Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Procedimento de solução de problemas

Informações Relacionadas

Introduction

Os drivers iSCSI da Cisco, que residem no servidor, são um componente chave da solução iSCSI. Esses drivers iSCSI interceptam comandos SCSI, os encapsulam em pacotes IP e os redirecionam para o Cisco SN 5420, Cisco SN 5428, Cisco SN 5428-2 ou Cisco MDS/IPS-8. Este documento fornece configurações de exemplo para um host com o Microsoft Windows XP iSCSI para MDS/IPS-8.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se estes requisitos são atendidos:

- Antes de criar sua configuração iSCSI no MDS 9000, é necessário instalar um driver iSCSI compatível com seu PC que executa o Microsoft Windows XP. A versão mais recente do Cisco iSCSI Driver para Windows 2000/XP/2003 pode ser encontrada na página Cisco iSCSI Drivers (somente clientes registrados) em Cisco.com. O nome do arquivo é Cisco iSCSI Driver Version number para Win2k e pode ser encontrado na tabela nesta página.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- PC com Microsoft Windows XP e driver iSCSI Cisco versão 3.1.2

- Cisco MDS 9216 com versão de software 1.1.2

canterbury# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.1(2)       1.0     20:01:00:0c:30:6c:24:40 to 20:10:00:0c:30:6c:24:40

2    1.1(2)       0.3     20:41:00:0c:30:6c:24:40 to 20:48:00:0c:30:6c:24:40

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-08 to 00-0b-be-f8-7f-0c  JAB070804QK

2    00-05-30-00-ad-e2 to 00-05-30-00-ad-ee  JAB070806SB

* this terminal session

canterbury#

canterbury# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.1(2)

system:    version 1.1(2)

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/k112

kickstart compile time:  7/13/2003 20:00:00

system image file is:    bootflash:/s112

system compile time:     7/13/2003 20:00:00

Hardware

RAM 963112 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

canterbury uptime is 6 days 1 hours 11 minute(s) 5 second(s)

Last reset at 783455 usecs after Thu Aug 28 12:59:37 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

canterbury#

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

O termo MDS 9000 refere-se a qualquer produto de switch Fibre Channel (FC) na família MDS 9000 (MDS 9506, MDS 9509 ou MDS 9216). O blade IPS se refere ao IP Storage Services Module.

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Material de Suporte

O módulo de armazenamento IP fornece aos hosts IP acesso a dispositivos de armazenamento Fibre Channel (FC). O módulo de armazenamento IP é DS-X9308-SMIP. Fornece roteamento SCSI transparente. Os hosts IP que usam o protocolo iSCSI podem acessar destinos de SCSI (FCP) de forma transparente na rede FC. O host IP envia comandos SCSI encapsulados em Unidades de Dados de Protocolo (PDUs - Protocol Data Units) iSCSI para uma porta IPS MDS 9000 em uma conexão TCP/IP. No módulo de armazenamento IP, a conectividade é fornecida na forma de interfaces Gigabit Ethernet (GE) configuradas adequadamente. O módulo de armazenamento IP permite criar destinos iSCSI virtuais e mapeá-los para destinos FC físicos disponíveis na SAN FC. Ele apresenta os destinos FC aos hosts IP como se os destinos físicos estivessem conectados localmente.

Cada host iSCSI que requer acesso ao armazenamento por meio do módulo de armazenamento IP precisa ter um driver iSCSI compatível instalado. Com o protocolo iSCSI, o driver iSCSI permite que um host iSCSI transporte solicitações e respostas SCSI através de uma rede IP. Da perspectiva de um sistema operacional host, o driver iSCSI parece ser um driver de transporte SCSI semelhante a um driver FC para um canal periférico no host. Da perspectiva do dispositivo de armazenamento, cada host IP aparece como um host FC.

O roteamento SCSI do host IP para o dispositivo de armazenamento FC consiste nas seguintes ações principais:

- Transporte de solicitações e respostas iSCSI através de uma rede IP entre hosts e o módulo de armazenamento IP.

- Roteamento de solicitações e respostas SCSI entre hosts em uma rede IP e no dispositivo de armazenamento FC (convertendo iSCSI em FCP e vice-versa). Isso é executado pelo módulo de armazenamento IP.

- Transporte de solicitações ou respostas de FCP entre o módulo de armazenamento IP e os dispositivos de armazenamento FC.

Por padrão, o módulo de armazenamento IP não importa os destinos de FC para iSCSI. O mapeamento dinâmico ou estático deve ser configurado antes que o módulo de armazenamento IP torne os destinos FC disponíveis para iniciadores iSCSI. Quando ambos estão configurados, os destinos FC mapeados estaticamente têm um nome configurado. Nesta configuração, são fornecidos exemplos de mapeamento estático.

Com o mapeamento dinâmico, cada vez que o host iSCSI se conecta ao módulo de armazenamento IP, uma nova porta FC N é criada e os nWWNs e pWWNs alocados para essa porta N podem ser diferentes. Use o método de mapeamento estático se precisar obter os mesmos nWWNs e pWWNs para o host iSCSI toda vez que ele se conectar ao módulo de armazenamento IP. O mapeamento estático pode ser usado no módulo de armazenamento IP para acessar matrizes de armazenamento FC inteligentes que tenham controle de acesso e configuração de mapeamento/mascaramento de número de unidade lógica (LUN) com base nos pWWNs e/ou nWWNs do iniciador.

Você pode controlar o acesso a cada destino iSCSI mapeado estaticamente se especificar uma lista de portas de armazenamento IP nas quais elas serão anunciadas e especificar uma lista de nomes de nós do iniciador iSCSI permitidos para acessá-la. O controle de acesso baseado em zoneamento FC e o controle de acesso baseado em iSCSI são os dois mecanismos pelos quais o controle de acesso pode ser fornecido para iSCSI. Ambos os métodos podem ser usados simultaneamente.

A descoberta de iSCSI ocorre quando um host iSCSI cria uma sessão de descoberta iSCSI e consulta todos os destinos iSCSI. O módulo de armazenamento IP retorna apenas a lista de destinos iSCSI que o host iSCSI pode acessar com base nas políticas de controle de acesso.

A criação de sessão iSCSI ocorre quando um host IP inicia uma sessão iSCSI. O módulo de armazenamento IP verifica se o destino iSCSI especificado (na solicitação de login da sessão) é um destino mapeado estático e, se verdadeiro, verifica se o nome do nó iSCSI do host IP tem permissão para acessar o destino. Se o host IP não tiver acesso, seu login será rejeitado.

O módulo de armazenamento IP cria uma porta N virtual FC (a porta N pode já existir) para este host IP e faz uma consulta de servidor de nome FC para o FCID do pWWN de destino FC acessado pelo host IP. Ele usa o IPvWWN da porta N virtual do host IP como o solicitante da consulta do servidor de nome. Assim, o servidor de nomes faz uma consulta imposta por zona para o pWWN e responde à consulta. Se o FCID for retornado pelo servidor de nome, a sessão iSCSI será aceita. Caso contrário, a solicitação de login será rejeitada.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, consulte a Referência de Comandos da Família Cisco MDS 9000, Release 1.2.1a e Guia de Configuração de Software da Família Cisco MDS 9000, Release 1.2.1a guias de configuração.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Canterbury (MDS 9216)

Canterbury (MDS 9216)

canterbury# sh run

Building Configuration ...

....

vsan database

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

....

vsan database

vsan 601 interface fc1/3

vsan 601 interface fc1/4

....

boot system bootflash:/s112

boot kickstart bootflash:/k112

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

ip route 10.48.69.149 255.255.255.255 interface GigabitEthernet2/1

ip routing

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.149

!--- Identifies the iSCSI initiator based on the IP address. !--- A virtual N port is created for each NIC or network interface.

static pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- Defining the PC Langur`s pwwn above; this is necessary here since lunmasking is !--- enforced on the IBM Shark, but not on the JBOD. Therefore, pWWN must be statically !--- bound to the initiator to be able to access and manage disks on IBM Shark.

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

!--- Targets by way of VSAN 601 are accessible by iSCSI initiators. The !--- targets are defined below. Create a static iSCSI virtual target !--- for Seagate JBOD.

iscsi virtual-target name san-fc-jbod-1

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

!--- Create a static iSCSI virtual target for IBM Shark.

iscsi virtual-target name shark-c8

pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

...

!--- Here, the zone named 'Zone1' is used under VSAN 601 for connectivity. !--- Both initiator and targets are assigned as members of this zone.

switchname canterbury

zone name Zone1 vsan 601

member pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- This is IBM Shark.

member pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- This is PC Langur.

member pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

!--- This is Seagate JBOD.

member symbolic-nodename 10.48.69.149

!--- You have this entry since zone membership is based on pWWN (not on IP address).

zoneset name ZoneSet1 vsan 601

member Zone1

zoneset  activate name ZoneSet1 vsan 601

....

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.222 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

....

interface fc1/3

no shutdown

interface fc1/4

no shutdown

...

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

interface iscsi2/1

no shutdown

canterbury#

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

No PC, vá para Painel de controle e verifique estes itens:

- Conexões de Rede -> Conexão Local -> Propriedades TCP/IP

- iSCSI Config -> status do destino (para exibir uma captura de tela, consulte a seção Exibições do PC deste documento).

No MDS 9216, emita estes comandos para verificar a conectividade:

- show zone status — exibe informações da zona.

- show zone ative vsan 601 —zonas de exibição pertencentes à VSAN especificada.

- show fcns database vsan 601 — exibe informações do servidor de nome para uma VSAN específica.

- show fcns database detail vsan 601 — exibe as entradas locais de determinada VSAN.

- show flogi database vsan 601 — exibe informações do FLOGI Server para uma VSAN específica.

- show vsan member — exibe informações de interface para diferentes VSANs.

- show iscsi initiator — exibe informações do iniciador iSCSI.

- show iscsi initiator detail —exibe informações sobre o iniciador iSCSI em mais detalhes.

- show iscsi initiator iscsi-session detail — exibe informações detalhadas para a sessão do iniciador iSCSI.

- show iscsi initiator fcp-session detail — exibe informações detalhadas para a sessão FCP do iniciador iSCSI.

- show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail — exibe estatísticas de TCP para uma interface GE específica.

- show iscsi virtual-target configurado — exibe destinos virtuais iSCSI que foram configurados no MDS 9000.

- show iscsi initiator configurado — exibe iniciadores iSCSI que foram configurados no MDS 9000.

- show ips arp interface gigabitethernet 2/1 — exibe informações de IP Storage ARP para uma interface GE específica.

- show scsi-target devices vsan 601 — exibe dispositivos SCSI para VSAN específicos (para mapeamento de FC-LUNs para iSCSI-LUNs).

- show int iscsi 2/1—exibe interfaces iSCSI.

- show iscsi stats iscsi 2/1 — exibe estatísticas iSCSI.

- show int gigabitethernet 2/1—exibe a interface GE.

- show ip route — exibe informações sobre a rota IP.

- show ips ip route interface gigabitethernet 2/1—exibe a tabela de rotas.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Procedimento de solução de problemas

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Aqui estão algumas informações relevantes de solução de problemas para esta configuração:

- Exibe no PC

- Exibições de Canterbury Cisco MDS 9216

- Telas do Fabric Manager e do Device Manager

Exibe no PC

Esta captura de tela é a tela iSCSI do PC Langur:

Para verificar esses novos discos, clique em Iniciar no canto inferior esquerdo do PC. Selecione estas opções:

Meu computador -> Painel de controle -> Ferramentas administrativas -> Gerenciamento do computador

Em Ferramentas do sistema, selecione Gerenciador de dispositivos. No lado direito, clique em Unidades de disco. Você deve ver isso:

Para gerenciar esses discos, clique em Iniciar no canto inferior esquerdo do PC. Selecione estas opções:

Meu computador -> Painel de controle -> Ferramentas administrativas -> Gerenciamento do computador

Em Armazenamento , clique em Gerenciamento de disco. A captura de vídeo do PC Langur é mostrada abaixo. Observe que Disk1 e Disk2 são do IBM Shark e Disk3 é o Seagate JBOD.

Exibições de Canterbury (MDS 9216)

Exibições de Canterbury (MDS 9216)

canterbury# show zone status

...

VSAN: 601 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:1 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: ZoneSet1  Zonesets:1  Zones:1

Status: Activation completed at Wed Sep 10 09:25:45 2003

...

canterbury#

canterbury# show zone active vsan 601

zone name Zone1 vsan 601

symbolic-nodename 10.48.69.231

* fcid 0x020001 [pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c]

* fcid 0x020005 [pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c]

* fcid 0x0201e8 [pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x020005 [symbolic-nodename 10.48.69.149]

canterbury#

canterbury# show fcns database vsan 601

VSAN 601:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  pWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x020001    N     50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)           scsi-fcp:target fc..

0x020005    N     20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x0201e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show fcns database detail vsan  601

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020001

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)

node-wwn              :50:05:07:63:00:c0:94:4c

class                 :2,3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target fcsb2-ch-cu fcsb2-cu-ch

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020005

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)

node-wwn              :21:00:00:0c:30:6c:24:42

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.149

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.149

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x0201e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:04:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show flogi database vsan 601

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      601   0x020001  50:05:07:63:00:c8:94:4c  50:05:07:63:00:c0:94:4c

fc1/4      601   0x0201e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

iscsi2/1   601   0x020005  20:03:00:0c:30:6c:24:4c  21:00:00:0c:30:6c:24:42

Total number of flogi = 3.

canterbury#

canterbury# show vsan membership

...

vsan 601 interfaces:

fc1/3   fc1/4

...

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x020005

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator detail

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 62 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury#

canterbury# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

241247690 segments, 176414627280 bytes

239428551 data, 1738205 ack only packets

42541 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 38280 window updates

498 segments retransmitted, 526612 bytes

464 retransmitted while on ethernet send queue, 111295209 packets split

2505024 delayed acks sent

TCP receive stats

34418285 segments, 8983771 data packets in sequence, 9282604852 bytes in s

equence

854523 predicted ack, 6126542 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

1844 duplicate bytes, 77 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

123700 out-of-order bytes, 2235 out-of-order packets

6 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

28128679 acks, 173967225697 ack bytes, 0 ack toomuch, 75348 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 12 non-4 byte aligned packets

18442549 window updates, 0 window probe

88637 pcb hash miss, 2150 no port, 14 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

26 attempts, 42272 accepts, 42274 established

42327 closed, 40043 drops, 24 conn drops

106 drop in retransmit timeout, 152 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

9776335 segments timed, 9780142 rtt updated

402 retransmit timeout, 457 persist timeout

69188 keepalive timeout, 69015 keepalive probes

TCP SACK Stats

100 recovery episodes, 231520160 data packets, 330107461536 data bytes

396 data packets retransmitted, 482072 data bytes retransmitted

13 connections closed, 46 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

42281 entries, 42272 connections completed, 3 entries timed out

0 dropped due to overflow, 6 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 43 duplicate SYN, 1833 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:1026     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:2196     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:3124     ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

canterbury#

canterbury# show iscsi virtual-target configured

target: shark-c8

* Port WWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- The asterisk (*) in front of the pWWN means !--- that you have both discovery and target sessions. If !--- you do not see this, it means that only a discovery !--- session exists.

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.231/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: san-fc-jbod-1

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.232/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator configured

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

Member of vsans: 601

No. of pWWN: 1

Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

canterbury#

canterbury# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.149        3     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        4     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        9     0005.9ba6.95ff  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        6     0009.7c60.561f  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.235        0     0800.20b6.6559  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        4     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239        1     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        7     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        0     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

canterbury#

canterbury# show scsi-target devices vsan 601

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        pWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

601     0x020001    50:05:07:63:00:c8:94:4c   IBM       2105F20           .114

601     0x0201e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

canterbury#

canterbury# show int iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:6c:24:40

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 3, Number of TCP connection: 3

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is enabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 76856 packets, 8696216 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes

Output 89876 packets, 6629892 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

76857 packets input, 8696264 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes, 0 fragments

output 89877 packets, 6629940 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.ade6

Internet address is 10.48.69.222/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 464 bits/sec, 58 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 64 bits/sec, 8 bytes/sec, 0 frames/sec

30544982 packets input, 9266250283 bytes

29435 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

233947842 packets output, 179379369852 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

canterbury#

canterbury# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Gateway of last resort is 10.48.69.129

S 10.48.69.149, gigabitethernet2-1

C 6.6.6.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-6

C 5.5.5.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-5

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

canterbury#

canterbury# show ips ip route interface gigabitethernet 2/1

Codes: C - connected, S - static

No default gateway

S 10.48.69.149/32 via 0.0.0.0, GigabitEthernet2/1

C 10.48.69.192/26 is directly connected, GigabitEthernet2/1

canterbury#

Telas do Fabric Manager e do Device Manager

Esta seção fornece capturas de tela do MDS Fabric Manager 1.1(2) e do Device Manager 1.1.2.

Diagrama de Topologia do Fabric Manager

Esta captura de tela é o diagrama de topologia do Fabric Manager:

Selecione FC-LUNs para exibir os pWWNs, IDs de LUNs e a capacidade dos LUNs do Gerenciador de dispositivos.

Selecione IP-iSCSI para exibir as sessões iSCSI do Gerenciador de dispositivos.

Informações Relacionadas

- Downloads de software iSCSI da Cisco (somente clientes registrados)

- Perguntas freqüentes sobre driver iSCSI para Windows 2000

- Driver iSCSI: Notas de versão do driver iSCSI Cisco para Microsoft Windows, driver versão 3.1.2

- Troubleshooting de iSCSI Driver para Windows 2000

- Suporte Técnico - Cisco Systems