Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Lendo o número de série do chassi

Lendo números de série de placas de linhas

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Ocasionalmente, você pode precisar ler remotamente números de série do seu switch multicamada MDS 9000 Series. Você talvez tenha que fazer isso para cumprir os requisitos de inventário ou para confirmar ou verificar o direito de contrato de suporte. Este documento explica como ler números de série do chassi e da placa de linha com o acesso remoto ao switch da série MDS 9000.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se você tem acesso remoto ao switch multicamada da série MDS 9000 através de uma conexão IP ou de console.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no sistema operacional de rede de área de armazenamento (SAN-OS) MDS 9000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Lendo o número de série do chassi

O número de série do chassi em um switch multicamada da série MDS 9000 é usado para identificar a unidade para fins de contrato de serviço. Pode ser lido a partir do autocolante na parte posterior da unidade junto à fonte de alimentação; ou pode ser lido remotamente emitindo o comando show sprom backplane 1. O número de série está abaixo do número do produto.

Lendo números de série de placas de linhas

Os números de série das placas de linha são impressos na parte inferior da bandeja da placa metálica. Para ler remotamente o número de série, execute o comando show module, que lista informações sobre os módulos instalados, incluindo os números de série.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte a produtos de rede de armazenamento

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems