Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Conventions

Informações de Apoio

Gerenciando o arquivo vlan.dat

Durante a inicialização do switch

Nome de arquivo e local

Exibindo informações de VLAN

Redefinir as informações da VLAN para os padrões

Recuperar o Arquivo vlan.dat

Fazer backup e restaurar o arquivo vlan.dat

Arquivar vlan.dat com Gerenciamento de Arquivos

Informações e redundância de VLAN

Informações Relacionadas

Introdução

Exibindo informações de VLAN

Este documento descreve como os switches Catalyst mantêm informações de VLAN no arquivo especialvlan.dat.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

- Cisco Catalyst Switches

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch Cisco Catalyst 6500 com Cisco IOS® Software Release 12.1(26)E1

- Switch Cisco Catalyst 2950 com Cisco IOS Software Release 12.1(22)EA9

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Este documento também pode ser usado com as seguintes versões de hardware e software:

- Cisco Catalyst 6000, 4500, 4000 Series Switches com Cisco IOS.

- Switches Cisco Catalyst das séries 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 e 2940.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Os switches Cisco Catalyst que executam as versões do software Cisco IOS mantêm as informações de VLAN em um arquivo especial chamado  vlan.dat .  Este documento discute a finalidade deste arquivo e as formas de gerenciá-lo.

As alterações de configuração de VLAN ou VTP no CatOS são gravadas na NVRAM imediatamente após uma alteração ser feita. Por outro lado, o software Cisco IOS não salva alterações de configuração na NVRAM, a menos que você emita o comando copy run start.

Os sistemas cliente e servidor VTP exigem que as atualizações VTP de outros servidores VTP sejam salvas imediatamente na NVRAM sem intervenção do usuário. Os requisitos de atualização do VTP são atendidos pela operação padrão do CatOS, mas o modelo de atualização do software Cisco IOS requer uma operação de atualização alternativa. Para isso, um banco de dados VLAN foi introduzido no software Cisco IOS para switches Catalyst como um método para salvar imediatamente atualizações VTP para clientes e servidores VTP. Esse banco de dados de VLANs está na forma de um arquivo separado na NVRAM chamado de arquivo vlan.dat.

Gerenciando o arquivo vlan.dat

Durante a inicialização do switch

Durante a inicialização, o switch compara o conteúdo no arquivo vlan.dat e a configuração no startup-config para determinar se ele deve usar a configuração em vlan.dat ou startup-config. Quando você salva o modo VTP, o nome de domínio e as configurações de VLAN no arquivo de configuração de inicialização do switch e reinicializa o switch, as configurações de VTP e VLAN são selecionadas pelas seguintes condições:

- Se o banco de dados de VLAN e o arquivo de configuração mostrarem o modo VTP como transparente e os nomes de domínio VTP corresponderem, o banco de dados de VLAN será ignorado. As configurações de VTP e VLAN no arquivo de configuração de inicialização são usadas. O número de revisão do banco de dados de VLAN permanece inalterado no banco de dados de VLAN.

- Se o modo VTP de inicialização for modo de servidor, ou o modo VTP de inicialização ou os nomes de domínio não corresponderem ao banco de dados de VLAN, o modo VTP e a configuração de VLAN para as primeiras 1005 VLANs serão selecionados pelas informações do banco de dados de VLAN, como o arquivo vlan.dat. As VLANs maiores que 1005 são configuradas a partir do arquivo de configuração do switch.

Se não houver arquivo vlan.dat ou se vlan.dat não puder ser lido, o switch inicializará com estas características:

Atributo

Valores padrão

Modo VTP

Servidor

Nome do domínio VTP

(sem nome/vazio)

VLANs

1, 1002-1005

Nome de arquivo e local

Por padrão, o nome do arquivo do banco de dados de VLANs é  vlan.dat .

Você pode usar o  vtp file <filename> comando para renomear o arquivo. Você não pode usar o  vtp file comando para carregar um novo banco de dados. Você pode usá-lo apenas para renomear o arquivo no qual o banco de dados existente está armazenado.

Este exemplo mostra como especificar o arquivo do sistema de arquivos IFS onde a configuração do VTP está armazenada:

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

O vlan.dat armazenado somente na NVRAM pode ser acessado pelo switch. O arquivo vlan.dat pode ser copiado de seu local para fins de backup. O nome do local da memória onde o arquivo vlan.dat é armazenado varia de dispositivo para dispositivo. Consulte a respectiva documentação do produto antes de emitir o  copy  comando.

Nos Cisco Catalyst 6500/6000 Series Switches, é  const_nvram: . Da mesma forma para os switches Catalyst 4500/4000, é  cat4000_flash: . Nas séries Cisco Catalyst 29xx e Cisco Catalyst 35xx, 3750, é chamado de  flash:.

Cat6K-Cisco IOS#dir const_nvram:   Directory of const_nvram:/ 1 -rwx 856 <no date> vlan.dat 129004 bytes total (128148 bytes free)

Exibindo informações de VLAN

Para exibir todas as configurações de VLAN, ID de VLAN, nome e assim por diante, que estão armazenadas no arquivo binário vlan.dat, você deve executar o  show vlan comando.

Você pode exibir as informações do VTP, o modo, o domínio e assim por diante, com o uso do  show vtp status comando.

As informações de VLAN e as informações de VTP não são exibidas na saída do  show running-config comando quando o switch está no modo servidor/cliente VTP. Esse é o comportamento normal do switch.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Os switches que estão no modo transparente de VTP exibem as configurações de VLAN e VTP na saída do  show running-config comando porque essas informações também são armazenadas no arquivo de texto de configuração.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

Redefinir as informações da VLAN para os padrões

Conclua este procedimento para redefinir a configuração da VLAN em um switch Cisco Catalyst que execute o software Cisco IOS.

Neste exemplo, um switch Cisco Catalyst 6500 está no modo cliente VTP. Para redefinir as informações da VLAN, você precisa remover o arquivo vlan.dat e recarregar o switch.

1. Emita os comandos  show vtp status e  show vlan para determinar as informações originais de VTP/VLAN.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

1. Verifique o status do arquivo vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Observação: o local da memória onde o arquivo vlan.dat é armazenado varia de dispositivo para dispositivo. Consulte a seção Nome de arquivo e localização neste documento para obter mais informações.

2. Remova o arquivo vlan.dat da NVRAM.

Observação: antes de excluir o arquivo da NVRAM, é recomendável fazer um backup do arquivo. Consulte a seção Backup e Restauração do Arquivo vlan.dat para obter informações sobre o procedimento.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Observe que o tamanho do arquivo vlan.dat é zero (0).

3. Recarregue o switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

4. Após a inicialização do switch, verifique se as informações da VLAN estão definidas com os valores padrão. Para obter informações sobre os valores padrão, consulte a Tabela na seção  Durante a inicialização do switch.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Neste ponto, a alteração na configuração da VLAN VTP pode ser acionada de duas maneiras:

- Configuração do usuário no dispositivo (CLI/SNMP)

- Atualização de VTP de outros dispositivos no mesmo domínio de VTP

Isso significa que, mesmo que o switch estivesse originalmente no modo cliente, simplesmente aplicar outra configuração salva não a retornará ao modo cliente. Para retornar o switch ao modo cliente, o administrador de rede precisa configurar manualmente o sistema com o comando vtp mode client no modo de configuração global.

Recuperar o Arquivo vlan.dat

Se o arquivo vlan.dat foi excluído acidentalmente e o switch for recarregado, todas as VLANs que estavam disponíveis no switch serão perdidas. Até que o switch seja recarregado, as informações de VLAN estarão presentes no switch.

Siga estas etapas para recuperar o arquivo vlan.dat:

1. Execute o comando show vlan para confirmar a disponibilidade das informações de VLAN.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Se o switch estiver no modo de Servidor de VTP ou Transparente, faça todas as alterações no banco de dados de VLAN.

As alterações no banco de dados de VLAN podem ser qualquer uma destas:

- Criar qualquer VLAN.

- Excluir qualquer VLAN.

- Modifique os atributos de qualquer VLAN existente.

Se o switch estiver no modo de Cliente do VTP, faça alterações no banco de dados de VLAN em qualquer Servidor VTP do mesmo domínio.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Depois que qualquer alteração é feita no banco de dados da VLAN, o switch cria automaticamente o arquivo vlan.dat.

3. Execute o comando show flash: para verificar a criação do arquivo vlan.dat.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Observação: o local da memória onde o arquivo vlan.dat é armazenado varia de dispositivo para dispositivo. Consulte a seção Nome do arquivo e localização para obter mais informações.

Fazer backup e restaurar o arquivo vlan.dat

Administradores de rede que desejam fazer backup do arquivo vlan.dat, especialmente para os sistemas de servidor VTP.  vlan.dat O backup do arquivo pode ser salvo nos mesmos locais que qualquer outro arquivo (bootflash, disk0:, bootdisk:, tftp:, ftp: e assim por diante). Embora o arquivo possa ser copiado para qualquer local, ele só pode ser lido da NVRAM.

Para executar um backup completo de sua configuração, inclua o arquivo vlan.dat no backup junto com a configuração. Em seguida, se o switch inteiro ou o módulo do Supervisor Engine exigir substituição, o administrador de rede deverá carregar esses dois arquivos para restaurar a configuração completa:

- O vlan.dat arquivo

- O arquivo de configuração

Isso também tem efeito em ambientes de supervisor duplo ao executar Stateful Switchover (SSO). Como a sincronização de arquivo para arquivo só está disponível para NVRAM, se vlan.dat estiver em um local não-NVRAM, como bootflash:, não poderá haver sincronização de arquivo vlan.dat entre os supervisores ativo e standby. Em vez disso, quando a controladora de armazenamento em standby recebe os novos dados da VLAN, ela pode gravar a configuração em vlan.dat em standby.

Finalmente, se um vlan.dat salvo for aplicado a um sistema que já foi inicializado, o sistema deverá ser recarregado antes que a configuração vlan.dat recém-aplicada entre em vigor.

1. Emita os comandos  show vtp status e  show vlan para determinar as informações originais de VTP/VLAN.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

2. Verifique o status do arquivo vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Observação: o local da memória onde o arquivo vlan.dat é armazenado varia de dispositivo para dispositivo. Consulte a seção Nome do arquivo e localização para obter mais informações.

3. Faça backup do arquivo vlan.dat existente.

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Remova o arquivo vlan.dat da NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Recarregue o switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

6. Verifique a redefinição das informações de VTP/VLAN após o recarregamento.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Observe que o número de VLANs existentes caiu de 12 para 5 e que o Domínio está vazio em vez de Cisco123.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Copie o arquivo vlan.dat salvo na NVRAM.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Verifique se há alguma alteração no status do VTP. Não haveria nenhuma alteração, pois o arquivo vlan.dat é somente leitura quando o switch é inicializado. Para que as alterações entrem em vigor, recarregue o switch.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Recarregue o switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

10. Depois que o switch for inicializado, verifique se as informações de VLAN/VTP foram restauradas corretamente.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Arquivar vlan.dat com Gerenciamento de Arquivos

O aplicativo Gerenciamento de arquivos mantém um arquivo ativo do arquivo vlan.dat de dispositivos gerenciados pelo Resource Manager Essentials (RME). Ele permite que você execute estas tarefas:

- Buscar e arquivar configurações de dispositivos (que incluem o arquivo vlan.dat)

- Pesquisar e gerar relatórios sobre dados arquivados

- Comparar e rotular configurações (que incluem o arquivo vlan.dat)

Para obter mais informações sobre o aplicativo Gerenciamento de Arquivamento, consulte Configurações de Arquivamento e Gerenciamento Usando o Gerenciamento de Arquivamento.

O conjunto RME faz parte do CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), um dos pacotes da família de produtos CiscoWorks. É uma solução empresarial para o gerenciamento de rede. O RME é um conjunto poderoso de aplicativos baseados na Web que oferece soluções de gerenciamento de rede para switches, servidores de acesso e roteadores da Cisco.

Para obter mais informações sobre o RME e seus aplicativos, consulte RME Essentials.

Informações e redundância de VLAN

A redundância do mecanismo supervisor não suporta nomes ou locais de arquivos de dados de VLAN não padrão. Não insira o comando vtp file  file_name em um switch que tenha um mecanismo supervisor redundante.

Antes de instalar um mecanismo supervisor redundante, insira o comando no vtp file para retornar à configuração padrão.

Na redundância Route Processor Redundancy (RPR+), a redundância do mecanismo supervisor não suporta a configuração inserida no modo de banco de dados VLAN. Use o modo de configuração global com redundância RPR+.

No SSO, a sincronização de arquivos vlan.dat da NVRAM da controladora ativa para a controladora standby ainda é feita para que, se o switchover acontecer no meio da sincronização de registros das VLANs, o standby possa se recuperar carregando o arquivo binário da NVRAM. Como a sincronização de arquivo para arquivo só está disponível para NVRAM, se o arquivo binário estiver em um local não NVRAM, como bootflash:, não poderá haver sincronização de arquivo de configuração binário vtp entre ativo e standby. Na verdade, se vlan.dat não estiver na NVRAM, durante a inicialização em standby, o supervisor em standby não poderá ficar on-line. Uma mensagem de erro deve ser exibida no supervisor ativo para solicitar que os usuários alterem o local vlan.dat para a NVRAM.

Informações Relacionadas

- Criando VLANs de Ethernet em Switches Catalyst

- Entender o protocolo VTP

- Práticas recomendadas para os switches das séries Catalyst 6500/6000 e Catalyst 4500/4000 que executam o software Cisco IOS

- Guia de configuração de software do switch Catalyst 4500 Series, 12.2(46)SG

- Guia de configuração de software do Catalyst 6500 versão 12.2SXH e posterior

- Suporte a switches

- LAN Switching

- Suporte técnico e downloads da Cisco