Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Configuração do switch (mix_stack)

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

O tráfego do plano de controle multicast é sempre visto por cada roteador em um ambiente de LAN. O Multicast IP Stub é usado para reduzir e minimizar o tráfego multicast desnecessário visto na LAN na camada de acesso e salvar a largura de banda na mídia para encaminhar o tráfego multicast para a camada de distribuição/núcleo upstream.

Nos Catalyst 3750 e 3560 Series Switches, o recurso PIM Stub Multicast suporta o roteamento multicast entre a camada de distribuição e a camada de acesso. Ele suporta dois tipos de interfaces PIM: interfaces PIM de uplink e interfaces passivas de PIM. Em particular, uma interface roteada configurada com o modo PIM Passivo não transmite/encaminha o tráfego do plano de controle PIM; ele apenas passa/encaminha o tráfego IGMP.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- O roteador PIM stub não roteia o tráfego de trânsito entre os roteadores de distribuição. Esse comportamento é imposto pelo roteamento stub unicast (EIGRP). A configuração de roteamento de stub unicast apropriada é necessária para auxiliar esse comportamento de roteador de stub de PIM. O recurso PIM stub não impede que o administrador do roteador configure RIP, rotas estáticas ou PIM RP para ignorar essa restrição.

- Apenas receptores e fontes de multicast de conexão direta (IGMP - Direct-Connected Multicast) são permitidos nos domínios de acesso da camada 2. O protocolo PIM não é suportado em domínios de acesso.

- A topologia do roteador stub de PIM redundante não é suportada.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na saída do Switch Catalyst 3750.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Produtos Relacionados

Essa configuração também pode ser usada com estes tipos de switch:

- Catalyst 3750 e 3560 Series Switches

Os switches Cisco Catalyst 3750 e 3560 suportam PIM Stub Multicast Routing Code versão 12.2(37)SE e posterior.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

O PIM SSM é usado nos uplinks para se comunicar com o roteador upstream. Os usuários podem usar qualquer outro modo PIM (por exemplo, Denso ou Sparse).

Para obter informações adicionais sobre a configuração do Roteamento Multicast nos 3750 Series Switches, consulte Configuração do Roteamento Multicast IP.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Conclua estes passos para configurar o PIM Stub Routing:

1. Emita este comando para ativar o roteamento multicast globalmente no switch ou na pilha de switches:

mix_stack(config)#ip multicast-routing distributed

2. Emita este comando para definir o intervalo SSM de endereço IP multicast com intervalo de grupo padrão:

mix_stack(config)#ip pim ssm default

3. Emita este comando para ativar o PIM SSM no uplink:

mix_stack(config)#interface GigabitEthernet3/0/25

!--- By default switch configures the Layer 2 parameters. So in order to configure the Layer 3 parameter, use the next command.

mix_stack(config-if)#no switchport

mix_stack(config-if)#ip pim sparse-dense-mode

4. Emita este comando para habilitar o roteamento PIM Stub na interface VLAN:

mix_stack(config)#interface vlan100

mix_stack(config-if)#ip pim passive

Configuração do switch (mix_stack)

mix_stack#show run

Building configuration...

Current configuration : 7810 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname mix_stack

!

!

switch 2 provision ws-c3750e-24pd

switch 3 provision ws-c3750g-24ts

switch 5 provision ws-c3750-24fs

switch 9 provision ws-c3750e-24pd

!

ip routing

!

!

ip multicast-routing distributed

!

!--- Output suppressed.

!

!

vlan 100

!

!

interface GigabitEthernet2/0/1

switchport access vlan 100

no keepalive

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet2/0/2

switchport access vlan 100

no keepalive

spanning-tree portfast

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface GigabitEthernet3/0/25

no switchport

ip address 3.1.1.2 255.255.255.248

ip pim sparse-dense-mode

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface GigabitEthernet9/0/24

no switchport

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip pim passive

no keepalive

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

interface Vlan1

no ip address

!

interface Vlan100

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

ip pim passive

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

ip pim ssm default

!

!

!--- Output suppressed.

!

!

control-plane

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

speed 115200

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Emita o comando show ip pim interface para exibir o PIM Stub que está ativado para cada interface.

mix_stack#show ip pim interface

Address    Interface               Ver/    Nbr     Query   DR     DR

Mode    Count   Intvl   Prior

3.1.1.2    GigabitEthernet3/0/25   v2/SD   1       30      1      3.1.1.2

100.1.1.1  Vlan100                 v2/P    0       30      1      100.1.1.1

10.1.1.1   GigabitEthernet9/0/24   v2/P    0       30      1      10.1.1.1

Emita o comando show ip igmp groups detail para exibir o cliente interessado que ingressou no grupo/origem Multicast específico.

mix_stack#show ip igmp groups 232.0.0.9 det

Flags: L - Local, U - User, SG - Static Group, VG - Virtual Group,

SS - Static Source, VS - Virtual Source,

Ac - Group accounted towards access control limit

Interface: GigabitEthernet9/0/24

Group: 232.0.0.9

Flags: SSM

Uptime: 00:00:10

Group mode: INCLUDE

Last reporter: 10.1.1.2

CSR Grp Exp: 00:02:57

Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote, S - Static,

V - Virtual, M - SSM Mapping, L - Local,

Ac - Channel accounted towards access control limit)

Source Address Uptime v3 Exp CSR Exp Fwd Flags

200.1.1.3 00:00:10 stopped 00:02:57 Yes CM

Interface: Vlan100

Group: 232.0.0.9

Flags: SSM

Uptime: 01:42:08

Group mode: INCLUDE

Last reporter: 100.1.1.3

CSR Grp Exp: 00:02:00

Group source list: (C - Cisco Src Report, U - URD, R - Remote, S - Static,

V - Virtual, M - SSM Mapping, L - Local,

Ac - Channel accounted towards access control limit)

Source Address Uptime v3 Exp CSR Exp Fwd Flags

200.1.1.3 01:42:12 stopped 00:02:00 Yes CM

mix_stack#

Emita o comando show ip mroute para verificar se o fluxo Multicast encaminha da origem para os clientes interessados.

mix_stack#show ip mroute 232.0.0.9

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(200.1.1.3, 232.0.0.9), 01:44:23/00:02:52, flags: sTI

Incoming interface: GigabitEthernet3/0/25, RPF nbr 3.1.1.1

Outgoing interface list:

GigabitEthernet9/0/24, Forward/Sparse-Dense, 00:02:24/00:02:50

Vlan100, Forward/Sparse-Dense, 01:44:23/00:02:52

Informações Relacionadas

- Cisco Catalyst 3750 Series Switches - Documentação de apoio

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems