Contents

Introdução

Informações de Apoio

Malhas da Intersight Connected ACI

Início rápido para solucionar falha

Etapas detalhadas para solucionar a falha

Validar se as duas portas estão habilitadas

Através da GUI do APIC

Através da CLI do Switch

Validar que as duas portas não foram desativadas/estão na lista de bloqueio

Através da GUI do APIC

Executar a solução de problemas da Camada 1

Introdução

Este documento descreve as etapas para a correção da falha de ACI F1394: interface-physical-down.

Informações de Apoio

Uma porta Fabric é uma interface que se conecta entre um switch Leaf no modo ACI e um switch Spine. O código de falha F1394 ocorre quando uma dessas portas de estrutura é desativada.

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

Se não houver caminhos redundantes, esse evento pode causar uma interrupção ou reduzir o desempenho na malha.

Malhas da Intersight Connected ACI

Essa falha é monitorada ativamente como parte dos contratos de ACI proativos.

Se você tiver uma malha da ACI conectada à Intersight, uma solicitação de serviço foi gerada em seu nome para indicar que instâncias dessa falha foram encontradas na malha da ACI conectada à Intersight.

Início rápido para solucionar falha

1. Verifique se ambas as extremidades dos links estão ativadas. Todas as portas são ativadas por padrão

2. Validar que as interfaces em questão não foram colocadas manualmente na lista de bloqueio

3. Continue com a identificação e solução de problemas e o isolamento da camada 1

Etapas detalhadas para solucionar a falha

Validar se as duas portas estão habilitadas

Através da GUI do APIC

1. Navegue até Estrutura > Inventário > Pod <#> > <nodeId> > Interfaces > Interfaces físicas > ifId

2. Se não estiver habilitado: clique com o botão direito do mouse e selecione ‘Habilitar’

Através da CLI do Switch

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId> transceiver

4. show interface <ifId> transceiver detail. Se o transceptor suportar o monitoramento óptico digital (DOM) e se a política DOM estiver habilitada, os níveis de luz poderão ser verificados.

Validar que as duas portas não foram desativadas/estão na lista de bloqueio

Através da GUI do APIC

1. Navegue até Fabric > Inventory > Interfaces desativadas e switches desativados

2. Se presente: clique com o botão direito do mouse e ‘Excluir’

Executar a solução de problemas da Camada 1

1. Validar a compatibilidade entre transceptor/folha/versão usando a Matriz de compatibilidade óptica para dispositivo da Cisco

2. Verifique o status da interface, os detalhes do transceptor e do Digital Optical Monitoring (DOM) na CLI do switch usando os comandos listados em 1b acima

3. Recoloque os transceptores ou o cabo DAC em ambas as extremidades

4. Verifique se há problemas potenciais no comprimento da fibra e no patch panel, se estiverem no caminho.

5. Verificar/trocar fibra

6. Verificar/trocar transceptores ou cabo DAC

7. Mova a interface em Leaf, Spine, uma de cada vez, para ver se o problema acompanha o transceptor/DAC/cabo ou permanece com interfaces específicas