Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Encontrar a Versão de Software e o Conjunto de Recursos

Decida que Arquivos Usar

Sistema de Arquivos da Flash e Requisitos de Memória

Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Automático (imagem .tar)

Step-by-Step Instructions

Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Manual (imagem .tar)

Step-by-Step Instructions

Passo 1 - Baixar a Imagem .tar

Passo 2 - Extrair a Imagem .tar

Passo 3 - Configurar a Variável de Inicialização

Passo 4 - Recarregar e verificar

Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Manual (imagem .bin)

Step-by-Step Instructions

Passo 1 - Baixar a Imagem .bin

Passo 2 - Verificar a Memória Disponível

Passo 3 - Copiar as Imagens para o Sistema de Arquivos da Flash

Passo 4 - Configurar a Variável de Inicialização

Passo 6 - Verificar Antes de Recarregar

Passo 6 - Recarregar e verificar

Verificar

Troubleshoot

Transferência de Imagem do Servidor TFTP Falha ou Imagem do Cisco IOS Corrompida

Você Recebe A Mensagem de Erro Error_Bad_Mzip

%Erro ao abrir flash:update/info (Arquivo ou diretório inexistente)

Os Switches na Pilha Não Inicializam a Imagem Nova (Incompatibilidade de Versões)

Método 1 - Imagem .tar

Método 2 - Imagem .tar

Método 3 - Imagem .bin

%Tar checksum error in tftp

Upgrade do Cisco IOS Software com Conjuntos de Recursos Diferentes

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas para atualizar a imagem de software nos Cisco Catalyst 3750 Series Switches com a interface de linha de comando (CLI).

Prerequisites

Requirements

Antes de fazer o download do software, consulte estas seções das Release Notes dos Catalyst 3750, 3560 e 2970 Switches, Cisco IOS® Release 12.2(25)SEB e Mais Recente para obter informações importantes:

- Encontrar a Versão de Software e o Conjunto de Recursos

- Decisão de Quais Arquivos Usar

- Upgrade de um Switch com o Gerenciador de Dispositivos ou o Assistente de Rede

- Upgrade de um Switch com a CLI

- Recuperação de uma Falha de Software

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware:

- Switches WS-C3750G-12S

- Switches WS-C3750G-24TS

Observação: você pode substituir qualquer switch empilhável da série Catalyst 3750.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Encontrar a Versão de Software e o Conjunto de Recursos

Um diretório que tenha o nome Cisco IOS® Software Release armazena a imagem do Cisco IOS como um arquivo bin. O diretório armazena a imagem no dispositivo flash da placa do sistema (flash:). Um subdiretório contém os arquivos que você precisa para o gerenciamento da Web.

Você pode usar o comando  show version privilegiado para ver a versão do software que é executada no seu switch. A segunda linha do visor mostra a versão.

Nota: Embora a show version mostra sempre a imagem do software que é executada no switch, o nome do modelo que aparece no final desta exibição é a configuração de fábrica. Essa imagem é a imagem base IP, conhecida anteriormente como imagem de multicamada padrão (SMI), ou a imagem dos serviços IP, conhecida anteriormente como a imagem multilayer aprimorada (EMI). Este nome não mudará se você fizer o upgrade da imagem do software.

Você também pode usar o comando  dir filesystem: privileged EXEC  comando. Esse comando mostra os nomes de diretório de todas as imagens de qualquer outro software que você armazenou na memória Flash.

Antes de decidir a versão do Cisco IOS Software para a qual você deseja atualizar os switches, você deve:

- Ler os Release Notes do Cisco IOS Software Release específico. Consulte Cisco Catalyst 3750 Series Switches - Release Notes.

- Consulte o Bug Toolkit (somente clientes registrados) e Cisco Catalyst 3750 Series Switches - Field Notices.

Localize o valor de prioridade de um switch Catalyst 3750

O valor de prioridade determina o switch principal em uma pilha. O valor de prioridade pode ser de 1 a 15. O valor de prioridade padrão é 1. A Cisco recomenda que você atribua o valor de prioridade mais alto ao switch que você prefere ser o principal da pilha. Neste exemplo, o switch principal tem um valor de prioridade 15. Para obter mais informações, consulte Criação e Gerenciamento de Pilhas de Switches Catalyst 3750.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Decida que Arquivos Usar

O centro de download de software do Catalyst 3750 contém dois conjuntos de imagens do Cisco IOS para cada conjunto de recursos e versões. Um conjunto contém apenas o arquivo de imagem do Cisco IOS que tem a extensão .bin. O outro conjunto contém a imagem do Cisco IOS mais o gerenciador de dispositivos baseado na Web que tem a extensão .tar.

Este documento explica o procedimento de upgrade com a imagem .tar e também com a imagem .bin. O arquivo .tar contém o arquivo de imagem do Cisco IOS e os arquivos que você precisa para o gerenciador de dispositivos incorporado. Você deve usar o arquivo TAR combinado para fazer o upgrade do switch com o gerenciador de dispositivos.

Os Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA e anteriores referiam-se à imagem que fornece características da camada 2+ e roteamento básico da camada 3 como SMI. Esses software release referiam-se à imagem que fornece roteamento e serviços avançados completos da camada 3 como EMI.

O Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB ou posterior refere-se ao SMI como a imagem de base IP e ao EMI como a imagem de serviços IP.

A tabela 1 lista as diferentes convenções de nomeação de arquivos para releases anteriores e posteriores ao Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB.

Tabela 1: Convenções de nomeação de arquivo de imagem do Cisco IOS

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA e anteriores

Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEB ou posterior

c3750-i9-mz (SMI)

c3750-ipbase-mz

c3750-i9k91-mz (SMI)

c3750-ipbasek9-mz

c3750-i5-mz (EMI)

c3750-ipservices-mz

c3750-i5k91-mz (EMI)

c3750-ipservicesk9-mz

A tabela 2 lista os nomes de arquivo para este software release.

Tabela 2: Arquivos de imagem do software Cisco IOS

nome do arquivo

Descrição

c3750-ipbase-tar.122-25.SEB.tar

Arquivos de imagem básica do Catalyst 3750 IP e do gerenciador de dispositivos Esta imagem tem recursos de roteamento de Camada 2+ e de Camada 3 básica.

c3750-ipservices-tar.122-25.SEB.tar

Arquivos de imagem de serviços IP e gerenciador de dispositivos do Catalyst 3750 Essa imagem tem recursos de roteamento completos de Camada 2+ e de Camada 3.

c3750-ipbasek9-tar.122-25.SEB.tar

Arquivos de imagem criptográfica de base IP do Catalyst 3750 e de gerenciador de dispositivos Essa imagem tem os recursos de roteamento Kerberos, SSH^1, Camada 2+ e Camada 3 básica.

c3750-ipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Arquivos de imagem criptográfica de serviços IP do Catalyst 3750 e de gerenciador de dispositivos Esta imagem tem os recursos Kerberos, SSH, Camada 2+ e Camada 3 completa.

c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Arquivos de imagem de serviços IP avançados Catalyst 3750, arquivo criptográfico e gerenciador de dispositivos Essa imagem tem todos os recursos de imagem de serviços IP e a capacidade de roteamento unicast de pacotes IPv6^2.

1SSH = Shell seguro

2IPv6 = IP versão 6

A ferramenta Software Advisor ajuda a determinar o conjunto de recursos necessários para as funcionalidades necessárias na rede.

Observação: somente usuários registrados da Cisco podem acessar ferramentas e informações internas da Cisco.

Sistema de Arquivos da Flash e Requisitos de Memória

Sistema de Arquivo da Flash

O 3750 é enviado de fábrica com a instalação de um gerenciador de dispositivos baseado na Web (arquivo .tar) no diretório flash:. O processo de extração do arquivo .tar cria um diretório da imagem do Cisco IOS. O diretório da imagem possui o mesmo nome da imagem do Cisco IOS (arquivo .bin), mas sem a extensão de arquivo. Esse diretório armazena a imagem do Cisco IOS (arquivo .bin) junto com um subdiretório HTML que contém os arquivos do gerenciador de dispositivos.

Execute o  dir flash:  para exibir o conteúdo do sistema de arquivos da Flash do 3750. Exemplo de saída do comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx      192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx      105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

!--- Notice the "d" in the permissions statement.

!--- It indicates that c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 is a directory.

!--- This directory is the location of both the Cisco IOS image (.bin file)

!--- and the HTML subdirectory.

Consulte estas seções neste documento para fazer o upgrade do 3750 Switch para um Cisco IOS Software Release com um gerenciador de dispositivos com base na Web:

- Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Automático (imagem .tar)

- Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Manual (imagem .tar)

Consulte a seção Atualização do Cisco IOS da Pilha de Switches da Série 3750 - Manual (.bin Image) para atualizar o switch com apenas uma versão do Cisco IOS Software.

Memória DRAM

Todos os modelos dos 3750 Series Switch possuem uma configuração de DRAM de 128 MB. Não há requisitos mínimos de DRAM a considerar antes de fazer o upgrade do software nos 3750.

Memória FLASH

A capacidade da memória flash interna enviada com os 3750 Switches é 16 MB ou 32 MB dependendo do modelo do Catalyst 3750 Switch. Consulte a Folha de Dados do Cisco Catalyst 3750 para obter mais informações.

Há um limite para o número de imagens que você pode armazenar na Flash. Sempre verifique o tamanho da imagem, em bytes, antes de atualizar o software. Execute o dir flash: para comparar o tamanho desta imagem com o espaço livre na Flash. Exemplo de saída do comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  6221372   Mar 1 1993 00:23:06 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx  5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (4087296 bytes free)

3750#

Se necessário, emita o comando delete flash:file_name para excluir uma única imagem do Cisco IOS (arquivo .bin). Ou emita o comando delete /force /recursive flash:dir_name para excluir um diretório e todos os seus arquivos.

Exemplo de saída de comando para eliminar uma imagem do Cisco IOS (arquivo .bin):

3750#delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin]?

!--- Press Return or Enter.

Delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin? [confirm]

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx     5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (10309120 bytes free)

Exemplo de saída de comando para eliminar uma imagem do Cisco IOS com um gerenciador de dispositivos com base na Web (diretório):

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx         192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

3750#delete /force /recursive flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4]?

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC

2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (10308608 bytes free)

Um upgrade pode exigir a liberação de mais espaço ainda. Isso depende de quantas imagens você armazenou na Flash. Você pode excluir imagens/diretórios mais antigos para liberar espaço.

Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Automático (imagem .tar)

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

O procedimento nesta seção copia o arquivo tar combinado para o switch. Você deve copiar o arquivo para o switch de um servidor TFTP e extrair os arquivos. Você pode baixar um arquivo de imagem e substituir a imagem atual ou você pode manter a imagem atual.

Observação: para pilhas de switch, os comandos EXEC privilegiados archive download-sw e archive upload-sw podem ser usados apenas através do principal da pilha. As imagens de software baixadas na pilha principal são automaticamente baixadas para o restante dos membros da pilha. Portanto, você deve estar conectado ao switch principal para executar essa atualização.

Step-by-Step Instructions

Para baixar o software, conclua estes passos:

Passo 1

Use seção Decida que Arquivos Usar deste documento para identificar o tipo de imagem e o conjunto de recursos que deseja baixar.

Passo 2

Para fazer download de versões mais antigas dos arquivos de imagem de serviços IP ou de imagem base IP para um switch Catalyst 3750, clique em Catalyst 3750 Software Arquivado . Para obter autorização e baixar os arquivos do software criptográfico, clique em Catalyst 3750 Software - Criptografia Forte (3DES).

Observação: as versões do Cisco IOS Software anteriores ao Cisco IOS Software Release 12.1(19)EA1c incluem uma atualização do carregador de inicialização. O bootloader pode levar até 1 minuto para atualizar na primeira vez que você carregar o novo software. Não desligue e ligue o switch enquanto o carregador de inicialização estiver sendo atualizado.

Etapa 3

Copie a imagem para o diretório de TFTP apropriado na estação de trabalho e certifique-se de que o servidor TFTP possua a configuração apropriada.

Para obter mais informações, consulte o Apêndice B do Guia de Configuração do Software deste release.

Passo 4

Faça login no switch através da porta de console ou de uma sessão Telnet e entre no modo enable.

Etapa 5

Para exibir a versão atual, execute o comando show version comando.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118776K/12288K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

Etapa 6

Execute odir flash:nos 3750 para verificar a quantidade de memória livre disponível para o upgrade.

Exemplo de saída do comando:

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

15998976 bytes total (11940352 bytes free)

Etapa 7

Para verificar a conectividade para o servidor TFTP, efetue um ping em seu endereço IP.

3750#ping 10.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Passo 8

Há diversas opções para baixar a imagem. Você pode usar as opções de linha de comando mostradas nesta seção para fazer com que uma nova imagem substitua a imagem antiga ou deixar a imagem antiga na flash.

O exemplo usa o comando archive download-sw para reter a imagem antiga no dispositivo. Para obter uma descrição completa dos comandos disponíveis, consulte a seção archive download-sw do guia Catalyst 3750 Switch Cisco IOS Commands.

Aqui estão as opções disponíveis para o archive download-sw comando:

3750#archive download-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/imageonly           Load only the Cisco IOS image(s)

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         Don't set BOOT -- leave existing boot config alone

/no-version-check    skip version check that prevents incompatible image

install

/only-system-type    specify individual system type to be updated

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

flash1:              Image file

flash2:              Image file

flash:               Image file

ftp:                 Image file

rcp:                 Image file

tftp:                Image file

Este exemplo mostra o comando em uso e a saída do switch através do processo de upload:

3750#archive download-sw /leave-old-sw tftp://10.11.11.11/c3750-i5-tar.122-20.SE.tar

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8488960 bytes]

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

examining image...

extracting info (98 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/info (435 bytes)

extracting info (98 bytes)

Stacking Version Number: 1.4

System Type:             0x00000000

Cisco IOS Image File Size:   0x004BA200

Total Image File Size: 0x00818A00

Minimum Dram required: 0x04000000

Image Suffix:          i5-122-20.SE

Image Directory:       c3750-i5-mz.122-20.SE

Image Name:            c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Image Feature:         LAYER_3|MIN_DRAM_MEG=64

Old image for switch 1: unknown

Old image for switch 2: unknown

Extracting images from archive into flash on switch 1...

c3750-i5-mz.122-20.SE/ (directory)

c3750-i5-mz.122-20.SE/html/ (directory)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_boot.jar (154860 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/err.html (152 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_splash.gif (22131 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_13.html (510 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/custom_cms.html (2441 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/not_supported.html (1392 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cluster.html (2822 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/start.html (576 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/test.htm (2301 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/xhome.htm (25035 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/stylesheet.css (3364 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/back-exp.htm (182 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/sitewide.js (10627 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/tools.htm (21818 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/appsui.js (3092 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/forms.js (11521 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/doc.htm (22332 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/express-setup.htm (61957 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_Browser.htm (3704 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_OS.htm (2851 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/net_report.htm (21107 bytes)

!--- Output suppressed.

Installing (renaming): `flash1:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE

Installing (renaming): `flash:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash:c3750-i5-mz.122-20.SE

All software images installed.

!--- Installation of the image and supporting files is now complete

!--- in the flash of all switches in the stack. In this example, installation

!--- is complete in both switches.

Passo 9

A cópia da imagem está completa e você está pronto para a reinicialização. Para verificar se o estado atual dos switches é Ready, execute o comando show switch detail comando.

Aqui está um exemplo:

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

Passo 10

Para verificar se a nova imagem está na flash para os membros da pilha, execute o comando dir flash: e o comando dir flash 1: comando. Neste exemplo, há dois switches membros da pilha. Se a configuração da pilha incluir switches adicionais, execute o comando dir flash#: para cada switch adicional na pilha.

Execute o show version para verificar se a imagem antiga ainda é a imagem do sistema operacional atual. Execute o show boot para verificar se a nova imagem agora é a imagem na lista de caminho de BOOT que pode ser carregada na próxima recarga do switch.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

6  drwx         192   Mar 05 1993 19:40:16  c3750-i5-mz.122-20.SE

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

!--- Notice the "d" in the permissions statement. The "d" indicates a directory.

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:35:58  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

3  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:33  vlan.dat

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

5  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

7  drwx         192   Mar 05 1993 19:37:40  c3750-i5-mz.122-20.SE

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with

118776K/12288K bytes of memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

!--- When you issue the show boot command, it now reads the new code revision

!--- that can load at the next reboot.

3750#show boot

BOOT path-list      : flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

3750#

3750#

Passo 11

Execute o reload no prompt e confirme para continuar com o recarregamento. A nova revisão de código deve ser ativada e começar a ser executada como esperado em todos os switches da pilha.

Aqui está um exemplo de saída do recarregamento do switch:

3750#reload

Proceed with reload? [confirm]

4d19h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Base ethernet MAC Address: 00:0d:bd:5c:16:80

Xmodem file system is available.

The password-recovery mechanism is enabled.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 86 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976

flashfs[0]: Bytes used: 12507648

flashfs[0]: Bytes available: 3491328

flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.

...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

done.

Loading "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin" uncompressed and installed,

entry point: 0x3000

executing...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

Initializing flashfs...

flashfs[1]: 86 files, 4 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 15998976

flashfs[1]: Bytes used: 12507648

flashfs[1]: Bytes available: 3491328

flashfs[1]: flashfs fsck took 9 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin

POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin

POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin

POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed

Waiting for Stack primary Election (around 20 seconds)...

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed

Election Complete

Switch 2 booting as primary

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Press RETURN to get started!

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack

00:01:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

00:01:27: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:01:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:30: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to st

3750>

3750>ate UP

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP

00:01:30: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY

00:01:31: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0/1,

changed state to administratively

down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to administratively down

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:32: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (3750-1)

00:01:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (3750-1)

00:01:36: %SYS-5-RESTART: System restarted -- (3750-1)

Cisco Internetwork Operating System

3750>

3750>Software  (3750-1)

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE

(fc1) (3750-1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. (3750-1)

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh (3750-1)

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

00:01:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed

state to up

00:01:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/2, changed

state to up

3750>

Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Manual (imagem .tar)

A seção anterior deste documento explicou como atualizar o Cisco IOS com o archive download-sw comando. Você também pode atualizar o Cisco IOS manualmente, switch por switch, e não desconectar os cabos da pilha. Os três passos principais nesse método são:

1. Copie a imagem .tar do servidor TFTP para o switch principal.

2. Extraia a imagem .tar em todos os sistemas de arquivos da Flash dos switches.

3. Configure a variável de inicialização.

O  archive download-sw  executa todas as três etapas durante a atualização automática do Cisco IOS. Você também pode executar estas três etapas em uma atualização manual do Cisco IOS. A seção passo a passo mostra um exemplo de como atualizar para o Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEE1. Este exemplo possui uma pilha de switches com três switches. O switch 1 é o switch principal e os switches 2 e 3 são os switches membros.

Step-by-Step Instructions

Passo 1 - Baixar a Imagem .tar

Você precisa ter certeza de que tem espaço suficiente disponível na Flash do switch principal. O switch principal deve ter o dobro de espaço do tamanho do arquivo de imagem .tar. Esse espaço é necessário para armazenar o arquivo .tar, bem como para armazenar o conteúdo do arquivo .tar que você extrair em seguida na Etapa 2. Por exemplo, se o tamanho da imagem .tar for 10 Mb, você precisará ter no mínimo 20 Mb de espaço livre.

3750-stack#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Destination filename [c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar]?

Accessing tftp://10.10.10.10/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar...

Loading c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar from 10.10.10.10 (via Vlan10):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is suppressed.

Passo 2 - Extrair a Imagem .tar

Extraia as imagens .tar para todos os switches no sistema de arquivos da Flash. O  archive tar /xtract cria um diretório e extrai os arquivos no diretório recém-criado.

Exemplo da sintaxe do comando:

3750-stack#archive tar /xtract

Conclua estas subetapas:

1. Extraia o arquivo .tar para a Flash do Switch 1.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash1:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

2. Extraia o arquivo .tar para a Flash do Switch 2.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash2:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

3. Extraia o arquivo .tar para a Flash do Switch 3.

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

Passo 3 - Configurar a Variável de Inicialização

Depois de extrair os arquivos .tar no Flash, você precisa configurar a variável de inicialização para apontar para o novo Cisco IOS. Você precisa encontrar o caminho no qual o arquivo .bin foi extraído.

3750-stack#dir

Directory of flash:/

2  drwx192  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

!--- The archive tar /xtract command created this directory.

455  -rwx         114  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

457  -rwx        9433   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  config.text

458  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:39 +00:00  vlan.dat

459  -rwx          24   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#dir flash:c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

Directory of flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/

3  -rwx     8169055  Mar 11 1993 00:29:52 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

4  drwx        4160  Mar 11 1993 00:30:29 +00:00  html

454  -rwx         709  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#

O  boot system switch all é usado para alterar a variável de inicialização.

3750-stack(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

Passo 4 - Recarregar e verificar

Recarregue o switch e verifique se ele está executando o novo software release do Cisco IOS:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software release of the switch after the reload.

3750-stack#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)S

E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-May-06 08:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01255B58

!--- Output is suppressed.

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

3   26     WS-C3750-24TS      12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

!--- Verify the switch primary and member state:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Ready

Atualização do Cisco IOS da pilha de switches da série 3750 - Manual (imagem .bin)

Uma pilha de 3750 Switches pode ser gerenciada com o gerenciador de dispositivos da Web ou com a CLI. Se você gerencia o switch com a CLI, a imagem .tar não é necessária. Esta seção explica o upgrade do Cisco IOS com a imagem .bin. Supõe-se que você já tenha configurado a pilha de switches 3750 com uma imagem do Cisco IOS. Esta seção explica como copiar e atualizar o novo Cisco IOS na pilha de 3750 Switches.

Observação: os comandos archive download-sw e archive upload-sw são aplicáveis somente a arquivos de imagem .tar e não se aplicam a arquivos de imagem .bin.

Este exemplo explica o procedimento passo a passo para atualizar para o Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEE2 em uma pilha de Catalyst 3750 Switches. A pilha de switches Catalyst 3750 tem dois switches, e a imagem do Cisco IOS está localizada no servidor TFTP 172.22.1.165. Esta saída mostra o membro da pilha e o principal nesta pilha:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

Step-by-Step Instructions

Passo 1 - Baixar a Imagem .bin

Consulte Download de Software - Cisco Catalyst 3750 Software e localize a imagem que deseja fazer download. O Centro de Download de Software do Catalyst 3750 contém dois conjuntos de imagens do Cisco IOS para cada conjunto de recursos e versões. Um conjunto contém apenas o arquivo de imagem do Cisco IOS que tem a extensão .bin. O outro conjunto contém a imagem do Cisco IOS mais o gerenciador de dispositivos baseado na Web que tem a extensão .tar.

Passo 2 - Verificar a Memória Disponível

Você pode verificar a memória disponível no sistema de arquivos da Flash de ambos os switches individualmente conforme mostrado nesta saída de exemplo:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:55 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1

32514048 bytes total (12754944 bytes free)

Switch#dir flash2:

Directory of flash:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:49 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (13071360 bytes free)

Em uma pilha de switches Catalyst 3750, flash: representa o sistema de arquivos Flash do switch principal. Neste exemplo, o comando dir flash: exibe o conteúdo do switch principal (Switch 2) que é flash2:.

Passo 3 - Copiar as Imagens para o Sistema de Arquivos da Flash

Copie a imagem .bin do servidor TFTP para o sistema de arquivos da Flash de ambos os switches.

Observação: o recurso de atualização automática (autoupgrade) funciona apenas com imagens .tar.

Switch#copy tftp: flash1:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2]? c3750-advipservicesk9-

.122-25.SEE2.bin

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 203.718 secs (40115 bytes/sec)

Switch#copy tftp: flash2:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 186.655 secs (43782 bytes/sec)

Passo 4 - Configurar a Variável de Inicialização

Configure a variável de inicialização para inicializar o switch com o Cisco IOS recém-copiado:

Switch(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Switch(config)#exit

Switch#write memory

Passo 6 - Verificar Antes de Recarregar

Verifique a variável de inicialização:

Switch#show boot

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

!--- Primary switch.

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

-------------------

Switch 1

!--- Member switch.

-------------------

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : no

Verifique se o novo arquivo do Cisco IOS está presente na Flash:

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:48 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:31:35 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1

32514048 bytes total (4582400 bytes free)

Switch#dir flash: or dir flash2:

Directory of flash2:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:54 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 9 -rwx 8172194 Mar 3 1993 22:42:06 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE2.bin 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (4898816 bytes free)

Passo 6 - Recarregar e verificar

Recarregue o switch e verifique se ele está executando a nova versão de software do Cisco IOS:

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software version of the switch after the reload.

Switch#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SE

E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 28-Jul-06 12:55 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01256754

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M), Version 12.2 [bkeene-flo_dsbu2 100]

Switch uptime is 33 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision 01) with 118784K/12280K by

tes of memory.

Processor board ID FOC0941U2SK

Last reset from power-on

3 Virtual Ethernet interfaces

132 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:15:C6:C1:30:00

!--- primary switch information.

Motherboard assembly number     : 73-10218-04

Power supply part number        : 341-0107-01

Motherboard serial number       : FOC09400W9S

Power supply serial number      : AZS093905HN

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 02

Model number                    : WS-C3750G-48TS-S

System serial number            : FOC0941U2SK

Top Assembly Part Number        : 800-26857-01

Top Assembly Revision Number    : 06

Version ID                      : V03

Hardware Board Revision Number  : 0x03

!--- Verify that all the switches run the new Cisco IOS software version:

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

*    2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

Switch 01

!--- Member switch information.

---------

Switch Uptime                   : 33 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:15:63:F6:B7:00

Motherboard assembly number     : 73-10217-03

Power supply part number        : 341-0108-02

Motherboard serial number       : FOC09382V48

Power supply serial number      : DCA09330W5E

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 04

Model number                    : WS-C3750G-24PS-E

System serial number            : FOC0939U17V

Top assembly part number        : 800-27482-01

Top assembly revision number    : 01

Version ID                      : V03

Configuration register is 0xF

!--- Verify the switch primary and member state:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

Verificar

Esta seção o ajuda a confirmar se a configuração está funcionando corretamente.

Certos show são suportados pelo Cisco CLI Analyzer que permite visualizar uma análise de  show Saída do comando.

Observação: somente usuários registrados da Cisco podem acessar ferramentas e informações internas da Cisco.

- show switch detail  —Verifica se todos os switches estão prontos.

- show version< /strong> —Verifica se todos os switches na pilha não são executados para a nova versão do código.

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

!--- The show version command now reflects the new code revision, as expected.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 2 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.2(20)SE              C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Switch 01

---------

Switch Uptime                   : 2 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:0C:30:AE:4F:00

Motherboard assembly number     : 73-7058-07

Power supply part number        : 341-0045-01

Motherboard serial number       : CSJ0708020N

Power supply serial number      : LIT07050027

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 03

Model number                    : WS-C3750G-24TS-E

System serial number            : CSJ0711U03G

Configuration register is 0xF

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Transferência de Imagem do Servidor TFTP Falha ou Imagem do Cisco IOS Corrompida

Se você achar que uma transferência de imagem do servidor TFTP falha continuamente, consulte Resolvendo Problemas Comuns de Instalação de Imagem. Este documento fornece soluções para problemas conhecidos com o servidor TFTP.

Você Recebe A Mensagem de Erro Error_Bad_Mzip

Você vê este erro quando a imagem do Cisco IOS está corrompida ou um arquivo .tar é carregado via Xmodem. Para resolver o problema, conclua estes passos:

1. Envie o arquivo .bin para o switch via Xmodem.

2. Defina o caminho de inicialização para o nome de arquivo correto.

3. Recarregue o switch.

4. Verifique se o tamanho do arquivo de imagem está correto.

Se o tamanho do arquivo de imagem não estiver correto, tente transferir outra vez o arquivo de imagem.

Consulte estes documentos para verificar o procedimento de recuperação:

- Seção Procedimento de Recuperação Passo a Passo de Recuperação de Switches de Configuração Fixa Catalyst de uma Imagem Corrompida

- Seção Recuperação de Falhas de Software das Release Notes dos Catalyst 3750, 3560 e 2970 Switches com Cisco IOS Release 12.2(25)SEB ou Posterior

%Erro ao abrir flash:update/info (Arquivo ou diretório inexistente)

O switch relata esta mensagem de erro durante o upgrade de software:

Stack_Switch1#archive download-sw

tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Could not buffer tarfile...using multiple downloads

examining image...

%Error opening tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar (Timed out)

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive

Conclue estes passos para identificar e resolver o problema:

1. Certifique-se que você pode efetuar pings no endereço IP do servidor TFTP a partir do switch.

2. Verifique se o servidor TFTP funciona e, se possível, tente um servidor TFTP diferente.

3. Remova se você possuir qualquer diretório de informações antigas na Flash.

4. Se a mensagem de erro continuar a aparecer, formate a Flash e recarregue o switch. Após a formatação, o switch poderá inicializar no modo ROMMON. Se o switch inicializar no modo ROMMON, recupere o switch com Xmodem.

Os Switches na Pilha Não Inicializam a Imagem Nova (Incompatibilidade de Versões)

Após a atualização do Cisco IOS, qualquer um ou mais switches não inicializam com as novas imagens. Ou, quando você adiciona um switch à pilha atual e o switch recém-adicionado tem uma versão do Cisco IOS Software diferente da pilha de switches atual, o novo switch fica inutilizável. A pilha de 3750 Switches possui um recurso chamado a auto-upgrade que é habilitado por padrão. Esse recurso permite que a pilha de switches atualize automaticamente o Cisco IOS no switch recém-adicionado. Às vezes, essa atualização automática falha ao atualizar o Cisco IOS do switch recém-adicionado. Você vê essa sequência de mensagens quando adiciona o switch à pilha atual.

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED: Auto-copy-software process initiated

for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Searching for stack member to act

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: as software donor...

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Found donor (system #1) for

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: member(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System software to be uploaded:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System Type:             0x00000000

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Warning: Unable to determine image running

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software could not be copied to

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: system(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software was not copied

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: Auto-advise-software process initiat

ed for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: Systems with incompatible software

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: have been added to the stack.  The

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: software running on all of the stack

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: members has been scanned, and it has

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: been determined that the stack can be

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: repaired by issuing the following

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: command(s):

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:     archive copy-sw /force-reload /overwrite /

dest 3 1

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Version Mismatch

Observação: o recurso de atualização automática deve ser habilitado para atualizar o switch no modo de incompatibilidade de versão (VM). Por padrão, o auto-upgrade está habilitado. Você pode verificar o status da atualização automática com o comando show boot   privilegiado e a linha de atualização automática no visor. Você pode desabilitar a atualização automática usando o comando no boot auto-copy-sw   global configuration no principal da pilha. Consulte Upgrade Automático e Recomendações Automáticas para obter mais informações.

Há três métodos diferentes disponíveis para resolver o problema de incompatibilidade de versões:

- Método 1

- Método 2

- Método 3

Método 1 - Imagem .tar

Atualize o switch membro que tem uma imagem de software incompatível com o archive copy-sw . Esse comando copia a imagem do software de um membro da pilha atual para aquela com o software incompatível. O switch afetado é recarregado automaticamente e ingressa na pilha como um membro totalmente operacional.

Esta saída mostra a sintaxe do comando archive copy-sw comando:

3750_Stack#archive copy-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         do not update BOOT setting on systems after installing

sw

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

1                    copy software from system 1

2                    copy software from system 2

3                    copy software from system 3

- Para /destination-system destination-stack-member-number , especifique o número do membro da pilha para qual a origem que executa o arquivo de imagem precisa ser copiada. Se você não especificar o número do membro de pilha, o arquivo de imagem em execução será copiado para todos os membros da pilha por padrão.

- Especifique /force-reload para forçar incondicionalmente um recarregamento do sistema após o download bem sucedido da imagem do software. Se você não quiser usar /force-reload, redefina o membro da pilha atualizado manualmente withreload slot switch_member_number para colocar essa alteração de configuração em vigor.

- Para source-stack-member-number, especifique o número do membro da pilha do qual o arquivo de imagem em execução será copiado. A faixa de números dos membros da pilha é de 1 a 9.

- Se você receber uma mensagem do syslog de excesso de assinaturas durante o recarregamento, execute o comando archive copy-sw /overwrite /destination-system para sobrescrever a imagem do software na memória Flash com a imagem baixada.

Este é um exemplo da archive copy-sw comando:

1. Este archive copy-sw copia a imagem atual do Cisco IOS em execução do switch 1 para o switch 3 na pilha de 3750 switches.

archive copy-sw /overwrite /destination-system 3 1

2. Recarregue o Switch membro 3.

reload slot 3

Método 2 - Imagem .tar

Você pode usar este método se você usa o gerenciador de dispositivos para controlar os switches da pilha. Extraia a imagem .tar no sistema de arquivos da Flash do switch recém adicionado. Supõe-se que você já tem a imagem .tar no switch. Se não estiver disponível, você pode baixar o Software Cisco Catalyst 3750 da página e copiar para o switch com TFTP. o site de Download de Software.

Observação: somente usuários registrados da Cisco têm acesso a ferramentas e informações internas da Cisco.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to extract the .tar image to flash3:

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

Configure a variável de inicialização no novo switch. Esse passo não é obrigatório. Mas se você desconectar este switch da pilha no futuro, o switch não poderá inicializar o Cisco IOS correto.

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

Recarregue o Switch membro 3.

3750-stack#reload slot 3

Método 3 - Imagem .bin

Copie o arquivo .bin do switch principal para o switch recém-adicionado, configure a variável de inicialização e recarregue o switch.

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to copy the .bin image to flash3:

3750-stack#copy c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin flash3:

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

3750-stack#reload slot 3

%Tar checksum error in tftp

Esta mensagem de erro ocorre quando você usa o comandoarchivepara atualizar a imagem do software:

3750_switch#archive download-sw tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

examining image...

%Tar checksum error in tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive.

A razão para essa mensagem de erro é que o archive é para os arquivos .tar e não pode ser usado com arquivos .bin. Para fazer o upgrade com o arquivo .bin, use o comando copy comando.

Upgrade do Cisco IOS Software com Conjuntos de Recursos Diferentes

O Cisco Catalyst 3750 Series, por padrão, permite alterações em conjuntos de recursos enquanto você atualiza para uma versão posterior do Cisco IOS.

Error: The image in the archive which would be used to upgrade

Error: system number [dec] does not support the same feature set.

Para resolver este problema, utilizar a bandeira allow-feature-upgrade   enquanto você executa o archive-download-sw comando.

archive-download-sw /allow-feature-upgrade

Esta opção é válida somente no Cisco IOS Release 12.2(35) SE ou posterior.

Informações Relacionadas

- Upgrades de Software em Catalyst 3550 Series Switches Utilizando a Interface de Linha de Comando

- Suporte ao Produto - Switches

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems