Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Versões

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Nova York

MGX 8220 FRSM - Nova York

BPX 8600 - Nova York

MC 3810 - Nova York

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jacarta

MGX 8220 FRSM - Jacarta

BPX 8600 - Jacarta

MC 3810 - Jacarta

Verificar

Troubleshoot

comandos show

versão

dsplns

dspln

dspdsx3lns

dspports

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagrpcnt

dspimalncnt

dspimaln

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações de configuração de como conectar dois switches BPX 8600 com troncos de banda estreita. Cada switch BPX 8600 tem um MGX 8220 Edge Concentrator conectado como um sub-bastidor de alimentação. O CPE (Customer Premises Equipment, equipamento das instalações do cliente) está conectado à prateleira do alimentador. Um grupo de troncos IMA (Inverse Multiplexing over ATM) de quatro T1 é estabelecido entre dois módulos de serviço IMATM-8T3T1/B MGX 8220. Um tronco T3 é estabelecido entre cada módulo de serviço BPX 8600 BXM-T3 e o respectivo MGX8220 IMATM-8T3T1/B. Dois roteadores multicanal (MC) 3810 da Cisco com interfaces Frame Relay estão conectados a cada um dos módulos de serviço Frame Relay (FRSM) MGX 8220-8T1. A conectividade IP entre dois roteadores Cisco MC 3810 é obtida através de uma conexão de rede (NIW). Os módulos de serviço MGX 8220 FRSM-8T1 fornecem a conversão NIW. Os switches BPX 8600 fornecem a função de comutação para essa conexão.

Observação: este documento foi criado para ajudá-lo a configurar o equipamento da Cisco. Ele não substitui o projeto e o planejamento de rede adequados que você pode alcançar com seu engenheiro de vendas, engenheiro de sistemas ou gerente de contas da Cisco.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switches BPX 8600

- Concentradores de borda MGX 8220

- MC 3810 Routers

- Placas IMATM/B MGX 8220

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Versões

As versões usadas neste documento são baseadas em versões geralmente disponíveis e não são destinadas a requisitos rigorosos. Leia as notas de versão aplicáveis para verificar se as interfaces e configurações necessárias são suportadas em cada uma das plataformas.

- MC 3810

Software—Cisco IOS® Software Release 12.0(3) e 12.0(4)T

Hardware—Cisco MC 3810 com interface de tronco multiflex T1 (MFT)

- MGX 8220

Ambos os Cisco MGX 8220 Edge Concentrators usam a mesma versão de firmware e configuração de hardware da Cisco.

Firmware—Cisco versão 5.0.14 e as versões apropriadas de hardware e firmware de módulo de serviço nos MGX 822s.

Hardware—Um módulo de serviço do modelo B do Cisco IMATM é usado para IMA compatível com ATM Forum. Quatro troncos T1 são usados entre os dois módulos de serviço IMATM 8T3T1/B em cada um dos Concentradores de Borda MGX 8220. Os módulos de serviço IMATM/B usam conectores RJ48 para linhas T1 e um conector coaxial para a linha T3. A porta T3 em cada um dos módulos de serviço IMATM 8T3T1/B é conectada à respectiva porta BXM-T3 nos switches BPX 8600. O módulo de serviço FRSM-8T1 usa conectores RJ48 e se conecta à respectiva interface MFT MC 3810.

- BPX 8600

Ambos os switches BPX 8600 usam a mesma versão do software do switch Cisco.

Software—Cisco Switch Software Release 9.1.18 e as versões apropriadas de hardware e firmware de placa, conforme especificado nas Notas da Versão.

Hardware—O switch BPX 8600 está conectado ao sub-bastidor de alimentador MGX 8220 com um conjunto de placas BNI (Broadband Network Interface)-T3. O conjunto de placas BXM-T3 conecta-se ao módulo de serviço MGX 8220 IMATM/B. O módulo de serviço BXM-T3 usa conectores de bloco de mensagem de serviço (SMB). O módulo de serviço BNI-T3 usa conectores coaxiais.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Observação: faça todas as conexões físicas antes de criar configurações.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Nova York

- MGX 8220 FRSM—Nova York

- BPX 8600 — Nova York

- MC 3810 — Nova York

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Jacarta

- MGX 8220 FRSM—Jacarta

- BPX 8600—Jacarta

- MC 3810—Jacarta

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Nova York

Adicione as linhas na placa IMATM-8T3T1/B para serem incluídas no grupo IMA (Inverse Multiplexing over ATM).

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

Verifique todas as linhas e limpe os alarmes antes de adicionar linhas ao grupo IMA. É recomendável usar linhas contíguas em um grupo de IMA. No entanto, não é necessário. Um grupo de IMA pode ser composto das linhas 1, 3, 4 e 5.

Observação: o enquadramento de linha e a codificação de linha para os T1s entre os dois módulos de serviço IMATM/B devem corresponder.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

Adicione o grupo IMA e inclua todas as linhas adicionadas no grupo.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

where:

1

Número do grupo IMA—o valor varia de 1 a 8

2

Tipo de porta—1- UNI, 2- NNI, 3- STI, 4- troncos virtuais UNI(STI em UNI)

1.2.3.4

Lista de links — lista de links separados por pontos

1

número mínimo de links—número mínimo de links para a formação do grupo;o valor varia de 1 a 8. Esse número deve ser o mesmo em cada extremidade do grupo IMA.

Adicione uma rota de canal para o grupo IMA com o comando addchrte. Esse comando cria uma lista de mapas VPI (Virtual Path Identifier, identificador de caminho virtual) no IMATM e define quais células são roteadas para qual grupo de IMA. Se um único grupo de IMA for definido e o intervalo de VPI sendo enviado do equipamento conectado (aqui, o BPX 8600) não for conhecido, especifique todo o intervalo de VPI.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

where:

1

Número do intervalo — o valor varia de 1 a 128

1

Número de tronco IMA—o valor varia de 1 a 8

0

Min. Valor de VPI—0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

Max. Valor de VPI—0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). Nesse caso, o tipo de porta é NNI, portanto, o máximo. é usado o valor 4095.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

Verifique se a configuração de embaralhamento de payload da porta IMATM-8T3T1/B é a mesma em ambas as extremidades do tronco IMA. A mistura de payload foi desenvolvida para garantir que o payload da célula ATM não se assemelhe a um cabeçalho de célula. Ela é significativa apenas localmente. Especificamente, cada lado de uma interface ATM deve ter o mesmo valor de embaralhamento de payload, mas todas as interfaces ATM na rede não exigem a mesma configuração.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - Nova York

Verifique as linhas existentes.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

Ative a linha conectada ao roteador Multicanal (MC) 3810.

Observação: o enquadramento de linha e a codificação de linha para o T1 entre o FRSM (Frame Relay Service Module) e o MC 3810 devem corresponder.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

where:

1

número da porta—valores que variam de 1 a 192 são aceitos para T1 e 1 a 2481.

1

número da linha — o valor varia de 1 a 8.

2

Velocidade DS0—1 para 56K, 2 para 64K

1

slot inicial — slot de tempo inicial em 1 base

24

número de slot—número de slots de tempo DS0 atribuídos a

1

tipo de porta—valores 1-3, 1=frame relay, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

Configure a porta lógica para usar a sinalização da interface de gerenciamento local (LMI). Este exemplo usa StrataLMI com atualizações assíncronas habilitadas e LMI aprimorada desabilitada.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

número da porta—valores que variam de 1 a 192 são aceitos para T1 e 1 a 2481.

S

Sinalização LMI— (N)one (S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI. Deve corresponder à LMI no MC3810.

2

asyn UPD/UFS—(UPD = Update Status, UFS = Unsolicited Full Status) (n ou 1) = ambos os dis, (y ou 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = ambos en

n

Enhanced LMI—(N ou n) disable (Y ou y) enable

Exiba e verifique a configuração da porta lógica.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

Agora adicione a conexão e ative a função de interconexão de rede.

Observação: os valores de conexão não são otimizados e são usados apenas por exemplo.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

where:

1

número do canal—o valor varia de 16 a 1015

100

número da porta—os valores de 1 a 192 são aceitos para T1 e 1 a 2481

1

Número DLCI — o valor varia de 0 a 1023. Deve corresponder ao DLCI no MC3810.

1536000

taxa comprometida—0-1536000 bps para T1; 0-2048000 bps para E1

1

tipo de chan—valores 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - Nova York

Adicione o MGX 8220 como um sub-bastidor de alimentação ao switch BPX 8600 com o comando addshelf. Antes de adicionar o sub-bastidor ao switch, ative o tronco T3 com o comando uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

Verifique o tronco e limpe todos os alarmes antes de emitir o comando addshelf.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

Agora ative o tronco T3 no BXM-T3 para o MGX 8220 IMATM/B com o comando uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

A taxa de transmissão padrão para um tronco T3 no switch BPX é de 96000 células por segundo (cps). Reduza o valor da taxa de transmissão para esse tronco para corresponder o valor ao de quatro T1s com o comando cnftrk. O valor é arredondado pelo switch.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

Observação: o tronco numerado 1.4 está em Alarme porque o lado remoto do tronco não está ativado. O tronco vai de Alarme para Limpar Ok apenas quando ambos os lados do tronco tiverem sido ativados.

MC 3810 - Nova York

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jacarta

A configuração para o módulo de serviço IMATM/B MGX 8220 é idêntica ao MGX 8220 IMATM/B para Nova York. Repita as etapas listadas para esta configuração para configurar o IMATM/B.

MGX 8220 FRSM - Jacarta

A configuração do módulo de serviço do MGX 8220 FRSM é idêntica ao MGX 8220 FRSM para Nova York. Repita as etapas listadas nessa configuração para configurar o FRSM.

BPX 8600 - Jacarta

Adicione o MGX 8220 como um sub-bastidor de alimentação ao switch BPX 8600. Ative o tronco BXM-T3, conforme mencionado neste documento, para o BPX 8600 em Nova York. Além disso, configure a taxa de transmissão para um tronco BXM-T3 para corresponder à outra extremidade do tronco.

Adicione o tronco entre os nós com o comando addtrk. Esse comando é executado em um dos nós que termina o tronco. Um tronco deve estar livre dos alarmes principais antes que você possa adicioná-lo.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

Agora adicione a conexão no switch BPX 8600 com o comando addcon.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

Verifique a conexão adicionada:

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - Jacarta

A configuração para o MC 3810 também é idêntica ao MC 3810 para Nova York. Repita as etapas listadas para esta configuração para configurar o IMATM/B.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

comandos show

Resumo do comando:

- versão

- dsplns

- dspln

- dspdsx3lns

- dspports

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

versão

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspports

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagrpcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Informações Relacionadas

- AUSM-8T1/B-to-3620 Configuração de exemplo IMA

- Manual para novos nomes e cores para produtos de switching de WAN