Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Matriz de tamanho de memória/Flash

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma matriz de memória mínima e máxima disponível nas plataformas de switch Catalyst. Somente os switches compatíveis com opções de memórias variáveis são abordados neste documento. Os switches de memória fixa não são discutidos.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Matriz de tamanho de memória/Flash

Esses dispositivos de memória estão incluídos na matriz:

- DRAM/SDRAM—Memória usada para executar imagens do sistema CatOS ou IOS.

- NVRAM—Memória usada para armazenar o arquivo de configuração de inicialização (nvram:).

- Flash integrado—Memória usada para armazenar imagens do sistema para inicialização (bootdisk: ou bootflash: ou flash:).

- Flash removível—Memória que pode ser removida do sistema que normalmente contém imagens do sistema (slot0: ou disk0: ou disk1:).

Catalyst Switch

DRAM

NVRAM

Flash integrado

Flash removível

Catalyst 8540

256 MB

512 KB

8/16 MB

20/16/28/48 MB

Catalyst 8510

64 MB

128 KB

8/16 MB

16/20 MB

Catalyst 6000/6500

Supervisor 1 1

64 MB

512 KB

16 MB

24/16/64 MB

Supervisor 1A 1

64/128 MB

512 KB

16 MB

24/16/64 MB

Supervisor 2 2

256/128/512 MB

512 KB

32 MB

24/16/64 MB

Supervisor 2T

2 GB padrão, atualizável para 4 GB

4 MB

1 GB padrão

Compact Flash tipo II até 8 GB

Supervisor 2U 2

256/512 MB

512 KB

32 MB

24/16/64 MB

Supervisor 720 4

512 MB padrão, atualizável para 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, o hardware suporta 512 MB e 1 GB

Supervisor 720-3B 4

512 MB padrão, atualizável para 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, o hardware suporta 512 MB e 1 GB

Supervisor 720-3BXL 4

1 GB padrão

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, o hardware suporta 512 MB e 1 GB

Supervisor 32

256 MB/512 MB, atualizável para 1 GB

2 MB

256 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, o hardware suporta 512 MB e 1 GB

Supervisor 32 PISA

512 MB/1 GB

2 MB

512 MB, atualizável para 1 GB

Compact Flash tipo II 64/128/256/512 MB e 1 GB

MSFC1

64/128 MB

512 KB

16 MB

MSFC2

128/512 MB

512 KB

32 MB

MSFC2A

1 GB

256 MB

MSFC3

512/1 GB

2 MB

64 MB

Catalyst 5000/5500

Supervisor I

DRAM de 4/20 MB

128 KB

4/8 MB

nenhum

Supervisor II

DRAM de 16/32 MB

256 KB

8/16 MB

nenhum

Supervisor IIG (WS-X5540)

DRAM de 32 MB

512 KB

8 MB

nenhum

Supervisor III

DRAM de 32/64 MB

512 KB

8 MB

16/08/20 MB

Supervisor IIIG (WS-X5550)

DRAM de 32 MB

512 KB

8 MB

nenhum

Catalyst 4000/4500

Supervisor I

SDRAM de 32/64 MB

512 KB

12 MB

nenhum

Supervisor II

SDRAM de 64/128 MB

512 KB/1 MB

12 MB

nenhum

Supervisor II Plus 5

SDRAM de 256 MB

Não. Usa bootflash

32 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

SDRAM de 256 MB, atualizável para 512 MB

Não. Usa bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor III

SDRAM de 256 MB

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor IV

SDRAM de 512 MB

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V

SDRAM de 512 MB

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V-10GE 5

SDRAM de 512 MB

Não. Usa bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 6-E 5

SDRAM de 512 MB, atualizável para 1 GB

Não. Usa bootflash

128 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 7E/7LE

2 GB, atualizável para 4 GB

1 GB

1 GB

Cartão SD de 2 GB (SD-X45-2 GB-E)

Supervisor 8E

4 GB

2 GB

2 GB

Cartão SD de 2 GB (SD-X45-2 GB-E)

1 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 —A DRAM em um Supervisor 1 para o Catalyst 6500/6000 não pode ser atualizada. A DRAM em um Supervisor 1A para o Catalyst 6500/6000 pode ser atualizada de 64 para 128 MB. Supervisor 1Como enviado após junho de 2004, tem 128 MB de DRAM por padrão.

A atualização da DRAM em um Supervisor 1A com um MSFC1 (número de peça WS-X6K-SUP1A-MSFC) requer uma atualização prévia para um MSFC2. Um kit de atualização que inclui o MSFC2 (número de peça MEM-S1-128MB-UPG=) está disponível. Consulte a Nota de Instalação de Atualização do Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 1A DRAM.

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engines 1 e 2 —Placas Flash para o Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1, 1A e 2 têm ROMMON mínimo, versão de software e outros requisitos. Consulte a Nota de Instalação da Placa Flash da Família Catalyst 6000.

3 Mecanismo Supervisor Catalyst 6500/6000 2—Os modelos do Supervisor Engine WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 e WS-X6K-S2U-MSFC2 suportam o Compact Flash de 64 MB.

4 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720—Somente o Supervisor Engine 720 tem dois slots de placa flash removível. O slot rotulado como disk0: suporta apenas uma placa Compact Flash Tipo II. O slot rotulado como disk1: suporta uma placa Compact Flash Tipo II ou um MicroDrive de 1 GB. Você pode conectar diferentes tipos de placas Compact Flash nesses slots. Por exemplo, você pode conectar MEM-C6K-CPTFL128M no disco0: e MEM-C6K-CPTFL512M no disco1:.

5 Catalyst 4500/4000 Supervisor Engines II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E—Esses supervisores usam o Onboard Flash para armazenar arquivos de configuração e não usam um dispositivo NVRAM separado.

Informações Relacionadas

- Guia do mecanismo supervisor do switch Catalyst 6500 Series

- Notas de versão para o software ROMMON do Supervisor Engine 2 da família Catalyst 6000

- Ferramentas e recursos - Cisco Systems

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems