Contents

Introduction

Quais recursos de QoS os switches Catalyst 4500/4000 que executam o suporte CatOS?

Qual é o software mínimo necessário para QoS nos switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS suportam limitação de taxa ou vigilância em portas ou VLANs?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam a marca CatOS ou reescrevem os bits do tipo de serviço de precedência (ToS) IP em um pacote IP?

Que tipo de programação de entrada os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS fornecem?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS podem alterar o valor da Classe de Serviço (CoS - Class of Service) de entrada em tags IEEE 802.1Q (dot1q)?

Meu servidor não pode marcar valores de Classe de Serviço (CoS - Class of Service). Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS podem marcar o tráfego do servidor para um valor CoS específico?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS honram o valor de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) de entrada em tags IEEE 802.1Q (dot1q) de meus telefones IP?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS podem estender a confiança ou substituir o valor de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) de entrada dos dispositivos conectados aos telefones IP?

Que tipo de programação de saída os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS fornecem?

Habilitei a QoS em um switch Catalyst 4500/4000 que executa CatOS e agora vejo problemas de desempenho. O que está errado?

Como os recursos de QoS nos Catalyst 4500/4000 Switches que executam CatOS se comparam aos Catalyst 4500/4000 Switches que executam o Cisco IOS Software? Como os recursos se comparam aos recursos do módulo de switching de Camada 3 (L3)?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento aborda as perguntas frequentes (FAQ) sobre o recurso Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) dos switches Cisco Catalyst 4500/4000 (Supervisor Engine I e Supervisor Engine II), Catalyst 2948G, Catalyst 2980G e Catalyst 4912G que executam o Catalyst OS (CatOS). Este documento se refere a esses switches como "Catalyst 4000 Switches que executam CatOS". Para recursos de QoS em Catalyst 4500/4000 Switches que executam o Cisco IOS® Software, consulte o documento Configuração de QoS.

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

P. Quais recursos de QoS os switches Catalyst 4500/4000 que executam o suporte CatOS?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS suportam classificação de entrada e programação de saída em portas de Camada 2 (L2). Consulte o documento A.Nota de Instalação e Configuração do Módulo de Serviços de Camada 3 do Catalyst 4000 para obter os recursos adicionais disponíveis nas interfaces Gigabit Ethernet de Camada 3 (L3).

P. Qual é o software mínimo necessário para QoS nos switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS?

Você precisa do software Supervisor Engine versão 5.4(2) e posterior no Catalyst 4500/4000 (Supervisor Engine I e Supervisor Engine II), Catalyst 2948G, Catalyst 2980G e Catalyst 4912G para suportar os recursos de QoS. A.

P. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS suportam limitação de taxa ou vigilância em portas ou VLANs?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS não fornecem vigilância ou limitação de taxa em portas de Camada 2 (L2). A limitação de taxa é suportada nas interfaces Gigabit Ethernet camada 3 (L3). Consulte a A.Nota de Instalação e Configuração do Módulo de Serviços da Camada 3 do Catalyst 4000 para obter informações adicionais. A vigilância é suportada nos switches Catalyst 4500/4000 que executam o Cisco IOS Software. Para obter mais informações, consulte o documento Política e Marcação de QOS com os Supervisor Engines baseados em IOS Catalyst 4000/4500.

P. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam a marca CatOS ou reescrevem os bits do tipo de serviço de precedência (ToS) IP em um pacote IP?

Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS não fornecem marcação de Camada 3 (L3) ou regravação em portas de Camada 2 (L2). Os bits L3 ToS de um pacote recebido são passados pelo switch L2 intocados. A precedência de IP de entrada nas interfaces Gigabit Ethernet do módulo L3 é respeitada. Consulte a A.Nota de Instalação e Configuração do Módulo de Serviços da Camada 3 do Catalyst 4000 para obter informações adicionais. A marcação e a reescrita de precedência de IP/ponto de código de serviços diferenciados (DSCP) são suportadas em um Catalyst 4500/4000 que executa o Cisco IOS Software. Para obter mais informações, consulte o documento Política e Marcação de QOS com os Supervisor Engines baseados em IOS Catalyst 4000/4500.

P. Que tipo de programação de entrada os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS fornecem?

As placas de linha dos switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS têm programação de entrada FIFO em portas de Camada 2 (L2). Consulte a A.Nota de Instalação e Configuração do Módulo de Serviços da Camada 3 do Catalyst 4000 para obter informações adicionais sobre os recursos do módulo da Camada 3 (L3).

P. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS podem alterar o valor da Classe de Serviço (CoS - Class of Service) de entrada em tags IEEE 802.1Q (dot1q)?

Não. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS suportam classificação e marcação de quadros somente em quadros não classificados que entram no switch e não podem alterar os valores de CoS em pacotes já marcados. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam o Cisco IOS Software podem classificar ou reclassificar pacotes marcados/não marcados. Para obter mais informações, consulte o documento A.Compreendendo e Configurando a QoS.

P. Meu servidor não pode marcar valores de Classe de Serviço (CoS - Class of Service). Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS podem marcar o tráfego do servidor para um valor CoS específico?

Sim, mas lembre-se de que o CoS padrão para pacotes não marcados é por switch e não por porta. Portanto, todos os pacotes não marcados são marcados com o mesmo valor de CoS. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam o Cisco IOS Software suportam marcação por porta. Para obter mais informações, consulte A.Compreendendo e Configurando a QoS.

P. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS honram o valor de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) de entrada em tags IEEE 802.1Q (dot1q) de meus telefones IP?

Sim, os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS honram o valor de CoS recebido na marca dot1q. Como dot1q não marca a VLAN nativa, você precisa usar a configuração de CoS em todo o switch para marcar esses pacotes. Essas marcas são mantidas através do switch e usadas no agendamento de saída. Se a porta de saída for um tronco, o valor de CoS original ou o novo valor (para pacotes que chegam não marcados na VLAN nativa) será marcado no pacote. A.

P. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS podem estender a confiança ou substituir o valor de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) de entrada dos dispositivos conectados aos telefones IP?

Não, os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS não podem estender a confiança ou substituir o valor de CoS recebido do tráfego de dispositivos conectados aos telefones IP. Os switches Catalyst 4500/4000 que executam o Cisco IOS Software podem suportar confiança estendida. Consulte o documento A.Configurando Interfaces de Voz.

P. Que tipo de programação de saída os switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS fornecem?

As placas de linha dos switches Catalyst 4500/4000 que executam CatOS suportam duas filas de saída por porta com um limiar a 100%. Esse método de 2 filas, 1 limite (2Q1T) não é configurável. Ele oferece configuração de usuário para mapas de valor de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) para as duas filas. Por exemplo, você pode configurar pacotes com um valor de CoS de 0 a 3 para usar a primeira fila e 4 a 7 para usar a segunda fila. O Catalyst 4500/4000 suporta apenas mapeamentos de CoS em pares, 0-1, 2-3, 4-5, 6-7. Você não pode definir um valor de CoS a menos que especifique o CoS do parceiro correspondente. Por exemplo, você não pode especificar 0-4 para a primeira fila porque deve emparelhar 5 com o parceiro, 4. As duas filas são atendidas em um estilo rodízio. Consulte a A.Nota de Instalação e Configuração do Módulo de Serviços da Camada 3 do Catalyst 4000 para obter informações adicionais sobre os recursos do módulo da Camada 3. Para os switches Catalyst 4500/4000 que executam os recursos do Cisco IOS Software, consulte o documento Entendendo e Configurando a QoS.

P. Habilitei a QoS em um switch Catalyst 4500/4000 que executa CatOS e agora vejo problemas de desempenho. O que está errado?

Quando a QoS é desabilitada, o tráfego unicast é atribuído à fila 1 e o tráfego de broadcast, multicast e desconhecido é atribuído à fila 2. Se você habilitar a QoS, mas não modificar os mapeamentos de fila de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) para transmissão, o desempenho do switch poderá ser afetado porque todo o tráfego está atribuído à fila 1. Se você habilitar a QoS, modifique os mapeamentos de fila de CoS para transmissão. A.

P. Como os recursos de QoS nos Catalyst 4500/4000 Switches que executam CatOS se comparam aos Catalyst 4500/4000 Switches que executam o Cisco IOS Software? Como os recursos se comparam aos recursos do módulo de switching de Camada 3 (L3)?

O Catalyst 4500/4000 está disponível em três configurações que variam com os recursos de QoS suportados. Este quadro resume as seguintes variações: A.

Supervisor Engine I/II (que inclui portas L2^1 em um módulo L3 que executa CatOS)

Módulo WS-X4232-L3 (somente portas L3 Gigabit)

Software Cisco IOS (Supervisor Engine II+, III, IV e V)

Suporte MQC^2

No

No

Yes

QoS para todo o switch

Yes

N/A

Yes

QoS por porta

No

Yes

Yes

Filas de transmissão por porta

2Q1T^3 —Mapear valores de CoS^4 para filas com o comando set qos map

4º trim^5

4Q

Receber filas por porta

N/A

N/A

N/D^6

Programação

Rodízio

WRR^7 com o comando qos mapping precedence value wrr-weight weight

Rodízio, WRR ou prioridade estrita

Fila de prioridade estrita

No

No

Sim, com o comando tx-queue 3 priority high

Evitando congestionamento

No

No

Sim, DBL^8 está disponível no Supervisor Engine IV

Policiais (entrada)

N/A

Sim, com o comando rate-limit input

Sim, até 1.000 vigilantes^9

Policiais (saída)

N/A

Sim, com o comando rate-limit output

Sim, até 1.000 vigilantes^9

Definição de vigilante de entrada/saída com cabeçalhos L3 e L4^10

No

Não, aplica-se a todo o tráfego IP e não IP por porta

Yes

Modelagem de saída

No

Sim, a partir do Cisco IOS Software Release 12.0(10)W5(18e) com o comando traffic-shape rate

Sim, fila por saída com o comando shape

Classificação com uma base IP DSCP^11

No

Sim, somente bits de precedência de IP

Sim, com base nos valores "confiáveis" de pacotes de chegada ou através da configuração de 12 baseado em ACL por porta ou marcação baseada em classe, por porta

Classificação baseada em IEEE 802.1p (CoS)

Yes

N/A

Sim, com base em valores "confiáveis" de pacotes de chegada ou através de regras de marcação configuradas

Classificação baseada em ACLs ou classes de tráfego

No

Não, aplica-se a todo o tráfego IP e não IP, exceto pacotes de alta prioridade destinados à CPU

Yes

Marcação baseada no ISL 13, 802.1p e IP ToS^14

Sim, as configurações de toda a comutação somente com o comando set qos defaultcos e somente em quadros não classificados ou não marcados

Não, honra os valores de precedência de IP existentes para a classificação de entrada e o agendamento de saída.

Yes

1 L2 = Camada 2

2 MQC = Interface de linha de comando (CLI) de QoS modular

3 2Q1T = 2 filas, 1 limite

4 CoS = Classe de Serviço

5 4Q = 4 filas

6 O Supervisor Engine fornece arquitetura de switch sem bloqueio para evitar a necessidade de enfileiramento de entrada.

7 WRR = round-robin ponderado

8 DBL = limite de buffer dinâmico

9 Esteja ciente do bug da Cisco ID CSCdz48041 (somente clientes registrados) , que pode causar esgotamento de tags para vigilantes ao configurar vigilantes em muitas interfaces.

10 L4 = Camada 4

11 DSCP = ponto de código de serviços diferenciados

12 ACL = lista de controle de acesso

13 ISL = Inter-Switch Link Protocol

14 ToS = Tipo de Serviço

Informações Relacionadas

- Política e marcação de QOS com os mecanismos de supervisor baseados em IOS Catalyst 4000/4500

- Perguntas frequentes sobre Catalyst G-L3 Series Switches e QoS dos módulos de camada 3 WS-X4232-L3

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico - Cisco Systems