Contents

Introdução

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Etapa 1 - Identificar as funções do switch

Etapa 2 - Failover

Etapa 3 - Verificar o failover

Etapa 4 - Remoção do switch

Etapa 5 - Preparar e instalar o switch de substituição

Etapa 6 - Configurar e participar do VSS

Verificar

Problemas comuns

VSL permanece inoperante

Troubleshooting

Informações Relacionadas:

Introdução

Este documento descreve o procedimento de substituição de switch para os switches Cisco Catalyst 4500 Series que são executados no modo Virtual Switching System (VSS).

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco VSS

- Switch VSS ativo e VSS em espera

- VSL (Virtual Switch Link, Link de Comutador Virtual)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no WS-C4500X-32 com o Cisco IOS® versão 03.05.01. No entanto, o mesmo processo pode ser aplicado a um chassi 4500 com um Supervisor 7 Engine (Sup7).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Observação: a Cisco recomenda que a conversão para VSS seja feita em uma janela de manutenção, se possível.

Etapa 1 - Identificar as funções do switch

A primeira etapa é identificar o switch que deve ser substituído. Neste exemplo, o switch ativo (Switch 1) deve ser substituído. O comando show switch virtual fornece as informações ativas e em espera.

4500X-VSS#show switch virtual

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 2

Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 2

Local switch operational role: Virtual Switch Standby

Peer switch number           : 1

Peer switch operational role : Virtual Switch Active

Etapa 2 - Failover

Agora, você entende qual switch está ativo (Switch 1) e qual switch está no estado de standby (Switch 2). A próxima etapa é fazer o failover das responsabilidades do plano de controle para o Switch 2, de modo que você possa se preparar para a substituição do Switch 1. O comando redundancy force-switchover executa a operação necessária.

Observação: o failover de redundância pode causar inatividade dependendo do estado de redundância operacional. Perceba que essa etapa recarrega totalmente o switch ativo atual (Switch 1) para passar responsabilidades de controle para o peer (Switch 2).

4500X-VSS#redundancy force-switchover

This will reload the active unit and force switchover to standby[confirm]

Preparing for switchover..

*Mar  2 13:38:06.553: %SYS-5-SWITCHOVER: Switchover requested by Exec. Reason:

Stateful Switchover.

<Sun Mar  2 13:38:09 2014> Message from sysmgr: Reason Code:[3] Reset Reason:

Reset/Reload requested by [console]. [Reload command]

Etapa 3 - Verificar o failover

Antes de remover o switch defeituoso, você deve verificar se o failover do sistema foi concluído. Para verificar o estado de redundância, insira o comando show redundancy.

4500X-VSS#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 week, 3 days, 22 hours, 37 minutes

Switchovers system experienced = 8

Standby failures = 0

Last switchover reason = user_forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover

Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 55 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst

4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M),

Version 03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_re

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

------------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minute

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software,

Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M),

Version 03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Na saída, o estado do software atual = STANDBY HOT mostra que o sistema está estabilizado e totalmente sincronizado neste momento. Agora você pode prosseguir com a remoção física do switch.

Etapa 4 - Remoção do switch

Neste momento, o switch com falha está pronto para remoção física. É muito importante perceber que, se sua topologia não for totalmente redundante na remoção, você poderá sustentar um impacto no serviço. A Cisco recomenda que você implemente o Multichassis EtherChannel (MEC) para ajudar a garantir que os links permaneçam ativos.

Observação: o MEC é um EtherChannel com portas que terminam em ambos os switches do VSS. Um VSS MEC pode se conectar a qualquer elemento de rede que suporte EtherChannel (como um host, servidor, roteador ou switch).

Etapa 5 - Preparar e instalar o switch de substituição

Você deve usar a mesma imagem do Cisco IOS e o mesmo conjunto de recursos de licença no chassi em standby para esse chassi para ingressar corretamente no domínio VSS atual. Este exemplo envolve o download e a instalação da versão 03.05.01 para corresponder ao par atual. Uma vez instalados, os links físicos devem ser conectados no local exato do switch que foi substituído e, em seguida, o switch deve ser inicializado. Agora, o switch deve ficar on-line com uma configuração em branco e em um estado autônomo, já que ainda não foi configurado como um membro VSS.

Etapa 6 - Configurar e participar do VSS

Você deve definir o domínio VSS e o número do switch.

Observação: essas são as mesmas informações que o switch anterior teria usado. Neste exemplo, o domínio é 100 e o número do switch é 1.

4500X-VSS(config)#switch virtual domain 100

4500X-VSS(config-vs-domain)#switch 1

Em seguida, você deve configurar as interfaces físicas e os canais de porta usados para o link VSL.

4500X-VSS(config)# interface Port-channel 10

4500X-VSS(config-if)#switchport

4500X-VSS(config-if)#switch virtual link 1

4500X-VSS(config)# int range tenGigabitEthernet 1/1/15-16

4500X-VSS(config-if-range) channel-group 10 mode on

Por fim, você deve converter o modo do switch de autônomo para virtual. Uma vez feita essa configuração, o switch é recarregado.

4500X-VSS# switch convert mode virtual

Quando o Switch 1 conclui seu recarregamento, ele detecta o switch VSS ativo atual do link VSL e sincroniza automaticamente a configuração.

Verificar

Seus switches agora devem estar de volta em um VSS totalmente redundante. O comando show switch virtual garante que cada switch esteja no estado correto. Para verificar se você está de volta no stateful switchover (SSO) ou no estado de hot standby, insira outro comando show redundancy.

4500X-VSS#show switch virtual

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 2

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 1

Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Standby

Peer switch number           : 2

Peer switch operational role : Virtual Switch Active

4500X-VSS#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 week, 4 days, 9 hours, 27 minutes

Switchovers system experienced = 8

Standby failures = 0

Last switchover reason = user_forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover

Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 1 hours, 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst 4500

L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version

03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_re

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

------------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 hours, 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst 4500

L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version

03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Problemas comuns

VSL permanece inoperante

Se o VSL permanecer inativo enquanto um ou ambos os switches terminarem a inicialização, você poderá inserir uma situação ativa dupla se não houver um mecanismo de detecção ativo duplo em vigor. O sistema permanece ativo duas vezes até que um supervisor de mesmo nível seja detectado (geralmente ativando o link VSL após a inicialização do switch). Quando a condição ativa dupla é detectada, um dos supervisores é colocado no modo de recuperação e desliga todas as interfaces locais para o chassi em que está. Quando o link VSL estiver totalmente restaurado, o switch/supervisor no modo de recuperação deverá ser recarregado para que possa renegociar adequadamente como um standby no VSS.

Troubleshooting

Para verificar o link VSL, insira:

4500X-VSS#show switch virtual link

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

VSL Status : UP

VSL Uptime : 11 hours, 53 minutes

VSL Control Link : Te2/1/1

VSL Encryption : Configured Mode - Off, Operational Mode - Off

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

VSL Status : UP

VSL Uptime : 11 hours, 53 minutes

VSL Control Link : Te1/1/1

VSL Encryption : Configured Mode - Off, Operational Mode - Off

Para que o VSS opere com redundância de SSO, ele deve atender às seguintes condições:

- Versões de software idênticas em ambos os switches

- Consistência de configuração de VSL

Na sequência de inicialização, o switch VSS em standby envia informações do switch virtual do arquivo de configuração de inicialização para o switch VSS ativo.

O switch VSS ativo garante que essas informações correspondam corretamente em ambos os switches:

- Domínio virtual do switch

- Nó virtual do switch

- Prioridade do switch (opcional)

- Canal de porta VSL: identificador de link virtual do switch

- Portas VSL: número de grupo de canais, desligamento, número total de portas VSL

Informações Relacionadas:

- Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Release XE 3.5.0E e 15.2.1

- Suporte técnico e downloads da Cisco