor Engine 1

WS-X6K-SUP1-2GE

Supervisor Engine 1A

WS-X6K-SUP1A PFC WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-MSFC2 WS-X6K-S1A-MSFC2= WS-X6K-S1A-MSFC2/2

Supervisor Engine 2

WS-X6K-S2-PFC2 WS-X6K-S2-MSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2

Supervisor Engine 720

WS-SUP720 WS-SUP720-3B WS-SUP720-3BXL

Supervisor Engine 32

WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B

Supervisor Engine 32 PISA

WS-S32-GE-PISA WS-S32-10GE-PISA

Observação: o Supervisor Engine 720 e o Supervisor Engine 32 não são suportados nos switches da série Catalyst 6000.

- O mecanismo de encaminhamento usado

Você pode equipar o Supervisor Engine com diferentes tipos de mecanismos de encaminhamento. No entanto, esse recurso depende do módulo. Os tipos disponíveis são:

Placa de recurso

Identificação

Mecanismo supervisor suportado

PFC^1

WS-F6K-PFC

WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-PFC WS-X6K-S1A-MSFC2 WS-X6K-S1A-MSFC2= WS-X6K-S1A-MSFC2/2 WS-X6K-S1A-MSFC2

PFC2

WS-F6K-PFC2

WS-X6K-S2-PFC2 WS-X6K-S2-MSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC3A

WS-F6K-PFC3A

WS-SUP720

PFC3B

WS-F6K-PFC3B

WS-SUP720-3B WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B WS-S32-GE-PISA WS-S32-10GE-PISA

PFC3BXL

WS-F6K-PFC3BXL

WS-SUP720-3BXL

Placa de recurso de comutação L2^2

WS-F6020

WS-X6K-SUP1-2GE

Placa de recursos de switching L2 II

WS-F6020A

WS-X6K-SUP1-2GE

1 PFC = Placa de recurso de política.

2 L2 = Camada 2.

- O mecanismo de roteamento usado

Você também pode equipar o módulo Supervisor Engine com um mecanismo de roteamento para que possa usar o switch Catalyst 6000 ou 6500 como um switch de Camada 3 (L3). Esses tipos de mecanismos de roteamento estão disponíveis no momento:

Mecanismo de roteamento

Identificação

Mecanismo supervisor suportado

MSFC^1

WS-F6K-MSFC

Supervisor Engine 1A

MSFC2

WS-F6K-MSFC2

Supervisor Engine 2

MSFC2A

WS-F6K-MSFC2A (disponível no módulo Supervisor)

Supervisor Engine 32

MSFC3

WS-F6K-MSFC3 (disponível no módulo Supervisor)

Supervisor Engine 720

Observação: o Supervisor Engine 32 PISA integra as funções MSFC2A da placa do Supervisor Engine 32.

1 MSFC = Multilayer Switch Feature Card.

- A quantidade de memória no mecanismo de roteamento e no módulo do Supervisor Engine

Se você executar o comando show version e o comando show module, a saída listará as partes que compõem cada tipo de Supervisor Engine separadamente (no CatOS e no Cisco IOS Software). As peças incluem um Supervisor Engine básico e, possivelmente, um PFC e MSFC. Os números de peça individuais exibidos ao executar o comando show version e o comando show module exigem tradução no número de modelo correto do Supervisor Engine.

Aqui está o mapeamento dos números de modelos do Supervisor Engine e seus componentes, que o comando show version e o comando show module exibem:

Base Supervisor model +  PFC        +  MSFC          =  Orderable Supervisor Model

WS-X6K-SUP1-2GE                                           =  WS-X6K-SUP1-2GE

WS-X6K-SUP1A-2GE                                          =  WS-X6K-SUP1A-2GE

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC                       =  WS-X6K-SUP1A-PFC

WS-X6K-SUP2-2GE       +  WS-F6K-PFC2                      =  WS-X6K-S2-PFC2

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC      +  WS-F6K-MSFC   =  WS-X6K-SUP1A-MSFC

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC      +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S1A-MSFC2

WS-X6K-SUP2-2GE       +  WS-F6K-PFC2     +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S2-MSFC2

WS-X6K-S2U-MSFC2      +  WS-F6K-PFC2     +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S2U-MSFC2

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3A    +  WS-SUP720     =  WS-SUP720

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-SUP720     =  WS-SUP720-3B

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3BXL  +  WS-SUP720     =  WS-SUP720-3BXL

WS-SUP32              +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-SUP32-GE-3B

WS-SUP32              +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-SUP32-10GE-3B

WS-SUP32-PISA         +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-S32-GE-PISA

WS-SUP32-PISA         +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-S32-10GE-PISA

Este documento fornece exemplos de onde você pode encontrar cada peça, se ela estiver instalada e reconhecida pelo SO.

Observação: você pode usar a ferramenta Software Advisor (somente clientes registrados) para:

- Comparar versões do software Cisco IOS

- Associe o software Cisco IOS e os recursos CatOS às versões

- Determine qual versão de software você precisa para suportar seu hardware

Como determinar o modelo e o tipo do Supervisor Engine quando ele está em modo operacional

Para determinar o que é usado em um módulo do Supervisor Engine enquanto ele ainda está operacional, faça login no switch Catalyst e emita o comando show module e o comando show version. A saída exibida depende do software que você executa e é semelhante a uma destas saídas:

- Saída Um — Switches que executam CatOS

- Saída dois — Switches que executam o software Cisco IOS

Saída Um — Switches que executam CatOS

Este é o primeiro exemplo de saída:

cat6k(enable)Show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    96    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6196-RJ-21      yes ok

2   2    48    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6148A-GE-45AF   yes ok

3   3    48    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6148A-GE-45AF   yes ok

4   4    96    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6196-RJ-21      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD092802NT

2                        SAD093908N6

3                        SAL09423DBP

4                        SAD09260AGC

5                        SAD092205PX

15                       SAD09030C3C

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-14-1c-6b-e1-b0 to 00-14-1c-6b-e2-0f 1.0    8.2(2)     8.5(2)

2   00-15-c6-49-b2-90 to 00-15-c6-49-b2-bf 1.3    8.4(1)     8.5(2)

3   00-15-f9-52-b6-30 to 00-15-f9-52-b6-5f 1.2    8.4(1)     8.5(2)

4   00-14-f2-2b-66-90 to 00-14-f2-2b-66-ef 1.0    8.2(2)     8.5(2)

5   00-13-7f-ee-36-b2 to 00-13-7f-ee-36-b3 4.1    12.2       8.5(2)

00-13-7f-ee-36-a8 to 00-13-7f-ee-36-b3

00-15-2c-ff-58-00 to 00-15-2c-ff-5b-ff

15  00-15-2c-ff-5b-fc to 00-15-2c-ff-5b-fd 3.0    12.2(17d)S 12.2(17d)SXB10

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

1   IEEE InlinePower Module WS-F6K-FE48X2-AF    SAD09280B25 1.1    8.5(1132)

2   IEEE InlinePower Module WS-F6K-GE48-AF      SAD093907KK 1.2    8.5(1132)

3   IEEE InlinePower Module WS-F6K-GE48-AF      SAL09423191 1.2    8.5(1132)

4   IEEE InlinePower Module WS-F6K-FE48X2-AF    SAD092802GH 1.1    8.5(1132)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAD09200CF5 2.1

Cat6k (enable)

A saída do comando show module lista o modelo Base e o MSFC na parte superior da saída. A saída também lista a placa PFC integrada separadamente, mas no final da saída. Essas informações têm o título Submodelo.

Observação: consulte as tabelas na seção Informações de Fundo deste documento para obter informações sobre o módulo.

- WS-SUP32-GE-3B = Supervisor Engine versão 32.

- WS-F6K-PFC3B WS-F6K-MSFC2A = módulo equipado com um PFC.

- = o módulo está equipado com uma MSFC.

Se a saída mostrar que você tem um MSFC, você também precisa determinar a quantidade de memória no MSFC. Para verificar a memória, você precisa obter acesso ao MSF . A saída nesta seção (Output One — Switches Running CatOS) faz referência ao MSFC como um módulo diferente com um destes:

- Número de slot de 15 para MSFC2A no Supervisor Engine no slot 5

or

- Número de slot de 16 para o MSFC2A no Supervisor Engine no slot 6 (somente se existir um supervisor redundante)

Para obter acesso ao MSFC, execute o comando session slot_number e, em seguida, o comando show version.

Se você usar uma conexão de console com o MSFC, também poderá emitir o comando switch console. Esse comando fornece conectividade direta do console com o MSFC. No entanto, você só pode acessar o MSFC localizado no módulo do Supervisor Engine ativo. Não é possível acessar o MSFC no módulo do Supervisor Engine de standby.

Este exemplo usa o comando session para obter acesso ao MSFC no Supervisor Engine ativo no slot 5:

Cat6k>(enable)session 5

Trying Router-5...

Connected to Router-5.

Escape character is '^]'

MSFC2A-Cat6k-5>enable

MSFC2A-Cat6k-5#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:22 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42588000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 36 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2100

Observação: para sair do MSFC:

- comando exit se session for usada.

- Ctrl + C três vezes se o console do switch for usado.

Se você examinar a saída em negrito, verá que há 229376K/32768K bytes de memória no MSFC. Adicione esses dois números para obter aproximadamente 260.000 KB. Isso significa que o MSFC tem 256 MB de memória. Com essas informações, você pode determinar o número da peça que corresponde ao módulo Supervisor Engine.

Saída dois — Switches que executam o software Cisco IOS

Como alternativa, a saída pode ser semelhante a esta:

Cat6k#Show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Communication Media Module             WS-SVC-CMM         SAD10050574

3   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAD04220GAR

4   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAD0425012K

5    9  Supervisor Engine 32 8GE (Active)      WS-SUP32-GE-3B     SAL1011G62Z

6    4  SLB Application Processor Complex      WS-X6066-SLB-APC   SAD08330ELX

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  0016.c738.2d0e to 0016.c738.2d17   2.8   12.3(8)XY7,  12.3(8)XY7,  Ok

3  0001.9717.c320 to 0001.9717.c34f   1.1   5.3(1)       8.5(0.46)RFW Ok

4  0001.9720.8a90 to 0001.9720.8abf   1.1   5.3(1)       8.5(0.46)RFW Ok

5  0015.f9d4.21f0 to 0015.f9d4.21fb   4.2   12.2(18r)SX2 12.2(18)SXF4 Ok

6  0011.93b3.d750 to 0011.93b3.d757   1.7                4.1(2)       Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

5  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3B       SAL1011G1VS  2.1    Ok

5  Cat6k MSFC 2A daughterboard WS-F6K-MSFC2A      SAL1011G0BT  3.0    Ok

Examine a saída em negrito para encontrar estas informações:

Observação: consulte as tabelas na seção Informações de Fundo deste documento.

- Na primeira seção da saída, procure o tipo de módulo Supervisor Engine usado. Neste exemplo, você encontra o número de peça WS-SUP32-GE-3B, o que significa que este módulo é um módulo do Supervisor Engine 32.

- Na seção Submódulo, localize a placa de recurso e a placa do roteador. Neste exemplo, a placa de recurso e a placa de roteador são:

- WS-F6K-PFC3B = o módulo está equipado com um PFC3B.

- WS-F6K-MSFC2A = módulo equipado com um MSFC2A.

- Para determinar a quantidade de memória que está no MSFC, execute o comando show version.

Cat6k#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 18:14 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6k uptime is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

Time since Cat6k switched to active is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System restarted at 04:34:53 CDT Sun Apr 9 2006

System image file is "bootdisk:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.2) with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SMG0928N7GK

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

18 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

100 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces

14 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

Se você examinar a saída em negrito, verá que o MSFC2A está equipado com 227328K/34816K bytes de memória. Adicione esses dois números juntos para calcular um total de 256 MB de memória.

- Para determinar a quantidade de memória que está no módulo do Supervisor Engine, execute o comando remote command switch show version ou o comando remote command show version. Apenas um dos dois comandos funciona, o que depende das versões de software que são executadas no módulo Supervisor Engine. Mas ambos os comandos fornecem a mesma saída.

Cat6k#remote command switch show version

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 18:14 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6k uptime is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

Time since Cat6k switched to active is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System restarted at 04:34:53 CDT Sun Apr 9 2006

System image file is "bootdisk:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF4.bin"

!--- Output omitted

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.2) with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SMG0928N7GK

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

18 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

100 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces

14 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

Se você examinar a saída em negrito, verá que há 227328K/34816K bytes de memória. Adicione esses dois números para calcular que o Supervisor Engine está equipado com 256 MB de memória.

Como determinar o modelo e o tipo de mecanismo do Supervisor quando ele é removido do chassi.

Se você remover o módulo do Supervisor Engine do chassi, ainda poderá determinar se o Supervisor Engine é o Supervisor Engine versão 1, o Supervisor Engine versão 2, o Supervisor Engine 720 ou o Supervisor Engine 32 e qual número de peça é usado. Você pode encontrar essas informações no canto inferior esquerdo do módulo. Se as informações não estiverem visíveis, compare o lado frontal do módulo com estas imagens para determinar qual delas você usa:

Supervisor Engine Version 1

Supervisor Engine versão 2

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 32

Supervisor Engine 32 PISA

Depois de determinar o módulo Supervisor Engine, você pode determinar quais recursos ele tem.

Supervisor Engine Version 1

Se você olhar o módulo em si, verá que duas placas secundárias estão instaladas, dependendo do que está no módulo. Uma placa auxiliar está do lado direito e outra do lado esquerdo.

- A placa-filha é sempre instalada do lado direito. Ela é o mecanismo de encaminhamento.

- No lado esquerdo, é possível instalar um Routing Engine. O MSFC ou o MSF C2.

A maneira mais fácil de determinar se você tem MSFC ou MSFC2 é verificar a localização do DRAM. Se a DRAM estiver localizada perto da parte frontal do módulo, você tem uma MSFC2. Caso contrário, você tem um MSFC.

O módulo Supervisor Engine neste exemplo tem uma MSFC:

O módulo Supervisor Engine neste exemplo tem uma MSFC2:

A memória no Supervisor Engine e no MSFC é mais difícil de determinar sem ligar o módulo. O módulo deve ser instalado para determinar a memória exata.

Observação: ao receber peças de substituição, você pode instalar a memória do Supervisor Engine ou MSFC2 com falha na substituição para verificar a quantidade de memória que foi instalada anteriormente.

Supervisor Engine versão 2

Como no Supervisor Engine versão 1, duas placas secundárias podem ser montadas no Supervisor Engine versão 2. A placa secundária à direita é sempre um PFC2. Se houver uma placa auxiliar instalada no lado esquerdo, ela será automaticamente uma MSFC2.

Supervisor Engine 720

As variantes de PFC3 distinguem as várias famílias de mecanismos do Supervisor Engine 720. Há três variantes:

- PFC3A

- PFC3B

- PFC3BXL

Essas variantes correspondem aos seguintes Supervisor Engines:

- WS-SUP720

- WS-SUP720-3B

- WS-SUP720-3BXL

O Supervisor Engine 720 integra um painel traseiro de matriz de comutação de 720 Gbps de alto desempenho com um novo mecanismo de roteamento e encaminhamento. Se você tiver um Supervisor Engine 720, terá automaticamente uma MSFC3. O Supervisor Engine 720 tem duas portas Gigabit Ethernet, uma SFP (Small Form Fator Pluggable) e uma SFP selecionável ou RJ-45 de 10/100/1000 Mbps. O Supervisor Engine 720 tem dois slots de placa PC. O slot rotulado DISK 0 suporta apenas uma placa CompactFlash. O slot rotulado DISK 1 suporta uma placa CompactFlash ou um MicroDrive de 1 GB.

Supervisor Engine 32

O Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 é oferecido com PFC3B, que traz o nível de serviços avançados do Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720 para a camada de acesso. Duas opções de uplink estão disponíveis:

- Uplinks baseados em Gigabit Ethernet SFP de oito portas

- Uplinks baseados em XENPAK Ethernet de 10 Gigabits e duas portas

Além desses uplinks modulares, cada Supervisor Engine 32 também inclui uma porta RJ-45 de 10/100/1000 Mbps para facilidade de gerenciamento de rede. O mecanismo de supervisor 32 também inclui duas portas USB 2.0:

- Uma porta de host

- Uma porta de dispositivo

Essas portas permitem acesso direto, seguro e de alta velocidade de laptops para gerenciamento de rede e simplificam o download de software com o uso de dispositivos de memória USB. O Supervisor Engine 32 tem um slot de placa PC, que é rotulado DISK 0. Esta porta suporta placas CompactFlash e placas IBM MicroDrive.

O Supervisor Engine 32 tem MSFC2A integrado, que executa funções de plano de controle da camada 3; isso inclui a resolução de endereços e os protocolos de roteamento. Comparado ao MSFC2, o MSFC2A suporta mais memória (1 GB).

Observação: o suporte de Camada 3 é obtido somente com uma licença de Camada 3.

Supervisor Engine 32 PISA

O Supervisor Engine 32 PISA é oferecido com placas secundárias PFC3B e PISA. O PFC3B executa o encaminhamento de pacotes das camadas 2 a 4 baseado em hardware, bem como a classificação de pacotes, o gerenciamento de tráfego e a aplicação de políticas e o PISA executa funções de plano de controle da camada 3, incluindo a resolução de endereços e os protocolos de roteamento; Além disso, executa aceleração de hardware de serviços de inspeção profunda de pacotes, como NBAR e FPM. Duas opções de uplink estão disponíveis:

- Uplinks baseados em SFP (Small Form-Fator Pluggable) Gigabit Ethernet de 8 portas

- Uplinks baseados em XENPAK 10 Gigabit Ethernet de 2 portas

Observação: além desses uplinks modulares, o Supervisor Engine 32 PISA também inclui uma porta de 10/100/1000 RJ-45 para facilitar o gerenciamento de rede. Todas as portas no Supervisor Engine 32 PISA podem estar ativas ao mesmo tempo.

Como determinar o número da peça

Depois de determinar o módulo e os recursos do Supervisor Engine, você pode determinar o número da peça que corresponde ao switch Catalyst.

Observação: a memória no MSFC é listada separadamente porque a memória não depende do número da peça.

- Na versão 1 do Supervisor Engine:

- WS-X6K-SUP1-2GE = Supervisor Engine versão 1, Placa de recurso L2.

- WS-X6K-SUP1A-2GE = Supervisor Engine versão 1, L2 Feature Card 2.

- WS-X6K-SUP1A-PFC = Supervisor Engine versão 1, PFC.

- WS-X6K-SUP1A-MSFC = Supervisor Engine versão 1, PFC, MSFC.

- WS-X6K-S1A-MSFC2 = Supervisor Engine versão 1, PFC, MSFC2.

- Na versão 2 do Supervisor Engine:

- WS-X6K-S2-PFC2 = Supervisor Engine versão 2, PFC2.

- WS-X6K-S2-MSFC2 = Supervisor Engine versão 2, PFC2, MSFC2.

- WS-X6K-S2U-MSFC2 = Supervisor Engine versão 2 com 256 MB de DRAM no Supervisor Engine, PFC2, MSFC2.

- No Supervisor Engine 720:

- WS-SUP720 = Supervisor Engine 720, PFC3A, MSFC3.

- WS-SUP720-3B = Supervisor Engine 720, PFC3B, MSFC3.

- WS-SUP720-3BXL = Supervisor Engine 720, PFC3BXL, MSFC3.

- No Supervisor Engine 32:

- WS-SUP32-GE-3B = Supervisor Engine 32, PFC3B, MSFC2A.

- WS-SUP32-10GE-3B = Supervisor Engine 32, PFC3B, MSFC2A.

- No Supervisor Engine 32 PISA

- WS-S32-GE-PISA = Supervisor Engine 32 com Programmable Intelligent Services Accelerator (PISA), PFC3B, MSFC2A

- WS-S32-10GE-PISA = Supervisor Engine 32 com Programmable Intelligent Services Accelerator (PISA), PFC3B, MSFC2A

- A memória para as placas secundárias MSFC tem estes números de peça:

- MEM-MSFC-128MB = DRAM opcional de 128 MB para MSFC.

- MEM-MSFC2-128MB = DRAM opcional de 128 MB para MSFC2.

- MEM-MSFC2-256MB = DRAM opcional de 256 MB para MSFC2.

- MEM-MSFC2-512MB = DRAM opcional de 512 MB para MSFC2.

- MEM-MSFC3-1GB = DRAM opcional de 1 GB para MSFC3 ou MSFC2A.

Observação: em certas circunstâncias, o MSFC não é exibido quando você emite os comandos mostrados neste documento. Se o MSFC não for exibido na saída quando você emitir os comandos, mas tiver certeza de que existe um mecanismo de roteamento no módulo do Supervisor Engine, será necessário recuperar o MSFC. Para o método de recuperação, consulte o documento Recuperar uma MSFC Ausente do Comando show module do Supervisor Engine.

Informações Relacionadas

- Switches Cisco Catalyst 6000/6500 Series - Instalação e atualização

- Switches Cisco Catalyst 6500/6000 Series - Modelos

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems