Índice

Introdução

Antes de Começar

Convenções

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Esta configuração de exemplo mostra um roteador do digital subscriber line (DSL) do Cisco 827 que conecta ao Cisco 6130 um multiplexador de acesso de linha de assinante digital (DSLAM) e que termina em um concentrador de acesso universal (UAC) do Cisco 6400.

O Cisco 827 é configurado como segue:

- Com Integrated Routing and Bridging (IRB)

- Usando o encapsulamento

- Com Network Address Translation (NAT)

- Como um server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) que alugue IP address a seus clientes de Ethernet local

O Cisco 6400 é configurado com IRB.

Antes de Começar

Convenções

Para obter mais informações sobre das convenções de documento, veja as convenções dos dicas técnicas da Cisco.

Pré-requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Software Release 12.1(1)XB do Customer Premises Equipment do Cisco 827-4V (CPE) IOS®

- IOS Software release 12.0(7)DC do processador de rotas do nó UAC do Cisco 6400 (NRP)

- IOS Software release 12.0(4)DB do processador de switch do nó UAC do Cisco 6400 (NSP)

- IOS Software release 12.1(1)DA do Cisco 6130 DSLAM-NI2

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se você está trabalhando em uma rede viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any antes do usar.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Para encontrar a informação adicional nos comandos usados neste original, use a ferramenta de consulta de comandos (clientes registrados somente).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

- Cisco 827

- Cisco alcança 6400 NRP

Cisco 827

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

<pool name>

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco alcança 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

A fim certificar-se de que os clientes Wireless podem se comunicar entre eles, configurar o comando bridge-group 1 na interface de rádio.

Quando o comando bridge-group 1 é emitido na interface de rádio, estes comandos estão emitidos automaticamente:

- Subscriber-loop-control do ponte-grupo 1

- medir-enfermos do ponte-grupo 1

- bloco-desconhecido-fonte do ponte-grupo 1

Não desabilite estes comandos. Estes comandos são exigidos para que a comunicação Wireless ocorra. Se estes comandos são desabilitados, os clientes Wireless não podem poder comunicar-se um com o otro.

Também, se o comando bridge-group não é configurado para o VLAN, os clientes Wireless não podem obter o IP address do server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) em um dos VLAN.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Informação de suporte de tecnologia Cisco DSL

- Informações de Suporte do Produto DSL Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems