Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Plataformas Catalyst 2900

Plataformas Catalyst 4000

Informações Relacionadas

Introduction

A finalidade deste documento é esclarecer as convenções de nomes entre os diversos switches Catalyst 2900 e Catalyst 4000. As tabelas contêm os nomes do produto, a plataforma de que o produto foi derivado, todos os detalhes pertinentes sobre o produto, a interface de linha de comando (CLI) usada no produto, o nome da imagem e qual configuração de software e documento de troubleshooting podem ser usados para uma plataforma de um switch específico.

Consulte o respectivo link de produto para obter mais detalhes técnicos sobre um determinado produto nessas tabelas.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Plataformas Catalyst 2900

Plataformas 2900

Nome da plataforma

Derivado de

Detalhes

CLI usado

Imagem usada

Configuração Suportada/Documentos para Troubleshooting

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- Chassi 5002

- Mecanismo de supervisão I com uplinks 2100BaseTX

- 12 portas do switch 10/100BaseTX (2901) ou 12 portas de switch de fibra multimodo de 100BaseFX (MMF) (2902)

Catalyst OS

Usa a imagem cat5000-sup

Todos os documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 5000 Series podem ser usados.

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- Chassi 5002

- Mecanismo de supervisão II com 2 uplinks 100BaseTX (2926T) ou 100BaseFX MMF (2926F)

- 24 portas de switch 10/100BaseTX

CatOS

Usa a imagem cat5000-sup

Todos os documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 5000 Series podem ser usados.

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- Chassi 5002

- Placa de recurso de mecanismo de supervisão III/NetFlow (NFFC) com 2 uplinks fixos 1000BaseSX (2926GS) ou 1000BaseLX/LH (2926GL)

- 24 portas de switch 10/100BaseTX

CatOS

Usa a imagem cat5000-sup3

Todos os documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 5000 Series podem ser usados.

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- Mecanismo supervisor I

- 48 portas de switch de 10/100BaseTX + 2 portas de switch do conversor de interface (GBIC) de 1000BaseX Gigabit

CatOS

Usa imagem cat4000

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting do Catalyst 4000 Series podem ser usados.

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- Mecanismo supervisor I

- 80 portas de switch de 10/100BaseTX + 2 portas de switch de GBIC de 1000BaseX

CatOS

Usa imagem cat4000

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting do Catalyst 4000 Series podem ser usados.

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- Mecanismo de supervisão I (com circuitos integrados específicos de aplicações com custo reduzido [ASICs])

- 80 portas de switch de 10/100BaseTX + 2 portas de switch de GBIC de 1000BaseX

CatOS

Usa imagem cat4000

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting do Catalyst 4000 Series podem ser usados.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- 48 interfaces em switch de camada 3 da interface do processador Ethernet (EPIF) de 10/100BaseTX + 2 interfaces em switch de camada 3 da interface do processador de Gigabit GBIC (XPIF) de 1000BaseX

Cisco IOS® Software

Usa a imagem cat2948g-in-mz

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting dos Catalyst 2948G-L3 Series e 4908G-L3 Series podem ser usados.

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

N/A

Switches de configuração fixa com vários tipos de mídia disponíveis (alguns switches suportam módulos de expansão para portas adicionais.)

Software Cisco IOS (somente na camada 2)

Usa imagem c2900XL

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting dos Catalyst 2900 XL/3500 XL Series podem ser utilizados.

Switch Ethernet de longo alcance Catalyst 2900 (LRE) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4 portas 10/100 fixas de autodetecção

- 12 ou 24 portas LRE

Software Cisco IOS (somente na camada 2)

Usa imagens c2900XL especiais

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting dos Catalyst 2900 XL/3500 XL Series podem ser utilizados.

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

N/A

- Switches de configuração fixa da porta 8 10/100

- 1 porta 10/100/1000 (TT-S) ou 1 porta 100Base-FX e 1 porta de tamanho pequeno conectável (SFP) (TF-S)

Software Cisco IOS (somente na camada 2)

Usa imagens C2940

A documentação do Catalyst 2940, a maioria da documentação do Catalyst 2950 e a maioria dos documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 2900 XL/3500 XL Series podem ser usadas.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

N/A

12, 24 ou 48 switches de configuração de porta fixa de 10/100 com várias portas de mídia disponíveis, dependendo do modelo

Software Cisco IOS (somente na camada 2)

Usa a imagem c2950 ou C2955, respectivamente. Os switches Catalyst 2950 reconhecem a imagem aprimorada (EI) ou a imagem padrão (SI), que depende do modelo. Os switches Catalyst 2955 apenas executam o EI.

A documentação do Catalyst 2950 e a maioria dos documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 2900 XL/3500 XL Series podem ser usadas.

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- 8 ou 24 portas LRE

- 2 portas fixas de 10/100/1000 e 2 slots de módulo SFP

Software Cisco IOS (somente na camada 2)

Usa imagem c2950lre

Os documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 2950 podem ser usados.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

N/A

- 24 portas de 10/100/1000 (24-T)

- 24 portas de 10/100/1000 com 4 SFP (24-TS)

Software Cisco IOS (somente na camada 2)

Usa imagem c2970

A documentação do Catalyst 2970, a maioria da documentação do Catalyst 2940/2950 e  os documentos de configuração/solução de problemas do Catalyst 2900 XL/3500 XL Series podem ser usadas.

Plataformas Catalyst 4000

Plataformas 4000

Nome da plataforma

Derivado de

Detalhes

CLI usado

Imagem usada

Configuração Suportada/Documentos para Troubleshooting

Catalyst 4000

- Chassi do Catalyst 4000 de 3 slots WS-C4003

N/A

Compatível apenas com o mecanismo de supervisão I (WS-X4012)

CatOS

Usa a imagem cat4000, cat4000.x-y-z ou cat4000-k8.x.y.z (usa cat4000-cv para a imagem CiscoView)

Quase todos os documentos de configuração/Troubleshooting de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) podem ser utilizados.

Catalyst 4000

- Chassi do Catalyst 4000 de 6 slots WS-C4006

N/A

Compatível apenas com o mecanismo de supervisão II (WS-X4013)

- CatOs somente no mecanismo de supervisão II

Usa as imagens do CatOs: cat4000.x-y-z ou cat4000-K8.x.y.z (usa cat4000-CV para a imagem do CiscoView)

Quase todos os documentos de configuração/Troubleshooting de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) podem ser utilizados.

Compatível com o mecanismo de supervisão II-Plus (WS-4013 +), mecanismo de supervisão III (WS-X4014), mecanismo de supervisão IV (WS-X4515) e mecanismo de supervisão V (WS-X4516)

- Software Cisco IOS somente no mecanismo de supervisão II-Plus, III, IV e V

Usa imagens do Cisco IOS: cat4000-is-mz ou cat4000-I9S-MZ (conjunto de recursos básicos L3) ou cat4000-i5S (conjunto de recursos aprimorado L3), cat4500, que depende da versão do software e do mecanismo de supervisão

Quase todos os documentos de configuração/solução de problemas do Cisco IOS (Catalyst 4K/6K) podem ser usados.

Catalyst 4500

- Chassis para WS-C4503, 3 slots do Catalyst 4500

N/A

Compatível apenas com o mecanismo de supervisão II (WS-X4013)

- CatOs somente no mecanismo de supervisão II

Usa as imagens do CatOs: cat4000.x-y-z ou cat4000-K8.x.y.z (usa cat4000-CV para a imagem do CiscoView)

Quase todos os documentos de configuração/Troubleshooting de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) podem ser utilizados.

Compatível com o mecanismo de supervisão II-Plus (WS-4013 +), mecanismo de supervisão II-Plus-10GE (WS-X4013 + 10GE), mecanismo de supervisão II-Plus-TS (WS-X4013+TS), mecanismo de supervisão III (WS-X4014), mecanismo de supervisão IV (WS-X4515), mecanismo de supervisão V (WS-X4516) e mecanismo de supervisão V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Software Cisco IOS somente em mecanismo de supervisão II-Plus, II-Plus-10GE, II-Plus-TS, III, IV, V e V-10GE

Usa imagens do Cisco IOS: cat4000-is-mz ou cat4000-I9S-MZ (conjunto de recursos básicos L3) ou cat4000-i5S (conjunto de recursos aprimorado L3), cat4500, que depende da versão do software e do mecanismo de supervisão

Quase todos os documentos de configuração/solução de problemas do Cisco IOS (Catalyst 4K/6K) podem ser usados.

Catalyst 4500

- Chassi do Catalyst 4506 de 6 slots WS-C4506

N/A

Compatível apenas com o mecanismo de supervisão II (WS-X4013)

- CatOs somente no mecanismo de supervisão II

Usa as imagens do CatOs: cat4000.x-y-z ou cat4000-K8.x.y.z (usa cat4000-CV para a imagem do CiscoView)

Quase todos os documentos de configuração/Troubleshooting de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) podem ser utilizados.

Compatível com o mecanismo de supervisão II-Plus (WS-4013+), mecanismo de supervisão II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), mecanismo de supervisão III (WS-X4014), mecanismo de supervisão IV (WS-X4515), mecanismo de supervisão V (WS-X4516) e mecanismo de supervisão V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Software Cisco IOS somente em mecanismo de supervisão II-Plus, II-Plus-10GE, III, IV, V e V-10GE

Usa imagens do Cisco IOS: cat4000-is-mz ou cat4000-I9S-MZ (conjunto de recursos básicos L3) ou cat4000-i5S (conjunto de recursos aprimorado L3), cat4500, que depende da versão do software e do mecanismo de supervisão

Quase todos os documentos de configuração/solução de problemas do Cisco IOS (Catalyst 4K/6K) podem ser usados.

Catalyst 4500

- Chassi do Catalyst 4507R de 7 slots WS-4507R

N/A

Compatível com o mecanismo de supervisão II-Plus (WS-4013 +), mecanismo de supervisão II-Plus-10GE (WS-X4013 + 10GE), mecanismo de supervisão IIV (WS-X4515), mecanismo de supervisão V (WS-X4516) e mecanismo de supervisão V-10GE (WS-X4516-10GE) com redundância do mecanismo de supervisão

- Software Cisco IOS somente em mecanismo de supervisão II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V e V-10GE

Usa imagens do Cisco IOS: cat4000-is-mz, cat4000-I9S-MZ (conjunto de recursos básicos L3) ou cat4000-i5S (conjunto de recursos aprimorado L3), cat4500, que depende da versão do software e do mecanismo de supervisão

Quase todos os documentos de configuração/solução de problemas do Cisco IOS (Catalyst 4K/6K) podem ser usados.

Catalyst 4500

- Chassi do Catalyst 4510R de 10 slots WS-4510R

N/A

Compatível com o Supervisor Engine V (WS-X4516) e Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) com redundância do mecanismo de supervisão

- Software Cisco IOS somente no mecanismo de supervisão V e V-10GE

Usa imagens do Cisco IOS: cat4000-is-mz, cat4000-I9S-MZ (conjunto de recursos básicos L3) ou cat4000-i5S (conjunto de recursos aprimorado L3), cat4500, que depende da versão do software e do mecanismo de supervisão

Quase todos os documentos de configuração/solução de problemas do Cisco IOS (Catalyst 4K/6K) podem ser usados.

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Portas do switch GBIC do mecanismo de supervisão I + 12 1000BaseX

CatOS

Usa imagem cat4000

Quase todos os documentos de configuração/Troubleshooting de CatOS (Catalyst 4000/5000/6000) podem ser utilizados.

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 interfaces em switch de camada 3 do 1000BaseX GBIC (XPIF)

Cisco IOS Software

Usa a imagem cat2948g-in-mz

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting dos Catalyst 2948G-L3 Series e 4908G-L3 Series podem ser usados.

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + Cartão de recursos de multicamada (MSFC) de 6K

- 40 10/100BaseTX + 2 interfaces de switch de camada 3 1000BaseX do GBIC para balanceamento de carga do servidor (SLB)

Cisco IOS Software

Usa a imagem cat4840g-i-MZ

Todos os documentos de configuração/Troubleshooting dos Catalyst 2948G-L3 Series e 4908G-L3 Series podem ser usados.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48 10/100/1000BASE-T com 4 ópticas SFP 1000BASE-X alternativos

- 48 10/100/1000BASE-T com 2 Gigabit Ethernet 10 (x2 ópticas).

Cisco IOS Software

Usa imagem cat4500

Quase todos os documentos de configuração/solução de problemas do Cisco IOS (Catalyst 4K/6K) podem ser usados.

Módulo de serviços de camada 3 do Catalyst 4000

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- A estrutura do switch é igual ao Catalyst 2948G-L3/4908G-L3

- 2 interfaces de switches de camada 3 de Gigabit Ethernet de 1000BaseSX (XPIF) conectadas a 2 portas internas de camada 2 de 1000BaseSX

- 2 interfaces em switch de camada 3 externas de 1000BaseX GBIC (XPIF)

- 32 portas de switch de 10/100BaseTX

- Software Cisco IOS (interfaces de 4 Gigabits)

- CatOS (2 portas 1000BaseX internas + 32 portas 10/100)

- Usa a imagem cat4232-in-mz

- Usa imagem cat4000

A configuração é a mesma que a todos os outros módulos da camada 3 e a solução de problemas é igual ao switch Catalyst 2948G-L3.

Cuidado: os Catalyst 4500 Series Supervisor Engines I e II podem executar somente o Catalyst OS Software e não podem ser convertidos para execução com o Cisco IOS Software.

Cuidado: os Catalyst 4500 Series Supervisor Engines II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V e V-10GE podem ser executados somente com o Cisco IOS Software e não podem ser convertidos para serem executados com o Catalyst OS Software.

Informações Relacionadas

- Produtos e serviços - Switches Cisco

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems