Objetivo

O ponto de acesso WAP571 Wireless-AC/N Premium de rádio duplo com PoE usa rádio de banda dupla concorrente para aumentar a cobertura e a capacidade do usuário. A tecnologia MIMO (multiple-input multiple-output) 3x3 com três fluxos espaciais permite que o access point funcione com o máximo de desempenho na frequência de 5,0 GHz e 2,4 GHz. As interfaces LAN Gigabit Ethernet com Power over Ethernet (PoE) facilitam a instalação flexível e reduzem os custos de cabeamento e fiação. O recurso de qualidade de serviço (QoS) inteligente permite priorizar o tráfego sensível à largura de banda para aplicativos de voz sobre IP (VoIP) e vídeo.

Para fornecer acesso de convidado altamente seguro a visitantes e outros usuários, o WAP571 oferece suporte a um portal cativo com várias opções de autenticação e a capacidade de configurar direitos, funções e largura de banda. Uma página personalizada de login de convidado permite que você apresente uma mensagem de boas-vindas e detalhes de acesso e reforça sua marca com os logotipos da empresa.

Este artigo explica os recursos e as funções do WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio Access Point com PoE.

Dispositivos aplicáveis

- WAP571

Recursos do produto

- Suporte de rádio de banda dupla simultâneo de até 1,3 Mbps em um rádio de 5,0 GHz e 600 Mbps em um rádio de 2,4 GHz para aproveitar ao máximo a capacidade e a cobertura

- MIMO 3x3 com três fluxos espaciais em 5,0 GHz e 2,4 GHz permite desempenho máximo

- Configuração de ponto único, uma tecnologia sem controlador, simplifica a implantação e o gerenciamento de vários pontos de acesso sem exigir hardware adicional

- As interfaces de LAN Ethernet de dois Gigabits podem permitir um uplink de alta velocidade para a rede com fio e também o suporte à agregação de links para aumentar a largura de banda geral entre as duas portas

- A segurança robusta, incluindo a autenticação segura WPA2, 802.1X com RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) e a detecção de pontos de acesso não autorizados ajudam a proteger informações comerciais confidenciais

- Um suporte de portal cativo facilita o acesso de convidados altamente seguro e personalizado com vários direitos e funções

- A instalação simples através de um Assistente de configuração e uma configuração intuitiva baseada na Web facilitam a implantação e a configuração rápidas e simples em minutos

- O suporte para PoE permite instalação fácil sem cabeamento adicional caro

- Design elegante com várias antenas internas e um kit de montagem versátil permite a instalação no teto, na parede ou no desktop

- A QoS inteligente prioriza o tráfego de rede para ajudar a manter os aplicativos de rede críticos em execução com o melhor desempenho

- Os recursos de modo de suspensão e controle de porta de economia de energia ajudam a aumentar a eficiência energética.

- O modo de ligação de grupo de trabalho permite expandir a sua rede através da ligação sem fios a uma segunda rede Ethernet

- O suporte para IPv6 permite que você implante aplicativos de rede e sistemas operacionais futuros sem atualizações dispendiosas

- Uma garantia de hardware vitalícia limitada proporciona tranquilidade

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (segurança WPA2), 802.11e (QoS sem fio), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Portas

2 LAN Gigabit Ethernet com detecção automática

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Antenas

Antenas internas otimizadas para instalação em uma parede ou teto

Indicadores LED

Um LED

Sistema operacional

Linux

Interfaces físicas

Portas

2 - Ethernet 10/100/1000, com suporte para 802.3at em PoE é apenas para uma porta e não para duas portas

Botões

Botão Redefinir

Slot de trava

Slot para trava Kensington

LEDs

Um LED multifuncional

Especificações físicas

Dimensões físicas

9,05 pol x 9,05 pol x 1,57 pol (230 x 230 x 40 mm)

Peso

778 g

Recursos de rede

Suporte a VLAN

Yes

Número de VLANs

1 VLAN de gerenciamento mais 32 VLANs para SSIDs

Requerente 802.1X

Yes

Mapeamento de SSID para VLAN

Yes

Seleção de canal automático

Yes

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

IPv6

Yes

- Suporte a host IPv6

- RADIUS IPv6, syslog, Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANS baseadas em 802.1Q, 32 VLANS ativas e 1 VLAN de gerenciamento

Security

WPA, WPA2

Sim, incluindo autenticação corporativa

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS

Transmissão de SSID

Yes

Detecção de ponto de acesso invasor

Yes

Montagem e segurança física

Várias opções de montagem

Suporte de montagem incluído para fácil montagem em teto ou parede

Bloqueio de segurança física

Slot de trava Kensington

Qualidade de Serviço

qos

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMM TSPEC), QoS do cliente

Desempenho

Rendimento sem fio

Dados de até 1,9 Gbps (a taxa de transferência do mundo real varia)

Suporte recomendado ao usuário

Até 200 usuários conectivos, 50 usuários ativos por rádio

Gerenciamento de vários pontos de acesso

Configuração de ponto único

Yes

Número de pontos de acesso por cluster

16

Clientes ativos por cluster

960

Configuração

Interface de usuário da Web

Utilitário baseado na Web integrado para fácil configuração baseada em navegador (HTTP/HTTPS)

Gerenciamento

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Syslog local, remoto, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro e captura de pacotes

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado ou exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Cliente DHCP

Host IPv6

Yes

Redirecionamento HTTP

Yes