Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Requisitos do switch

Catalyst 3500 XL

Catalyst 2900 XL (8 MB)

Catalyst 2900 XL (4 MB)

Catalyst 2955/2950

Catalyst 2970

Catalyst 3550

Catalyst 3560

Catalyst 3750

Catalyst 4500

Catalyst 1900/2820

Informações Relacionadas

Introduction

A tecnologia de clusters dos switches Cisco é um conjunto de recursos de software disponível em todos os switches das séries Catalyst 3500 XL, 2900 XL, 2950, 3550 e das séries Catalyst 1900/2820 Standard e Enterprise. A tecnologia de cluster de switches permite que você controle até 16 switches, simultaneamente, através de um único endereço IP. Para redundância, você pode atribuir um endereço IP a um segundo switch, e então pode controlar o cluster através de um único endereço IP virtual. Se o comando Switch principal falhar, um comando Switch secundário ou de backup pode assumir, sem problemas, o gerenciamento do cluster e, ao mesmo tempo, o usuário pode acessar o cluster pelo endereço IP virtual.

Este diagrama é um exemplo de um cluster de switches da Cisco:

Os switches dentro de um cluster são categorizados com uma destas funções:

- switch de comando

- Switches membros

- Switches candidatos

Em cada cluster há um Switch mestre chamado de Switch de comando. O restante dos switches servem como switches membros. O switch de comando fornece a interface de gerenciamento primária para todo o cluster, e geralmente é o único switch dentro do cluster do switch configurado com um endereço IP. Cada solicitação de gerenciamento vai para o switch de comando antes de ser redirecionada para o switch membro apropriado.

Geralmente, um switch membro não é configurado com um endereço IP e recebe comandos de gerenciamento que são redirecionados do switch de comando.

Um switch candidato é um switch que pode ser adicionado ao cluster do switch como um switch membro.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware listadas nas exigências do switch e nas seções específicas do switch.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Requisitos do switch

Cada seção deste documento contém os requisitos do sistema para implementar a tecnologia de Clustering de Switch nestas plataformas:

Você pode usar a funcionalidade de cluster ao instalar a versão compatível com cluster do software Catalyst 2900 XL, 3500 XL, 2950/2955, 2970, 3550, 3560, 3750 ou 4500.

Todos os Switches da série Catalyst 3500 XL podem ser Switches de comando. Os switches Catalyst 2900 Series XL de 8 MB podem ser atualizados para atuar como switches de comando. Os switches Catalyst 2900 Series XL de 4 MB não podem ser atualizados para serem switches de comando e podem atuar como membros de cluster somente se estiverem executando o software Cisco IOS® versão 11.2(8.x)SA6 original edition. Um Catalyst 2900 XL ou 3500 XL que executa qualquer versão do Cisco IOS Software Release 11.2 (8.x)SA6 ou posterior pode ser um membro em um cluster de switches.

Observação: emita o comando show version no nível do usuário para determinar se o switch Catalyst 2900 XL tem 4 MB ou 8 MB de DRAM e se precisa de uma atualização de software. Consulte as Release Notes do Catalyst 2900 XL/3500 XL para obter mais informações.

Qualquer switch da série Catalyst 2950 que execute o Cisco IOS Software Release 12.0(5)WC(1) ou posterior pode ser um switch de comando ou um switch membro.

Qualquer switch da série Catalyst 3550 que execute o Cisco IOS Software Release 12.1(4)EA1 ou posterior pode ser um switch de comando ou um switch membro.

Qualquer switch da série Catalyst 4500 que execute o Cisco IOS Software Release 12.2(20)EWA ou posterior pode ser um switch de comando ou um switch membro usando o aplicativo Network Assistant.

Qualquer switch Catalyst 1900 ou 28xx que executa a versão de firmware 9.00.00 (-A e -EN apenas) pode ser um switch membro, mas não pode ser um switch de comando.

Observação: (-A) representa Standard Edition e (-EN) representa Enterprise Edition de software.

Antes de criar clusters, você deve determinar quais switches têm capacidade de cluster e determinar se eles podem ou não atuar como um switch de comando. Consulte estas tabelas para determinar se seu switch pode ser um membro do cluster ou um switch de comando:

- For Catalyst 3500 XL Switches, see Table 1.

- For 8 MB Catalyst 2900 XL Switches, see Table 2.

- For 4 MB Catalyst 2900 XL Switches, see Table 3.

- Para Switches Catalyst 2955/2950, consulte a Tabela 4.

- Para Switches Catalyst 2970, consulte a Tabela 5.

- Para Switches Catalyst 3550, consulte a Tabela 6.

- Para Switches Catalyst 3560, consulte a Tabela 7.

- Para Switches Catalyst 3750, consulte a Tabela 8.

- Para Switches Catalyst 4500, consulte a Tabela 9.

- Para Switches Catalyst 1900/2820, consulte a Tabela 10.

Catalyst 3500 XL

Tabela 1 - Switches Catalyst 3500 XL com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

WS-3508G-XL

Portas Ethernet de 8 Gigabits

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-3512 XL

12 portas 10/100 de autodetecção e 2 portas Ethernet Gigabit

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-C3524-XL

24 portas 10/100 de autodetecção e 2 portas Ethernet Gigabit

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-3548-XL

48 portas 10/100 de autodetecção e 2 portas Ethernet Gigabit

12.0(5)XP (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-3524-PWR-XL

24 portas Ethernet 10/100 de alimentação em linha com detecção automática e 2 portas Gigabit Ethernet

12.0(5)XU

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

Observação: (-A) representa Standard Edition e (-EN) representa Enterprise Edition de software. Com o Cisco IOS Software Release 12.0(5)XU, os recursos da edição standard e enterprise foram inclusos em uma versão.

Catalyst 2900 XL (8 MB)

Tabela 2 - Switches Catalyst 2900 XL DRAM de 8 MB com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

WS-C2912-XL

12 portas 10/100 com autodetecção

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-C2924M-XL

24 portas 10/100 de autodetecção e 2 slots de expansão

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-C2924-XL

24 portas 10/100 com autodetecção

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-C2924C-XL

22 portas 10/100 com autodetecção e 2 portas 100BaseFX

11.2(8)SA6 (-A) ou (-EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-C2912MF-XL

12 portas 100BaseFX e 2 slots de expansão

11.2(8)SA6 (somente -EN)

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

WS-C2924M-XL-DC

24 portas 10/100 de autodetecção e 2 slots de expansão

12.0(5)XU

12.0(5)WC(1) ou posterior

Yes

Yes

Observação: (-A) representa Standard Edition e (-EN) representa Enterprise Edition de software. Com o Cisco IOS Software Release 12.0(5)XU, os recursos da edição standard e enterprise foram inclusos em uma versão.

Catalyst 2900 XL (4 MB)

Tabela 3 - Switches Catalyst 2900 XL DRAM de 4 MB com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

WS-C2908-XL

8 portas 10/100 com autodetecção

11.2(8)SA6 (Edição original)

Não é possível atualizar mais.

Yes

No

WS-C2916M-XL

16 portas 10/100 de autodetecção e 2 slots de expansão

11.2(8)SA6 (Edição original)

Não é possível atualizar mais.

Yes

No

WS-C2924-XL

24 portas 10/100 com autodetecção

11.2(8)SA6 (Edição original)

Não é possível atualizar mais.

Yes

No

WS-C2924C-XL

22 portas 10/100 com autodetecção e 2 portas 100BaseFX

11.2(8)SA6 (Edição original)

Não é possível atualizar mais.

Yes

No

Catalyst 2955/2950

Tabela 4 - Switches Catalyst 2955/2950 com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

WS-C2950-12

12 portas 10/100 com autodetecção

12.0(5)TWC(1)

12.1(22)EA2 ou posterior

Yes

Yes

WS-C2950-24

24 portas 10/100 com autodetecção

12.0(5)TWC(1)

12.1(22)EA2 ou posterior

Yes

Yes

WS-C2950C-24

24 portas 10/100 com detecção automática e 2 portas 100BaseFX

12.0(5)TWC(1)

12.1(22)EA2 ou posterior

Yes

Yes

WS-C2950T-24

24 portas de autodetecção 10/100 e 2 portas de autodetecção 10/100/1000

12.0(5)TWC(1)

12.1(22)EA2 ou posterior

Yes

Yes

Switches Catalyst 2955 (todos os modelos)

(varia)

12.0(5)TWC(1)

12.1(22)EA2 ou posterior

Yes

Yes

Catalyst 2970

Tabela 5 - Switches Catalyst 2970 com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

Switches Catalyst 2970 (todos os modelos)

(varia)

12.1(4)EA1

12.2(25)AAE ou posterior

Yes

Yes

Catalyst 3550

Tabela 6 - Switches Catalyst 3550 com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

WS-C3550-12T

10 portas 10/100/1000 com detecção automática e 2 slots de módulo Gigabit baseados em GBIC*

12.1(4)EA1

12.2(25)SE ou posterior

Yes

Yes

Nota: * GBIC significa Gigabit Interface Converter.

Catalyst 3560

Tabela 7 - Switches Catalyst 3560 com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

Switches Catalyst 3560 (todos os modelos)

(varia)

12.1(19)EA1 ou posterior

12.2(25)AAE ou posterior

Yes

Yes

Catalyst 3750

Tabela 8 - Switches Catalyst 3750 com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

Switches Catalyst 3750 (todos os modelos)

(varia)

12.1(11)AX ou mais recente

12.2(25)AAE e posterior

Yes

Yes

Catalyst 4500

Tabela 9 - Switches Catalyst 4500 com recursos de cluster

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do software Cisco IOS para suporte a clusters

Versão atual do software Cisco IOS para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

Switches Catalyst 4500 (todos os modelos)

(varia)

12.2(20)EWA ou posterior

12.2(31)SG e posterior

Yes

Yes

Observação: se o cluster do switch contiver um switch Catalyst 4500 Series, o switch de comando do cluster também deverá ser um switch Catalyst 4500 Series.

Catalyst 1900/2820

Tabela 10 - Switches Catalyst 1900 e 2820 com recursos de Switch membro

Modelos de Switches

Descrição

Versão mínima do firmware para suporte a clusters

Membro compatível?

Comando compatível?

Switches Catalyst 1900 (todos os modelos)*

(varia)

9.00 (-A) ou (-EN)

Yes

No

Switches Catalyst 2820 (todos os modelos)*

(varia)

9.00 (-A) ou (-EN)

Yes

No

Cuidado: *O 3500 XL/8 MB 2900 XL deve estar executando o Cisco IOS Software Release 12.0(5)XP ou posterior. O switch de comando (2950) deve estar executando o Cisco IOS Software Release 12.0(5)WC(1) ou posterior. O switch de comando (3550) deve estar executando o Cisco IOS Software Release 12.1(4)EA1 ou posterior.

Cuidado: quando um cluster tem uma combinação de switches Catalyst, a Cisco recomenda enfaticamente que você use apenas um switch Catalyst 3550 como o switch de comando.

Se você tem Switches Catalyst 1900 e 2820, eles podem estar executando o firmware versão 9.00 (Standard ou Enterprise Edition) e não tem a capacidade de ser Switches de comando. Consulte as Release Notes dos Catalyst 1900 e Catalyst 2820 Series Switches, Versão 9.00 para obter mais informações.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems