Objetivo

O ponto de acesso externo de rádio duplo Wireless-AC/N WAP571E é um ponto de acesso sem fio (WAP) de classe empresarial de alto desempenho, externo e altamente seguro, projetado para fornecer conectividade sem fio econômica para espaços externos.

Este artigo tem como objetivo fornecer informações gerais sobre o WAP571E.

Dispositivos aplicáveis

- WAP571E

Recursos do produto

- Conectividade externa 802.11ac econômica de até 1,9 Gbps

- MIMO (Multiple Input Multiple Output) 3x3 com três fluxos espaciais de 5,0 GHz e 2,4 GHz

- Gabinete IP66 classificado para ambientes externos

- Configuração de ponto único

- Duas portas LAN (Local Area Network) Gigabit Ethernet

- WPA2, 802.1X com RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) e detecção de pontos de acesso não controlados.

- Portal cativo com vários direitos e funções

- Instalação simples e utilitário intuitivo baseado na Web

- Suporte para Power over Ethernet (PoE)

Configurações padrão

Parâmetro

Valor padrão

Nome de usuário

cisco

Senha

cisco

Endereço IP da LAN

Endereço DHCP atribuído pelo servidor

IP da LAN de retorno

192.168.1.245

Máscara de sub-rede

255.255.255.0

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2 Security), 802.11e (Wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Portas

Detecção automática de duas LAN Gigabit Ethernet

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Antenas

Antenas internas otimizadas para instalação em uma parede

Indicadores LED

Um LED

Sistema operacional

Linux

Interfaces físicas

Portas

2 Ethernet 10/100/1000, com suporte para 802.3at em PoE é somente para uma porta e não duas portas

Botões

Botão Redefinir

LEDs

Um LED multifuncional

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

9,05 pol x 7,87 pol x 1,96 pol (230 x 200 x 50 mm)

Peso

2,97 lb ou 1350 g

Recursos de rede

Suporte a VLAN

Yes

Número de VLANs

1 VLAN de gerenciamento mais 32 VLANs para SSIDs

suplicante 802.1X

Yes

Mapeamento de SSID para VLAN

Yes

Seleção de canal automático

Yes

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

IPv6

Yes

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6, syslog, Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 32 VLANs ativas mais uma VLAN de gerenciamento

Security

WPA, WPA2

Sim, incluindo autenticação corporativa

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS

transmissão de SSID

Yes

Detecção de access point invasor

Yes

Montagem e segurança física

Opção de montagem múltipla

Suporte de montagem incluso para fácil montagem na parede ou no poste

Quality of Service (QoS)

qos

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMM TSPEC), QoS do cliente

Desempenho

Throughput sem fio

Taxa de dados de até 1,9 Gbps (a taxa de transferência do mundo real varia)

Suporte recomendado ao usuário

Até 200 usuários conectivos, 50 usuários ativos por rádio

Gerenciamento de pontos de acesso múltiplo

Configuração de ponto único

Yes

Número de pontos de acesso por cluster

16

Clientes ativos por cluster

960

Configuração

interface de usuário da Web

Utilitário baseado na Web integrado para fácil configuração baseada em navegador (HTTP/HTTPS)

Gerenciamento

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Syslog local, remoto, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro e captura de pacotes

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host IPv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Tecnologia Wireless

Frequência

Rádios duplos simultâneos (2,4 GHz e 5 GHz)

Tipo de rádio e modulação

Rádio duplo, multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) IEEE 802.11 a/n: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO com 3 fluxos espaciais a 5 GHz e 2,4 GHz

21 para largura de banda de 20 MHz; 9 para largura de banda de 40 MHz; 4 para largura de banda de 80 MHz

1 para largura de banda de 20 MHz; 7 para largura de banda de 40 MHz

Seleção de frequência dinâmica (DFS) 802.11

Taxas de dados suportadas

IEEE 802.11b: DSSS (02/01/05/11)

IEEE 802.11g: OFDM (12/06/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n: consulte a tabela abaixo

IEEE 802,11b 12,94 MHz

IEEE 802,11g 24,49 MHz

EEE 802.11n MCS0 (HT20): 27.44 MHz

IEEE 802.11n MCSO (HT40): 36.18 MHz

IEEE 802.11b: 29.76 dBm

IEEE 802.11g 29,24 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 29.25 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 23.81 dBm

Faixa de frequência e canais operacionais

Faixa de frequência

Nº do canal

Frequência

Nº do canal

Frequência

2400 a 2483,5 MHz

1

2412 MHz

7

2442 MHz

2

2417 MHz

8

2447 MHz

3

2422 MHz

9

2452 MHz

4

2427 MHz

10

2457 MHz

5

2432 MHz

11

2462 MHz

6

2437 MHz

-

-

Banda de 5150 a 5250 MHz 1

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

Banda de 5250 a 5350 MHz 2

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

5500 MHz

112

-

102

5510 MHz

116

-

104

5520 MHz

132

-

Banda de 5470 a 5275 MHz

106

5530 MHz

134

-

108

5540 MHz

136

-

110

5550 MHz

140

-

149

5745 MHz

157

-

151

5755 MHz

159

-

153

5765 MHz

161

-

155

5775 MHz

165

-

Potência de saída transmitida

2,4 GHz

802.11b: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, todas as taxas

802.11g: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 6 Mbps

802.11g: 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 54 Mbps

802.11n (HT20): 20,0 +/- 1,5 dBm em CH6 MCS0

802.11n (HT20): 17,0 +/- 1,5 dBm em CH6 MCS7

802.11n (HT40): 16,0 +/- 1,5 dBm em CH6 MCS7

UNII-1 de 5 GHz (5150~5250 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac (HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

802.11ac (HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

802.11ac (HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

UNII-2 (5250 - 5350 MHz) de 5 GHz/UNII-2 estendida (5470 - 5725 MHz)

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac (HT20): 18,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

802.11ac (HT40): 18,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

UNII-3 de 5 GHz (5725 MHz~5850 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mbps

802.11ac (HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

802.11ac (HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm a MCS0

802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

802.11ac (HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm em MCS0

802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm em MCS9

Temperatura de operação

-40° a 55°C (-40° a 131°F) com carga solar ou -40 a 65°C (-40° a 149°F) sem carga solar

Temperatura de armazenamento

-58 a 158°F

Umidade operacional

5% a 95%, sem condensação

Umidade de armazenamento

5% a 90%, sem condensação

Memória do sistema

256 MB de RAM

Flash de 128 MB