Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Exemplo de Catalyst 4908G-L3 VLAN Routing e Bridging

Diagrama de Rede

Configurações

Tarefas de configuração geral

Configurando os Switches para gerenciamento

Configurando VLANs

Configurando o EtherChannel

Configurando Bridging e Roteamento

Configurando os troncos de ISL entre Switches

Configurando as portas de estação final

Salvando as configurações do Switch

Configurações completas do dispositivo

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração para o Switch Catalyst 4908G-L3 para oferecer suporte ao roteamento entre VLANs e à ligação de VLANs entre vários Switches de Camada 2 (L2).

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem ter conhecimento do switch Catalyst 4908G-L3:

- Do ponto de vista da configuração, o Catalyst 4908G-L3 é um roteador. Ele usa uma interface de configuração do Cisco IOS® e, por padrão, todas as interfaces são interfaces roteadas.

- O Catalyst 4908G-L3 não suporta vários protocolos orientados à camada 2, como o VLAN Trunking Protocol (VTP), Dynamic Trunking Protocol (DTP) ou Port Aggregation Protocol (PAgP) encontrados em outros switches Catalyst.

- Na versão 12.0(7)WX5(15d), o Catalyst 4908G-L3 não suporta estes:

- Listas de controle de acesso (ACLs) de plano de dados (segurança): em outras palavras, o tráfego de dados do usuário não pode ser restrito com listas de acesso de entrada ou saída nas interfaces do roteador. As ACLs de plano de dados agora são suportadas na versão 12.0(10)W5(18e).

- Bridging em subinterfaces 802.1q, ou seja, uma subinterface com comandos encapsulation dot1q e bridge-group n aplicados: é compatível com bridging em subinterfaces ISL (InterSwitch Link). A ponte nas subinterfaces 802.1q agora é suportada na versão 12.0(10)W5(18e).

- Roteamento AppleTalk

- Snooping de porta, também conhecido como SPAN, espelhamento de porta, modo promíscuo

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch-roteador Catalyst 4908G-L3 que executa o Cisco IOS 12.0(7)W5(15d)

- Três switches Catalyst 3512XL que executam o Cisco IOS 12.0(5.2)XU

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Exemplo de Catalyst 4908G-L3 VLAN Routing e Bridging

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Neste exemplo de configuração, um switch Catalyst 4908G-L3 é implantado para duas finalidades:

- Estenda cinco VLANs (VLAN 1, 10, 20, 30 e 40) através de vários switches de Camada 2: neste caso, três Catalyst 3512XLs

- Executar o roteamento entre VLANs para IP e IPX (Internetwork Packet Exchange) para permitir a comunicação entre dispositivos nas diferentes VLANs

Para estender as VLANs através dos switches, os 3512XLs se conectam ao 4908G-L3 por meio de links de tronco e tráfego que chegam a uma determinada VLAN de um switch 3512XL, que é ligado nessa VLAN aos outros switches com uma configuração de bridging que segue regras de bridging normais. Dois dos switches 3512XL usam Gigabit EtherChannel para se conectar ao switch 4908G-L3. O outro Switch 3512XL usa um link Gigabit Ethernet simples.

Para suportar o roteamento entre VLANs, Integrated Routing and Bridging (IRB) e BVIs (Bridge Virtual Interfaces), que são configurados para rotear IP e IPX entre VLANs diferentes.

As estações finais e os servidores são conectados aos switches Catalyst 3512XL. Se um dispositivo em uma VLAN precisa se conectar a um dispositivo em outra VLAN, o tráfego é enviado para o Catalyst 4908G-L3 e roteia o tráfego nas interfaces BVI.

Caso a implantação faça parte de uma rede maior, o tráfego destinado ao núcleo é roteado para uma sub-rede adicional (essa configuração não é considerada aqui) por meio de uma conexão com o switch ou roteador do núcleo.

Essa configuração é aplicada aos switches:

- A configuração inicial básica é aplicada.

- Endereços IP e gateways padrão são atribuídos aos Switches para gerenciamento.

- O modo VTP é definido como transparente e as VLANs são configuradas nos switches Catalyst 3512XL.

- Links Gigabit EtherChannel são configurados entre o Catalyst 4908G-L3 e Switches 3512xl-01 e 3512xl-02.

- Bridging, interfaces BVI e roteamento IP e IPX são configurados no Catalyst 4908G-L3.

- Os troncos ISL são configurados entre os Catalyst 4908G-L3 e os três switches Catalyst 3512XL, e o Bridging é configurado nas subinterfaces de tronco.

- Estes são os mapeamentos de rede para VLAN IP e IPX:

VLAN

Sub-rede de IP

Rede do IPX

1

10.10.1.0/24

N/A

10

10.10.10.0/24

1000

20

10.10.20.0/24

2000

30

10.10.30.0/24

3000

40

10.10.40.0/24

4000

- As VLANs de acesso são atribuídas e o portfast de spanning tree é ativado em todas as interfaces Fast Ethernet do switch Catalyst 3512XL.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Tarefas de configuração geral

- Configurando os Switches para gerenciamento

- Configurando VLANs

- Configurando o EtherChannel

- Configurando Bridging e Roteamento

- Configurando os troncos de ISL entre Switches

- Configurando as portas de estação final

- Salvando as configurações do Switch

- Configurações completas do dispositivo

Tarefas de configuração geral

Nos switches baseados no Cisco IOS, como os switches Catalyst 4908G-L3 e Catalyst 3512XL, essa configuração básica deve ser aplicada a cada switch:

!-- The calendar set command does not apply to the Catalyst 3500XL switches.

Router#calendar set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#clock set 18:00:00 Jan 8 2003

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname 4908G-L3

4908G-L3(config)#clock timezone PST -8

4908G-L3(config)#clock calendar-valid

4908G-L3(config)#service timestamps log datetime localtime msec

4908G-L3(config)#service timestamps debug datetime localtime msec

4908G-L3(config)#enable password verysecret

4908G-L3(config)#line vty 0 4

4908G-L3(config-line)#password secret

4908G-L3(config-line)#exit

4908G-L3(config)#no logging console

4908G-L3(config)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- O comando do conjunto de calendários define a hora e a data no chip interno do calendário do switch. Esse comando não se aplica aos switches Catalyst 3512XL.

- O comando clock set define a hora e a data do relógio do switch.

- O comando hostname configura o nome do host do Switch.

- O comando clock calendar-valid diz ao switch para definir a data e a hora do relógio com a data e a hora armazenadas no chip do calendário na próxima recarga. Esse comando não se aplica aos switches Catalyst 3548XL.

- Os comandos service timestamps log datetime localtime msec e service timestamps debug datetime localtime msec ajudam no Troubleshooting de problemas gerais e de gerenciamento rotulando o tempo da saída syslog e da depuração com a data e o horário atuais (em milissegundos).

- O comando enable password define uma senha para entrar no modo privilegiado no switch.

- O comando line vty 0 4 entra no modo de configuração de linha, portanto podemos definir uma senha para sessões Telnet de entrada nas linhas do terminal virtual (vty). Nos switches Catalyst 3512XL, use a linha vty 0 15.

- O comando password define uma senha para entrar no modo normal no switch através de uma sessão Telnet nas linhas vty.

- O comando no logging console não permite que mensagens de syslog sejam exibidas no console do terminal; o comando é usado nesses exemplos para simplificar as capturas de tela.

Configurando os Switches para gerenciamento

Nos Switches Catalyst 3512XL, um endereço IP e um gateway padrão são configurados na VLAN 1 para gerenciamento do Switch. O gateway padrão é o endereço IP da interface BVI 1 no Catalyst 4908G-L3; as interfaces BVI são configuradas posteriormente.

Observação: você não pode executar telnet para o Catalyst 4908G-L3 até que um endereço IP tenha sido atribuído a uma interface.

Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface vlan 1

3512XL-01(config-if)#ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

3512XL-01(config-if)#management

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-01(config)#^Z

3512XL-01#

Notas:

- O comando ip default-gateway define o endereço IP do gateway padrão para interface do roteador do próximo salto. Isso é necessário porque o switch não participa do roteamento IP e não tem conhecimento da topologia da camada 3 (L3) da rede.

- O endereço IP usado para o gateway padrão é 10.10.1.1, o endereço IP da interface BVI 1 (configurada posteriormente neste exemplo) no switch Catalyst 4908G-L3.

Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface vlan 1

3512XL-02(config-if)#ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

3512XL-02(config-if)#management

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-02(config)#^Z

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03:

3512XL-03#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-03(config)#interface vlan 1

3512XL-03(config-if)#ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

3512XL-03(config-if)#management

3512XL-03(config-if)#exit

3512XL-03(config)#ip default-gateway 10.10.1.1

3512XL-03(config)#^Z

3512XL-03#

Configurando VLANs

Os switches Catalyst 4908G-L3 não suportam VTP. Neste exemplo, os switches Catalyst 3512XL são configurados no modo transparente de VTP porque um domínio de VTP não pode ser estendido pelo Catalyst 4908G-L3.

A configuração é a mesma no Catalyst 3512XL-01, 3512XL-02 e 3512XL-03:

3512XL-01#vlan database

3512XL-01(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

3512XL-01(vlan)#vlan 10 name Vlan10

VLAN 10 added:

Name: Vlan10

3512XL-01(vlan)#vlan 20 name Vlan20

VLAN 20 added:

Name: Vlan20

3512XL-01(vlan)#vlan 30 name Vlan30

VLAN 30 added:

Name: Vlan30

3512XL-01(vlan)#vlan 40 name Vlan40

VLAN 40 added:

Name: Vlan40

3512XL-01(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3512XL-01#

Você pode verificar a configuração da VLAN com os comandos show vtp status e show vlan:

3512XL-01#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 9

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xF0 0xEA 0x28 0x34 0xA1 0xC6 0x2A 0xDE

Configuration last modified by 10.10.1.10 at 9-18-00 18:04:06

3512XL-01#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

Gi0/1, Gi0/2

10   Vlan10                           active

20   Vlan20                           active

30   Vlan30                           active

40   Vlan40                           active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0

40   enet  100040     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        IBM  -        0      0

3512XL-01#

Configurando o EtherChannel

Esta saída mostra como configurar os links EtherChannel entre os switches Catalyst 4908G-L3 e Catalyst 3512XL-01 e 3512XL-02. As interfaces gig0/1 e gig0/2 em 3512XL-01 conectam-se às interfaces gig1 e gig2 no Catalyst 4908G-L3. As interfaces gig0/1 e gig0/2 em 3512XL-02 se conectam às interfaces gig3 e gig4 no Catalyst 4908G-L3.

Para configurar um EtherChannel no Catalyst 4908G-L3, você deve atribuir as interfaces físicas a uma interface lógica (canal de porta) com o comando channel-group. Nos switches Catalyst 3512XL, as interfaces físicas são atribuídas aos grupos de portas. Não há interface lógica de canal de porta no Catalyst 3512XL.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig1

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet1 added as member-1 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig2

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 1

GigabitEthernet2 added as member-2 to port-channel1

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig3

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet3 added as member-1 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig4

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#channel-group 2

GigabitEthernet4 added as member-2 to port-channel2

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- O comando interface port-channel cria uma interface lógica; neste exemplo, duas interfaces lógicas de canal de porta são criadas.

- O comando channel-group adiciona a interface física à interface lógica port-channel; o número channel-group corresponde ao número da interface port-channel.

Você pode verificar a configuração do EtherChannel com o comando show interface port-channel:

4908G-L3#show interface port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Half-duplex, Unknown Speed, Media type unknown, Force link-up

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of active members in this channel: 2

Member 0 : GigabitEthernet1

Member 1 : GigabitEthernet2

Last input 00:00:25, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

489 packets input, 41461 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast

0 input packets with dribble condition detected

19 packets output, 8668 bytes, 0 underruns(0/0/0)

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

4908G-L3#

Notas:

- Observe que o comando show interface port-channel mostra o número de membros ativos e as interfaces específicas que pertencem ao EtherChannel.

Catalyst 3512XL-01:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig0/1

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface gig0/2

3512XL-01(config-if)#port group 1

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Notas:

- O comando port group adiciona a porta física a um grupo lógico de portas (EtherChannel).

Você pode verificar a configuração do EtherChannel com o comando show port group:

3512XL-01#show port group

Group  Interface              Transmit Distribution

-----  ---------------------  ---------------------

1  GigabitEthernet0/1     source address

1  GigabitEthernet0/2     source address

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02:

3512XL-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-02(config)#interface gig0/1

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#exit

3512XL-02(config)#interface gig0/2

3512XL-02(config-if)#port group 1

3512XL-02(config-if)#^Z

3512XL-02#

Você pode verificar a configuração do EtherChannel com o comando show port group.

Configurando Bridging e Roteamento

Esta saída mostra como configurar o Catalyst 4908G-L3 para bridging e roteamento. Para cada VLAN, é definido um processo de bridge separado; as interfaces são atribuídas a grupos de ponte na seção Configurando Troncos ISL entre Switches, mais adiante neste exemplo. Como o roteamento entre VLANs é necessário, o Integrated Routing and Bridging (IRB) deve ser ativado com o comando bridge irb.

Além disso, para rotear o tráfego IP e IPX entre os diferentes grupos de bridge, uma interface virtual de bridge (BVI) deve ser criada.

Na seção Configurando Troncos ISL Entre Switches, as subinterfaces de VLAN nos troncos ISL são unidas aos grupos de bridge apropriados para criar um único domínio de Camada 2 para cada VLAN, com o BVI correspondente que atua como a interface do roteador nessa VLAN.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#ipx routing

4908G-L3(config)#bridge irb

4908G-L3(config)#bridge 1 protocol ieee

4908G-L3(config)#bridge 1 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 10 route ip

4908G-L3(config)#bridge 10 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 20 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 20 route ip

4908G-L3(config)#bridge 20 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 30 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 30 route ip

4908G-L3(config)#bridge 30 route ipx

4908G-L3(config)#bridge 40 protocol IEEE

4908G-L3(config)#bridge 40 route ip

4908G-L3(config)#bridge 40 route ipx

4908G-L3(config)#interface bvi 1

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 10

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 1000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 20

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 2000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 30

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 3000

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface bvi 40

4908G-L3(config-if)#ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

4908G-L3(config-if)#ipx network 4000

4908G-L3(config-if)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- O comando ipx routing ativa o roteamento IPX no Catalyst 4908G-L3.

- O comando bridge irb habilita o Integrated Routing and Bridging no roteador, o que permite rotear o tráfego dentro dos grupos de bridge.

- O comando bridge number protocol IEEE cria um processo de bridge que executa o spanning tree IEEE.

- O comando bridge number route ip permite que o tráfego de IP seja roteado entre a interface de número do BVI e as outras interfaces de IP no roteador.

- O comando bridge number route ipx permite que o tráfego IPX seja roteado entre a interface do número BVI e as outras interfaces IPX no roteador; observe que esse comando foi omitido para o processo de bridge 1 [a VLAN de gerenciamento].

- O comando interface bvi number cria uma interface BVI (Bridge Virtual Interface) para servir como uma interface L3 no número de bridge-group.

- O comando ip address atribui um endereço IP à interface BVI.

- O comando ipx network atribui um número de rede IPX à interface BVI; observe que o BVI na VLAN de gerenciamento [BVI 1] não tem um número de rede IPX atribuído.

Podemos verificar a configuração de bridging posteriormente neste exemplo, depois de configurarmos os links de tronco ISL e adicionarmos as subinterfaces de tronco aos grupos de bridge apropriados.

Configurando os troncos de ISL entre Switches

Esta saída mostra como configurar os links de tronco entre os switches Catalyst 4908G-L3 e Catalyst 3512XL.

Para configurar o entroncamento no Catalyst 4908G-L3, ele exige a adição de subinterfaces na interface principal, uma subinterface para cada VLAN transmitida no tronco. Neste exemplo, dois troncos são configurados nas interfaces da porta-canal lógico, enquanto o terceiro tronco é configurado na interface física.

Além disso, os comandos bridge-group são configurados nas subinterfaces para unir cada subinterface de VLAN ao grupo de bridge apropriado, o que conclui a configuração de bridging e roteamento iniciada na seção Configurando Bridging e Roteamento encontrada anteriormente neste exemplo.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 1.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface port-channel 2.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5

4908G-L3(config-if)#no shutdown

4908G-L3(config-if)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.1

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 1

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 1

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.10

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 10

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 10

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.20

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 20

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 20

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.30

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 30

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 30

4908G-L3(config-subif)#exit

4908G-L3(config)#interface gig 5.40

4908G-L3(config-subif)#encapsulation isl 40

4908G-L3(config-subif)#bridge-group 40

4908G-L3(config-subif)#^Z

4908G-L3#

Notas:

- Para criar subinterfaces lógicas na interface principal, especifique a interface principal, por exemplo, interface port-channel 1, seguido por um ponto (.) e o número da subinterface, por exemplo, interface port-channel 1.10. O número da subinterface/número da VLAN/número do grupo de pontes não precisa ser o mesmo, mas isso facilita o gerenciamento.

- O comando encapsulation isl vlan especifica o tipo de encapsulamento (ISL) e a VLAN a ser recebida na subinterface.

- Observe que as subinterfaces de VLAN não recebem um endereço IP ou um número de rede IPX, mas são adicionadas a grupos de ponte com o comando bridge-group number, que permite que cada VLAN abranja todos os switches na Camada 2. Os BVIs configurados na seção Configurando Bridging e Roteamento têm os endereços IP e os números de rede IPX.

Você pode verificar a configuração com os comandos show interface, show ip interface e show ipx interface. Por exemplo, use estes comandos para verificar a configuração na subinterface port-channel 1.10 (VLAN 10) no link EtherChannel para o Catalyst 3512XL-01 e o BVI correspondente (BVI 10) para a VLAN 10:

4908G-L3#show interface port-channel 1.10

Port-channel1.10 is up, line protocol is up

Hardware is GEChannel, address is 0030.78fe.a007 (bia 0000.0000.0000)

MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ISL Virtual LAN, Color 10.

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

4908G-L3#show ip interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

Internet address is 10.10.10.1/24

Broadcast address is 255.255.255.255

Address determined by setup command

MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Proxy ARP is enabled

Security level is default

Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ICMP mask replies are never sent

IP fast switching is enabled

IP fast switching on the same interface is disabled

IP Null turbo vector

IP multicast fast switching is enabled

IP multicast distributed fast switching is disabled

Router Discovery is disabled

IP output packet accounting is disabled

IP access violation accounting is disabled

TCP/IP header compression is disabled

RTP/IP header compression is disabled

Probe proxy name replies are disabled

Policy routing is disabled

Network address translation is disabled

Web Cache Redirect is disabled

BGP Policy Mapping is disabled

4908G-L3#show ipx interface bvi 10

BVI10 is up, line protocol is up

IPX address is 1000.0030.78fe.a00b, NOVELL-ETHER [up]

Delay of this IPX network, in ticks is 2 throughput 0 link delay 0

IPXWAN processing not enabled on this interface.

IPX SAP update interval is 60 seconds

IPX type 20 propagation packet forwarding is disabled

Incoming access list is not set

Outgoing access list is not set

IPX helper access list is not set

SAP GNS processing enabled, delay 0 ms, output filter list is not set

SAP Input filter list is not set

SAP Output filter list is not set

SAP Router filter list is not set

Input filter list is not set

Output filter list is not set

Router filter list is not set

Netbios Input host access list is not set

Netbios Input bytes access list is not set

Netbios Output host access list is not set

Netbios Output bytes access list is not set

Updates each 60 seconds aging multiples RIP: 3 SAP: 3

SAP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 480 bytes

RIP interpacket delay is 55 ms, maximum size is 432 bytes

RIP response delay is not set

IPX accounting is disabled

IPX fast switching is configured (disabled)

RIP packets received 0, RIP packets sent 19, 0 Throttled

RIP specific requests received 0, RIP specific replies sent 0

RIP general requests received 0, 0 ignored, RIP general replies sent 0

SAP packets received 0, SAP packets sent 5, 0 Throttled

SAP GNS packets received 0, SAP GNS replies sent 0

SAP GGS packets received 0, 0 ignored, SAP GGS replies sent 0

4908G-L3#

Você pode verificar a configuração de Bridging com os comandos show bridge group e show spanning-tree number. Além disso, você pode usar o comando show bridge para exibir a tabela de encaminhamento de bridge.

Nos Catalyst 3512XL Switches, a configuração é a mesma no Catalyst 3512XL-01, 3512XL-02 e 3512XL-03. Os enlaces de tronco são configurados nas interfaces Gigabit Ethernet apropriadas. No caso dos enlaces de EtherChannel, a configuração do truncamento será aplicada apenas a uma interface no grupo de portas. O tronco é aplicado automaticamente às outras interfaces no mesmo grupo e aparece na configuração:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface gig 0/1

3512XL-01(config-if)#switchport mode trunk

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Notas:

- No caso de 3512XL-01 e 3512XL-02, quando a configuração é aplicada a uma única interface no grupo de canais, a mesma configuração é aplicada a outra(s) interface(s) no grupo automaticamente e aparece na configuração de cada interface.

- O comando switchport mode trunk configura a interface como uma porta de tronco.

- The 3500XL Switches use ISL encapsulation by default when you enable trunking, so there is no need to specify the encapsulation in this case.

Você pode verificar a configuração com o comando show interface switchport:

3512XL-01#show interface gig0/1 switchport

Name: Gi0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,10,20,30,40

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#

Configurando as portas de estação final

Agora, as portas nos switches Catalyst 3512XL são atribuídas a VLANs e o portfast de spanning tree é ativado. Qualquer porta em qualquer um dos switches 3512XL pode ser atribuída a qualquer uma das VLANs configuradas.

As estações finais em uma VLAN específica devem receber um endereço IP no intervalo associado a essa VLAN e devem usar o endereço IP da BVI no Catalyst 4908G-L3 para essa VLAN como seu gateway padrão.

Esta saída mostra como configurar a interface fast0/1 e fast 0/2 na VLAN 10 e ativar o portfast nas interfaces:

3512XL-01#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3512XL-01(config)#interface fast0/1

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#exit

3512XL-01(config)#interface fast0/2

3512XL-01(config-if)#switchport access vlan 10

3512XL-01(config-if)#spanning-tree portfast

3512XL-01(config-if)#^Z

3512XL-01#

Você pode verificar a configuração com o comando show interface switchport e os comandos show spanning-tree interface:

3512XL-01#show interface fast0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: static access

Operational Mode: static access

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 10 (Vlan10)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: NONE

Pruning VLANs Enabled: NONE

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3512XL-01#show spanning-tree interface fast 0/1

Interface Fa0/1 (port 13) in Spanning tree 10 is FORWARDING

Port path cost 19, Port priority 128

Designated root has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated bridge has priority 16384, address 0090.ab28.d000

Designated port is 193, path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

BPDU: sent 1, received 73

The port is in the portfast mode

3512XL-01#

Notas:

O comando show interface switchport mostra o modo operacional (acesso estático) e a VLAN do modo de acesso (10) da interface.

O comando show spanning-tree interface mostra o estado do spanning-tree da porta e indica que "A porta está no modo portfast".

Salvando as configurações do Switch

Certifique-se de que salvou a configuração em execução na NVRAM (configuração de inicialização) em todos os Switches, de forma que a configuração fique retida após uma recarga.

Catalyst 4908G-L3:

4908G-L3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

4908G-L3#

Switches Catalyst 3512XL:

3512XL-01#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

3512XL-01#

Configurações completas do dispositivo

Estas são as configurações completas para os dispositivos usados neste exemplo:

- Catalyst 4908G-L3

- Catalyst 3512XL-01

- Catalyst 3512XL-02

- Catalyst 3512XL-03

Catalyst 4908G-L3

4908G-L3#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 14:09:14 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 14:09:15 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 4908G-L3

!

no logging console

enable password verysecret

!

clock timezone PST -8

clock calendar-valid

ip subnet-zero

ipx routing 0030.78fe.a000

!-- Enables IRB to route between bridge groups.

bridge irb

!

!

!

!-- Creates a logical interface (1) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel1

no ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group

for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 10 traffic to be transmitted on the trunk.

interface Port-channel1.10

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 10.

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel1.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel1.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel1.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

!-- Creates a logical interface (2) to group physical interfaces into a channel.

interface Port-channel2

No ip address

no ip directed-broadcast

hold-queue 300 in

!

!-- VLAN 1 configuration.

interface Port-channel2.1

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

interface Port-channel2.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface Port-channel2.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface Port-channel2.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 40 configuration.

interface Port-channel2.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet1

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet2

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 1.

channel-group 1

!

interface GigabitEthernet3

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet4

no ip address

no ip directed-broadcast

!-- Logically groups the physical interface to interface port-channel 2.

channel-group 2

!

interface GigabitEthernet5

no ip address

no ip directed-broadcast

!

!-- A subinterface is added to allow VLAN 1 traffic to be transmitted on the trunk.

interface GigabitEthernet5.1

!-- Specifies ISL encapsulation for VLAN 1.

encapsulation isl 1

no ip redirects

no ip directed-broadcast

!-- Assign the subinterface to the appropriate bridge-group for bridging and routing.

bridge-group 1

!

!-- VLAN 10 configuration.

Interface GigabitEthernet5.10

encapsulation isl 10

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 10

!

!-- VLAN 20 configuration.

interface GigabitEthernet5.20

encapsulation isl 20

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 20

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.30

encapsulation isl 30

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 30

!

!-- VLAN 30 configuration.

interface GigabitEthernet5.40

encapsulation isl 40

no ip redirects

no ip directed-broadcast

bridge-group 40

!

interface GigabitEthernet6

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet7

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface GigabitEthernet8

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

!-- BVI 1 is an L3 interface for bridge-group 1 (VLAN 1).

interface BVI1

!-- The IP address assigned to bridge-group 1.

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!

!-- BVI 10 is an L3 interface for bridge-group 10 (VLAN 10).

interface BVI10

!-- The IP address assigned to bridge-group 10.

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 10. ipx network 1000

!

!-- BVI 20 is a Layer 3 interface for bridge-group 20 (VLAN 20).

Interface BVI20

!-- IP address assigned to bridge-group 20.

ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

!-- Assigns IPX network 1000 to BVI 20.

ipx network 2000!

!-- BVI 30 configuration.interface BVI30

ip address 10.10.30.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 3000

!

!-- BVI 40 configuration.

interface BVI40

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache cef

ipx network 4000

!

ip classless

!

!

!

!

!-- Applies IEEE Ethernet Spanning-Tree Protocol (STP) to bridge-group 1.

bridge 1 protocol ieee

!-- Allows IP traffic to be routed between the BVI 1 and other IP interfaces.

bridge 1 route ip

bridge 10 protocol ieee

bridge 10 route ip

!-- Allows IPX traffic to be routed between the BVI 10 and other IP interfaces.

bridge 10 route ipx

bridge 20 protocol ieee

bridge 20 route ip

bridge 20 route ipx

bridge 30 protocol ieee

bridge 30 route ip

bridge 30 route ipx

bridge 40 protocol ieee

bridge 40 route ip

bridge 40 route ipx

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password secret

login

!

end

4908G-L3#

Catalyst 3512XL-01

3512XL-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:24:03 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-01

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk. switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-01#

Catalyst 3512XL-02

3512XL-02#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 08:25:22 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512XL-02

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

Interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!-- Assigns the port to logical port-group 1 to create the EtherChannel.

port group 1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.20 255.255.255.0

No ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512XL-02#

Catalyst 3512XL-03

3512xl-03#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 12:13:33 PST Tue Sep 19 2000

! NVRAM config last updated at 12:13:34 PST Tue Sep 19 2000

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

no service password-encryption

!

hostname 3512xl-03

!

no logging console

enable password verysecret

!

!

!

!

!

clock timezone PST -8

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!-- The switchport access command configures the port to be an L2 port. !-- Assigns the port to be a member of VLAN 10.

switchport access vlan 10

!-- Enables spanning-tree portfast.

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/6

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/7

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 20.

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/8

switchport access vlan 20

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/9

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 30.

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/11

!-- Assigns the port to be a member of VLAN 40.

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface FastEthernet0/12

switchport access vlan 40

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet0/1

!-- Configures the port to be an ISL trunk.

switchport mode trunk

!

Interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

!-- The IP address of the management interface.

ip address 10.10.1.30 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!-- The default gateway is set to the BVI 1 interface on the 4908G-L3.

ip default-gateway 10.10.1.1

!

Line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password secret

login

line vty 5 15

password secret

login

!

end

3512xl-03#

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Configurando o EtherChannel em Switches Catalyst 4908G-L3

- Configurando o EtherChannel em Switches Catalyst 3500XL

- Configurando Bridging em Catalyst 4908G-L3 Switches

- Configuring VLAN Trunks on Catalyst 4908G-L3 Switches

- Configurando troncos de VTP, VLANs e VLAN nos Switches Catalyst 2900XL e 3500XL

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems